Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

SDH-Analyse

Der SDH-Link

STM1-Frames

STM1 SOH

VC4-Verbindung

SDH-Hierarchie

SDH-Wartungsinteraktionen

Warn- und Erkennungskriterien

STM1 SOH, HO-POH und LO-POH-Byte

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument bietet eine Übersicht über die synchrone digitale Hierarchie (SDH), die in Bildern dargestellt wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es sind keine besonderen Voraussetzungen erforderlich, um den Inhalt dieses Dokuments nachzuvollziehen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

SDH-Analyse

Diese Abschnitte bieten eine Übersicht über SDH im grafischen Format.

Der SDH-Link

Dieses Diagramm zeigt, wie eine SDH-Verbindung aussieht.

STM1-Frames

Dieses Diagramm zeigt die Frame-Struktur des Synchronous Transport Module Level 1 (STM1).

STM1 SOH

Dieses Diagramm zeigt, wie der STM1 Section Overhead (SOH) aussieht.

VC4-Verbindung

In diesem Diagramm wird die VC4-Konfiguration behandelt.

SDH-Hierarchie

In diesem Diagramm wird die SDH-Hierarchie angezeigt.

SDH-Wartungsinteraktionen

Dieses Diagramm zeigt, wie SDH-Wartungsinteraktionen aussehen.

Warn- und Erkennungskriterien

In dieser Tabelle werden die Bedeutung der Alarme und ihre Erkennungskriterien untersucht.

STM1 SOH, HO-POH und LO-POH-Byte

Diese Diagramme enthalten eine Beschreibung aller Bytes von STM1 SOH, HO-POH (High Order Path Overhead) und LO-POH (Low Order Path Overhead).

Zugehörige Informationen

- Support-Seiten für optische Produkte

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme