Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

X.21-Geschwindigkeits- und Entfernungsbeschränkungen

Serielles CAB-X21MT-Kabel und serielle Baugruppe

X.21 DTE-Kabel-Pinbelegungen (DB-60 zu DB-15)

Serielles CAB-X21FC-Kabel und -Montage

X.21-DCE-Kabel-Pinbelegung (DB-60 zu DB-15)

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument werden die technischen und Kabelspezifikationen der seriellen CAB-X21MT- und CAB-X21FC-Kabel erläutert.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

X.21-Geschwindigkeits- und Entfernungsbeschränkungen

In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen X.21-Geschwindigkeits- und Entfernungsbeschränkungen aufgeführt.

Datenrate (Baud)

Entfernung (Fuß)

Entfernung (Meter)

2400

4,100

1,250

4800

2,050

625

9600

1,025

312

19200

513

156

38400

256

78

56000

102

31

T1

50

15

Serielles CAB-X21MT-Kabel und serielle Baugruppe

Das Kabelgeschlecht für das serielle CAB-X21MT-Kabel (Teilenummer 72-0789-01) ist "Male DB-60 to Male DB-15", Modus - DTE.

Hinweis: Das Kabel selbst identifiziert den Cisco Router als DTE- oder DCE-Gerät für andere Geräte im Netzwerk. Aus diesem Grund ist es wichtig, die richtige Produktnummer aus der Tabelle unten auszuwählen.

Das serielle CAB-X21MT-Kabel wird in den Serien Cisco 7000, Cisco 4000, Cisco 3600, Cisco 2500, Cisco 1600, Cisco Access Servern und AccessPro PC-Karten verwendet. Dieses Kabel hat einen DB-60-Stecker am Cisco-Ende und einen DB-15-Stecker am Netzwerk-Ende.

X.21 DTE-Kabel-Pinbelegungen (DB-60 zu DB-15)

In der Tabelle unten sind die X.21 DTE-Kabel-Pinbelegungen (DB-60 zu DB-15) aufgeführt.

Hinweis: Die Pfeile zeigen die Signalrichtung an:

- —> gibt DTE an DCE

- <— gibt DCE an DTE

60 Pin^1

Signal

Beschreibung

Richtung

15 Stift

Signal

J1-48 J1-47

GND-MODUS_2

Sortiergruppe

—

—

—

J1-51 J1-52

GND MODE_DCE

Sortiergruppe

—

—

—

J1-46

Shield_GND

Single

—

J2-1

Schild-GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

Twisted-Pair-Nr. 3

—> —>

J2-2 J2-9

Senden+ Senden-

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

Twisted-Pair-Nr. 2

—> —>

J2-3 J2-10

Control+ Control-

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

Twisted-Pair-Nr. 6

<— <— <— <—— <

J2-4 J2-11

Empfangen+ Empfangen-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

Twisted-Pair-Nr. 1

<— <— <— <—— <

J2-5 J2-12

Indikation + Indikation -

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

Twisted-Pair-Nr. 5

<— <— <— <—— <

J2-6 J2-13

Timing+ Timing

J1-15-Abschirmung

Control_GND —

Twisted-Pair-Nr. 4

— —

J2-8-Abschirmung

Control_GND —

1 Jeder Pin, auf den nicht verwiesen wird, ist nicht verbunden.

Serielles CAB-X21FC-Kabel und -Montage

Das Kabelgeschlecht für das serielle CAB-X21FC-Kabel (Teilenummer 72-0790-01) ist "Male DB-60 to Female DB-15", Modus - DCE.

Das serielle CAB-X21FC-Kabel wird in den Serien Cisco 7000, Cisco 4000, Cisco 3600, Cisco 2500, Cisco 1600, Cisco Access Servern und AccessPro PC-Karten verwendet. Dieses Kabel hat einen DB-60-Stecker am Cisco-Ende und einen DB-15-Stecker am Netzwerkende.

X.21-DCE-Kabel-Pinbelegung (DB-60 zu DB-15)

In der Tabelle unten sind die X.21 DCE-Kabel-Pinbelegungen (DB-60 zu DB-15) aufgeführt.

Hinweis: Die Pfeile zeigen die Signalrichtung an:

- —> gibt DTE an DCE

- <— gibt DCE an DTE

60 Pin^1

Signal

Beschreibung

Richtung

15 Stift

Signal

J1-48 J1-47

GND-MODUS_2

Sortiergruppe

—

—

—

J1-46

Shield_GND

Single

—

J2-1

Schild-GND

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

Twisted-Pair-Nr. 6

<— <— <— <—— <

J2-2 J2-9

Senden+ Senden-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

Twisted-Pair-Nr. 1

<— <— <— <—— <

J2-3 J2-10

Control+ Control-

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

Twisted-Pair-Nr. 3

—> —>

J2-4 J2-11

Empfangen+ Empfangen-

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

Twisted-Pair-Nr. 2

—> —>

J2-5 J2-12

Indikation + Indikation -

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

Twisted-Pair-Nr. 4

—> —>

J2-6 J2-13

Timing+ Timing

J1-15-Abschirmung

Control_GND —

Twisted-Pair-Nr. 5

— —

J2-8-Abschirmung

Control_GND —

1 Jeder Pin, auf den nicht verwiesen wird, ist nicht verbunden.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support – Cisco Systems