Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

V.35 Geschwindigkeits- und Entfernungsbeschränkungen

Serielle CAB-V35MT-Kabelbaugruppe

V.35 DTE-Kabel-Pinbelegungen (DB-60 bis 34-polig)

Serielle CAB-V35FC-Kabelbaugruppe

V.35 DCE-Kabel-Pinbelegung (DB-60 bis 34-polig)

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument werden die serielle V.35-Kabelbaugruppe und die Pinbelegung erläutert.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

V.35 Geschwindigkeits- und Entfernungsbeschränkungen

In der Tabelle sind die verschiedenen Geschwindigkeits- und Entfernungsbeschränkungen des V.35 aufgeführt:

Vorsicht: Die Schnittstellen EIA, TIA-449 und V.35 unterstützen Datenraten von bis zu 2,048 Mbit/s. Cisco empfiehlt, diesen Höchstwert nicht zu überschreiten, da dies zum Verlust von Daten führen könnte.

Datenrate (Baud)

Entfernung (Fuß)

Entfernung (Meter)

2400

4,100

1,250

4800

2,050

625

9600

1,025

312

19200

513

156

38400

256

78

56000

102

31

T1

50

15

Serielle CAB-V35MT-Kabelbaugruppe

Das Kabelgeschlecht für dieses Produkt (Teilenummer 72-0791-01) ist männlich DB-60 zu männlich Winchester 15 Pin, Modus - DTE.

Das serielle CAB-V35MT-Kabel wird in den Serien Cisco 7000, Cisco 4000, Cisco 3600, Cisco 2500, Cisco 1600, Cisco Access Servern und AccessPro PC-Karten verwendet. Dieses Kabel hat einen DB-60-Stecker am Cisco-Ende und einen Winchester-Stecker am Netzwerkende.

V.35 DTE-Kabel-Pinbelegungen (DB-60 bis 34-polig)

Die Tabelle hier zeigt die V.35 DTE-Kabelbelegungen (DB-60 bis 34-polig).

Hinweis: Die Pfeile zeigen die Signalrichtung an:

- —> gibt DTE an DCE

- <— gibt DCE an DTE

60 Pin^1

Signal

Beschreibung

Richtung

34 Stift

Signal

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

Sortiergruppe

—

—

—

J1-50 J1-51 J1-52

MODE_0 GND MODE_DCE

Sortiergruppe

—

—

—

J1-53 J1-54 J1-55 J1-56

TxC/NIL RxC_TxCE RxD/TxD GND

Sortiergruppe

—

—

—

J1-46

Shield_GND

Single

—

J2-A

Frame-GND

J1-45-Abschirmung

Circuit_GND —

Twisted Pair Nr. 12

— —

J2-B-Abschirmung

Circuit_GND —

J1-42-Abschirmung

RTS/CTS —

Twisted-Pair-Nr. 9

—> —

J2-C-Abschirmung

RTS —

J1-35-Abschirmung

CTS/RTS —

Twisted-Pair-Nr. 8

<— —

J2-D-Abschirmung

CTS —

J1-34-Abschirmung

DSR/DTR —

Twisted Pair Nr. 7

<— —

J2-E-Abschirmung

DSR —

J1-33-Abschirmung

DCD/LL —

Twisted Pair Nr. 6

<— —

J2-F-Abschirmung

RLSD —

J1-43-Abschirmung

DTR/DSR —

Twisted-Pair-Nr. 10

—> —

J2-H-Schild

DTR —

J1-44-Abschirmung

LL/DCD —

Twisted-Pair-Nr. 11

—> —

J2-K-Abschirmung

LT —

J1-18 J1-17

TxD/RxD+ TxD/RxD:

Twisted-Pair-Nr. 1

—> —>

J2-P J2-S

SD+ SD -

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD:

Twisted-Pair-Nr. 5

<— <— <— <—— <

J2-R J2-T

RD+ RD—

J1-20 J1-19

TxCE/TxC+ TxCE/TxC:

Twisted-Pair-Nr. 2

—> —>

J2-U J2-W

SCTE+ SCTE -

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE:

Twisted-Pair-Nr. 4

<— <— <— <—— <

J2-V J2-X

SCR+ SCR—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC:

Twisted-Pair-Nr. 3

<— <— <— <—— <

J2-Y J2-AA

SCT+ SCT -

1 Jeder Pin, auf den nicht verwiesen wird, ist nicht verbunden.

Serielle CAB-V35FC-Kabelbaugruppe

Das Kabelgeschlecht für dieses Produkt (Teilenummer 72-0792-01) ist eine männliche DB-60-zu-weibliche Winchester-Blockart, Modus - DCE.

Das serielle CAB-V35FC-Kabel wird in den Serien Cisco 7000, Cisco 4000, Cisco 3600, Cisco 2500, Cisco 1600, Cisco Access-Servern und AccessPro PC-Karten verwendet. Dieses Kabel hat einen DB-60-Stecker am Cisco-Ende und eine Winchester-Buchse am Netzwerkende.

V.35 DCE-Kabel-Pinbelegung (DB-60 bis 34-polig)

Die Tabelle hier zeigt die V.35-DCE-Kabelbelegungen (DB-60 bis 34-polig).

Hinweis: Die Pfeile zeigen die Signalrichtung an:

- —> gibt DTE an DCE

- <— gibt DCE an DTE

60 Pin^1

Signal

Beschreibung

Richtung

34 Stift

Signal

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

Sortiergruppe

—

—

—

J1-50 J1-51

MODE_0 GND

Sortiergruppe

—

—

—

J1-53 J1-54 J1-55 J1-56

TxC/NIL RxC_TxCE RxD/TxD GND

Sortiergruppe

—

—

—

J1-46

Shield_GND

Single

—

J2-A

Frame-GND

J1-45-Abschirmung

Circuit_GND —

Twisted Pair Nr. 12

— —

J2-B-Abschirmung

Circuit_GND —

J1-35-Abschirmung

CTS/RTS —

Twisted-Pair-Nr. 8

<— —

J2-C-Abschirmung

RTS —

J1-42-Abschirmung

RTS/CTS —

Twisted-Pair-Nr. 9

—> —

J2-D-Abschirmung

CTS —

J1-43-Abschirmung

DTR/DSR —

Twisted-Pair-Nr. 10

—> —

J2-E-Abschirmung

DSR —

J1-44-Abschirmung

LL/DCD —

Twisted-Pair-Nr. 11

—> —

J2-F-Abschirmung

RLSD —

J1-34-Abschirmung

DSR/DTR —

Twisted Pair Nr. 7

<— —

J2-H-Schild

DTR —

J1-33-Abschirmung

DCD/LL —

Twisted-Pair-Nr. 6

<— —

J2-K-Abschirmung

LT —

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD:

Twisted-Pair-Nr. 5

<— <— <— <—— <

J2-P J2-S

SD+ SD -

J1-18 J1-17

TxD/RxD+ TxD/RxD:

Twisted-Pair-Nr. 1

—> —>

J2-R J2-T

RD+ RD—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE:

Twisted-Pair-Nr. 4

<— <— <— <—— <

J2-U J2-W

SCTE+ SCTE -

J1-22 J1-21

NIL/RxC+ NIL/RxC:

Twisted-Pair-Nr. 3

—> —>

J2-V J2-X

SCR+ SCR—

J1-20 J1-19

TxCE/TxC+ TxCE/TxC:

Twisted-Pair-Nr. 2

—> —>

J2-Y J2-AA

SCT+ SCT -

1 Jeder Pin, auf den nicht verwiesen wird, ist nicht verbunden.

Zugehörige Informationen

- Router unterstützen Seiten

- Technischer Support – Cisco Systems