Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Welches Kabel benötige ich?

Ethernet-Kabel-Richtlinien

Physische Merkmale von Ethernet Version 2 und IEEE 802.3

Pin-Belegungen des Fast Ethernet-Anschlusses RJ-45

100BaseTX RJ-45-Anschluss

Technische Daten und Verbindungsbeschränkungen für 100-Mbit/s-Übertragungen

IEEE 802.3u - Physische Merkmale

Ethernet 10BaseT: RJ-45

Kabelspezifikationen für 10BaseT 10 Mbit/s

Pinbelegungen des 10BaseT-Ports

Straight-Through-10BaseT-Kabel (RJ-45 zu RJ-45)

Pinbelegungen der RJ-45-Ethernetkabel

RJ-45 Crossover (Ethernet)-Kabel-Pinbelegung

Pinbelegungen der RJ-45-Kabel (Konsole) mit Rollen

Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieses Dokument enthält Richtlinien und Spezifikationen für Ethernet 100BaseTX- und 10BaseT-Kabel.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den Versionen Software und Hardware:

- Ethernet 100BaseTX- und 10BaseT-Kabel

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Welches Kabel benötige ich?

In der folgenden Tabelle können Sie bestimmen, welcher Kabeltyp für Ihre Einrichtung erforderlich ist.

Hub

Switch

Router

Workstation

Hub

Crossover

Crossover

geradeaus

geradeaus

Switch

Crossover

Crossover

geradeaus

geradeaus

Router

geradeaus

geradeaus

Crossover

Crossover

Workstation

geradeaus

geradeaus

Crossover

Crossover

Ethernet-Kabel-Richtlinien

In der folgenden Tabelle sind die Ethernet-Verkabelungsrichtlinien für 10BaseT- und 100BaseTX-Kabel aufgeführt.

Spezifikationen

10BaseT

100BaseTX

Maximale Anzahl von Segmenten pro Netzwerk

5

- Mit Klasse-I-Repeatern: 1

- Mit Klasse-II-Repeatern: 2

Maximale Hop-Anzahl^1

4

- Mit Klasse-I-Repeatern: none

- Mit Klasse-II-Repeatern: 1

Maximale Anzahl von Knoten pro Segment

1024

1024

Erforderlicher Kabeltyp

UTP, Kategorie 3, 4 oder 5

UTP-Kategorie 5 oder Shielded Twisted Pair (STP)

1Hop count = Routing-Metrik zur Messung der Entfernung zwischen einer Quelle und einem Ziel.

Physische Merkmale von Ethernet Version 2 und IEEE 802.3

In der folgenden Tabelle sind die physischen Merkmale der Ethernet-Kabel der Versionen 2 und 802.3 des IEEE-Standards aufgeführt.

Ethernet

IEEE 802.3

10Base5

10Base2

10BaseT

Datenrate (Mbit/s)

10

10

10

10

Signalisierungsverfahren

Baseball

Baseball

Baseball

Baseball

Maximale Segmentlänge (m)

500

500

185

100 (Unshielded Twisted Pair - UTP)

Medien

50-Ohm-Koaxialkabel (dick)

50-Ohm-Koaxialkabel (dick)

50-Ohm-Koaxialkabel (dünn)

Unshielded Twisted Pair (UTP)

Topologie

Bus

Bus

Bus

Star

Pin-Belegungen des Fast Ethernet-Anschlusses RJ-45

100BaseTX RJ-45-Anschluss

Der Fast Ethernet RJ-45-Port terminiert die Drahtpaare 4 und 5 und 7 und 8 aktiv. Der Common-Mode-Terminierungsmodus reduziert die elektromagnetische Interferenz (EMI) und die Empfindlichkeit gegenüber Common-Mode-Quellen.

Die folgende Tabelle zeigt den Pin und das entsprechende Signal für die RJ-45-Steckverbinder-Pinbelegung.

RJ-45-Stecker-Pinbelegung

Stift

Signal

1

TX+

2

TX-

3

RX+

6

RX-

Technische Daten und Verbindungsbeschränkungen für 100-Mbit/s-Übertragungen

In der folgenden Tabelle sind die Kabelspezifikationen und Verbindungsgrenzen für 100-Mbit/s-Übertragungen aufgeführt.

Parameter

RJ-45

MII

SC-Typ

Kabelspezifikation

Kategorie 5^2, UTP^3, 22 bis 24 AWG^4

Kategorie 3, r oder 5, 150 Ohm UTP oder STP oder Multimode-Glasfaser

62,5/125 Multimode-Glasfaser

Maximale Kabellänge

-

0,5 m (1,64 Fuß) (MII-zu-MII-Kabel^5)

-

Maximale Segmentlänge

100 m für 100BaseTX

6 oder 400 m für 100BaseFX

100 m

Maximale Netzwerklänge

200 m^6 (mit einem Repeater)

-

200 m^6 (mit einem Repeater)

2 gemäß EIA/TIA-568 oder EIA-TIA-568 TSB-36

3 Cisco Systems liefert STP-MII-Kabel der Kategorie 5 (UTP RJ-45- oder 150-Ohm-STP) nicht. Beide Lösungen sind im Handel erhältlich.

4 AWG = American Wire Gage Diese Messanzeige ist in der Norm EIA/TIA-568 festgelegt.

5 Dies ist das Kabel zwischen dem MII-Port des Port-Adapters und dem entsprechenden Transceiver.

6 Diese Länge ist speziell zwischen zwei Stationen auf einem wiederholten Segment.

IEEE 802.3u - Physische Merkmale

In der folgenden Tabelle sind die physischen Merkmale des Ethernet 100BaseT-Kabels nach IEEE 802.3u aufgeführt.

Parameter

100BaseT

Datenrate (Mbit/s)

100

Signalisierungsverfahren

Baseball

Maximale Segmentlänge (in Metern)

100 m zwischen DTE^7 und Repeatern

Medien

RJ-45: UTP MII Kategorie 5: Kategorie 3, 4 oder 5, 150 Ohm UTP oder STP, mit entsprechendem Transceiver

Topologie

Star/Hub

7 DTE = Datenendgeräte.

Ethernet 10BaseT: RJ-45

In diesem Abschnitt werden die Kabelspezifikationen für das 10BaseT-Kabel mit 10 Mbit/s beschrieben und die verschiedenen Pinbelegungen des 10BaseT-Ports beschrieben.

Kabelspezifikationen für 10BaseT 10 Mbit/s

In der folgenden Tabelle sind die Kabelspezifikationen für das 10BaseT-Kabel mit 10 Mbit/s aufgeführt.

Parameter

RJ-45

Kabelspezifikation

UTP der Kategorie 3 oder 5 mit 22 bis 24 AWG

Maximale Segmentlänge

100 m für 10BaseT

Maximale Netzwerklänge

2.800 m (mit vier Repeatern)

Pinbelegungen des 10BaseT-Ports

In der Tabelle unten sind die Stiftanordnungen des 10BaseT-Ports aufgeführt.

8 Pins^8

Beschreibung

1

TX+

2

TX-

3

RX+

6

RX-

8 Pins 4, 5, 7 und 8 werden nicht verwendet.

Straight-Through-10BaseT-Kabel (RJ-45 zu RJ-45)

In der folgenden Tabelle sind die Port-Stiftanordnungen für das Durchgangskabel 10BaseT aufgeführt.

RJ-45-Stift

Signal

Richtung

RJ-45-Stift

1

TX+

—>

1

2

TX-

—>

2

3

RX+

<---

3

4

-

-

4

5

-

-

5

6

RX-

<---

6

7

-

-

7

8

-

-

8

Prüfen Sie die Reihenfolge der farbigen Drähte, um den RJ-45-Kabeltyp wie folgt zu bestimmen:

- Straight-through - die farbigen Drähte befinden sich an beiden Enden des Kabels in derselben Reihenfolge.

- Crossover: Das erste (ganz links) farbige Kabel an einem Ende des Kabels ist das dritte farbige Kabel am anderen Ende des Kabels.

- Walzen: Die farbigen Drähte an einem Ende des Kabels befinden sich in der umgekehrten Reihenfolge der farbigen Drähte am anderen Ende des Kabels.

Pinbelegungen der RJ-45-Ethernetkabel

In der folgenden Tabelle sind die Kabelbelegungen für das Ethernet-RJ-45-Durchgangskabel aufgeführt.

Signal

Stift

Stift

Signal

TX+

1

1

TX+

TX-

2

2

TX-

RX+

3

3

RX+

-

4

4

-

-

5

5

-

RX-

6

6

RX-

-

7

7

-

-

8

8

-

RJ-45 Crossover (Ethernet)-Kabel-Pinbelegung

In der Tabelle unten sind die Stiftanordnungen für das Ethernet-RJ-45-Crossover-Kabel aufgeführt.

Signal

Stift

Stift

Signal

TX+

1

3

RX+

TX-

2

6

RX-

RX+

3

1

TX+

-

4

4

-

-

5

5

-

RX-

6

2

TX-

-

7

7

-

-

8

8

-

Pinbelegungen der RJ-45-Kabel (Konsole) mit Rollen

Die folgende Tabelle zeigt die Pinbelegungen für das RJ-45-Konsolenkabel.

Signal

Stift

Stift

Signal

RTS

1

8

CTS

DTR

2

7

DSR

TxD

3

6

RxD

GND

4

5

GND

GND

5

4

GND

RxD

6

3

TxD

DSR

7

2

DTR

CTS

8

1

RTS

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme