Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

SONET - Übersicht

Der SONET-Link

STS-1-Frames

STS-1 SONET-Overhead

OC-12-Verkettung

SONET-Hierarchie

SONET-Wartungsinteraktionen

Warn- und Erkennungskriterien

STS-1 SOH, LOH, POH und VT POH Byte

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument bietet eine Übersicht über das in Bildern dargestellte Synchronous Optical Network (SONET).

Hinweis:  Tabellen und Diagramme mit freundlicher Genehmigung von JDS Uniphase Corporation

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

SONET - Übersicht

Dieser Abschnitt bietet eine Übersicht über SONET in grafischem Format.

Der SONET-Link

Abbildung 1 zeigt, wie eine SONET-Verbindung aussieht.

Abbildung 1: SONET-Link

STS-1-Frames

Abbildung 2 zeigt die Rahmenstruktur für das synchrone Übertragungssignal (STS-1).

Abbildung 2: STS-1-Rahmenstruktur

STS-1 SONET-Overhead

Abbildung 3 zeigt den STS-1-Transport und den Pfad-Overhead (SONET Overhead).

Abbildung 3: STS-1-Transport und Pfad-Overhead

OC-12-Verkettung

Abbildung 4 zeigt die OC-12-Verkettung.

Abbildung 4: OC-12-Verbindung

SONET-Hierarchie

Abbildung 5 zeigt die SONET-Hierarchie.

Abbildung 5: SONET-Hierarchie

SONET-Wartungsinteraktionen

Abbildung 6 zeigt, wie SONET-Wartungsinteraktionen angezeigt werden.

Abbildung 6: SONET-Wartungsinteraktionen

Warn- und Erkennungskriterien

In Tabelle 1 sind die Bedeutung der Alarme und ihre Erkennungskriterien aufgeführt.

Tabelle 1: Bedeutung von Alarmen und deren Erkennungskriterien

STS-1 SOH, LOH, POH und VT POH Byte

Abbildung 7 und Abbildung 8 enthalten eine Beschreibung aller Bytes von STS-1 SOH, Line OverHead (LOH), Path OverHead (POH) und Virtual Tributary Path OverHead (VT POH).

Abbildung 7: SOH-Abschnitt-Overhead

Abbildung 8: LOH Line Overhead

Zugehörige Informationen

- Support-Seiten für optische Produkte

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems