Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

EIA/TIA-232 - Geschwindigkeits- und Entfernungsbeschränkungen

Serielles Kabel CAB-232MT

Serielle EIA/TIA-232-Kabelbaugruppe

EIA/TIA-232 DTE-Kabel-Pinbelegungen

Serielles Kabel CAB-232FC

EIA/TIA-232 DCE-Kabel-Pinbelegungen (DB-60 zu DB-25)

Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieses Dokument enthält die technischen Spezifikationen für die seriellen EIA/TIA-232-Kabel.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

EIA/TIA-232 - Geschwindigkeits- und Entfernungsbeschränkungen

Wie bei allen Signalisierungssystemen können EIA/TIA-232-Signale eine begrenzte Entfernung mit einer beliebigen Bitrate zurücklegen. Im Allgemeinen gilt: Je langsamer die Datenrate, desto größer die Entfernung.

Die nachfolgende Tabelle enthält die Geschwindigkeits- und Entfernungsbeschränkungen für EIA/TIA-232.

Datenrate (Baud)

Entfernung (Fuß)

Entfernung (Meter)

2400

200

60

4800

100

30

9600

50

15

19200

50

15

38400

50

15

57600

25

7.6

115200

12

3.7

Serielles Kabel CAB-232MT

In diesem Abschnitt werden die Kabelbaugruppe und die Stiftanordnungen für das serielle CAB-232MT-Kabel vorgestellt.

Hinweis: Das Kabel selbst identifiziert den Cisco Router als DTE- (Data Terminal Equipment) oder DCE-Gerät (Data Communication Equipment) für andere Geräte im Netzwerk. Aus diesem Grund ist es wichtig, die richtige Produktnummer aus der Tabelle unten auszuwählen.

Das Kabelgeschlecht für dieses Produkt (Teilenummer 72-0793-01) ist Männlich - Männlich, Modus - DTE.

Das CAB-232MT-Kabel wird für die Cisco 7000-Familie, die Cisco Serie 4000, die Cisco Serie 3600, die Cisco Serie 2500, die Cisco Serie 1600, Cisco Access Server und AccessPro PC-Karten verwendet. Dieses Kabel verfügt über einen DB-60-Stecker am Cisco-Ende und einen DB-25-Stecker am Netzwerkende.

Serielle EIA/TIA-232-Kabelbaugruppe

EIA/TIA-232 DTE-Kabel-Pinbelegungen

Die folgende Tabelle zeigt die Pinbelegungen des EIA/TIA-232 DTE-Kabels (DB-60 zu DB-25).

Hinweis: Die Pfeile zeigen die Signalrichtung an:

- —> gibt DTE an DCE

- <— gibt DCE an DTE

60 Pin^1

Signal

Beschreibung

Richtung

25-polig

Signal

J1-50 J1-51 J1-52

MODE_0 GND MODE_DCE

Sortiergruppe

-

-

-

J1-46

Schild-GND

Single

-

J2-1

Schild-GND

J1-41-Abschirmung

TxD/RxD -

Twisted-Pair-Nr. 5

—>

J2-2-Abschirmung

TxD -

J1-36-Abschirmung

RxD/TxD -

Twisted-Pair-Nr. 9

<— -

J2-3-Abschirmung

RxD -

J1-42-Abschirmung

RTS/CTS -

Twisted-Pair-Nr. 4

—>

J2-4-Abschirmung

RTS -

J1-35-Abschirmung

CTS/RTS -

Twisted-Pair-Nr. 10

<— -

J2-5-Abschirmung

CTS -

J1-34-Abschirmung

DSR/DTR -

Twisted-Pair-Nr. 11

<— -

J2-6-Abschirmung

DSR -

J1-45-Abschirmung

Stromkreis-GND -

Twisted-Pair-Nr. 1

-

J2-7-Abschirmung

Stromkreis-GND -

J1-33-Abschirmung

DCD/LL -

Twisted Pair Nr. 12

<— -

J2-8-Abschirmung

DCD -

J1-37-Abschirmung

TxC/NIL -

Twisted-Pair-Nr. 8

<— -

J2-15-Abschirmung

TxC -

J1-38-Abschirmung

RxC/TxCE -

Twisted Pair Nr. 7

<— -

J2-17-Abschirmung

RxC -

J1-44-Abschirmung

LL/DCD -

Twisted-Pair-Nr. 2

—>

J2-18-Abschirmung

LTST -

J1-43-Abschirmung

DTR/DSR -

Twisted-Pair-Nr. 3

—>

J2-20-Abschirmung

DTR -

J1-39-Abschirmung

TxCE/TxC -

Twisted-Pair-Nr. 6

—>

J2-24-Abschirmung

TxCE -

1 Jeder Pin, auf den nicht verwiesen wird, ist nicht verbunden.

Serielles Kabel CAB-232FC

In diesem Abschnitt werden die Kabelbaugruppe und die Stiftanordnungen für das serielle CAB-232FC-Kabel vorgestellt.

Das Kabelgeschlecht für dieses Produkt (Teilenummer 72-0794-01) ist Weiblich DB-60 zu Weiblich DB-25, Modus - DCE.

Dieses Kabel wird in den folgenden Systemen verwendet: die Cisco 7000-Familie, die Cisco Serie 4000, die Cisco Serie 3600, die Cisco Serie 2500, die Cisco Serie 1600, Cisco Access Server und AccessPro PC-Karten. Dieses Kabel hat einen DB-60-Stecker am Cisco-Ende und einen DB-25-Stecker am Netzwerk-Ende.

EIA/TIA-232 DCE-Kabel-Pinbelegungen (DB-60 zu DB-25)

Die folgende Tabelle zeigt die EIA/TIA-232 DCE-Kabelbelege (DB-60 zu DB-25).

Hinweis: Die Pfeile zeigen die Signalrichtung an:

- —> gibt DTE an DCE

- <— gibt DCE an DTE

60-polig

Signal

Beschreibung

Richtung

25-polig

Signal

J1-50 J1-51

MODE_0 GND

Sortiergruppe

-

-

-

J1-46

Schild-GND

Single

-

J2-1

Schild-GND

J1-36-Abschirmung

RxD/TxD -

Twisted-Pair-Nr. 9

<— -

J2-2-Abschirmung

TxD -

J1-41-Abschirmung

TxD/RxD -

Twisted-Pair-Nr. 5

—>

J2-3-Abschirmung

RxD -

J1-35-Abschirmung

CTS/RTS -

Twisted-Pair-Nr. 10

<— -

J2-4-Abschirmung

RTS -

J1-42-Abschirmung

RTS/CTS -

Twisted-Pair-Nr. 4

—>

J2-5-Abschirmung

CTS -

J1-43-Abschirmung

DTR/DSR -

Twisted-Pair-Nr. 3

—>

J2-6-Abschirmung

DSR -

J1-45-Abschirmung

Stromkreis-GND -

Twisted-Pair-Nr. 1

-

J2-7-Abschirmung

Stromkreis-GND

J1-44-Abschirmung

LL/DCD -

Twisted-Pair-Nr. 2

—>

J2-8-Abschirmung

DCD -

J1-39-Abschirmung

TxCE/TxC -

Twisted Pair Nr. 7

—>

J2-15-Abschirmung

TxC -

J1-40-Abschirmung

NIL/RxC -

Twisted-Pair-Nr. 6

—>

J2-17-Abschirmung

RxC -

J1-33-Abschirmung

DCD/LL -

Twisted Pair Nr. 12

<— -

J2-18-Abschirmung

LTST -

J1-34-Abschirmung

DSR/DTR -

Twisted-Pair-Nr. 11

<— -

J2-20-Abschirmung

DTR -

J1-38-Abschirmung

RxC/TxCE -

Twisted-Pair-Nr. 8

<— -

J2-24-Abschirmung

TxCE -

Zugehörige Informationen

- Cisco Kabel-Produktnummern, Teilenummern und Beschreibungen

- Technischer Support – Cisco Systems