Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Vorgehensweise

Beispielausgabe

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die IP-Adresse eines Netzwerkelements (NE) abgerufen wird. Dazu müssen Sie ein serielles Kabel verwenden und die RS232-Craft-Schnittstelle einer Timing Communications and Control (TCC)-Karte oder eine Cross-Connect, Timing, and Control (XTC)-Karte mit einem Laptop anschließen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco ONS 15454

- Cisco ONS 15327

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie ein serielles Kabel an die RS232 Craft-Schnittstelle des aktiven TCC oder XTC an.

2. Starten Sie Hyperterminal. Wählen Sie dazu Start>Programme>Zubehör>Kommunikation>Hyperterminal auf Ihrem Desktop aus.

3. Richten Sie die Hyperterminal mit folgenden Details ein (basierend auf den Anweisungen in der Dokumentation zu Cisco ONS 15454 und Cisco ONS 15327):

- Terminalemulation = vt100

- Bit pro Sekunde = 9600

- Parität = Keine

- Stopp-BITS = 1

- Flusssteuerung = Keine

- Drücken Sie die EINGABETASTE. Eine spitze Klammer-Eingabeaufforderung (>) wird angezeigt.

4. Wenn bei der Eingabe nichts angezeigt wird: Wählen Sie im Hyperterminal-Fenster File>Properties>Settings>ASCII Setup von Ihrem Desktop aus.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Echo-typisierte Zeichen lokal unter ASCII-Senden.

Wenn alle eingegebenen Zeichen zweimal angezeigt werden, entfernen Sie das Häkchen.

Beispielausgabe

Im Folgenden finden Sie eine Beispielausgabe dieses Verfahrens, das für eine Cisco ONS 15327 durchgeführt wurde:

> ACT-USER::CISCO15:123;

!--- This is the login command. Use your actual user name and password.

15327 1970-01-01 16:46:38 M 123 COMPLD ;

15327 1970-01-01 16:46:38 A 1.1 REPT EVT SESSION "15327:NO,"

/* User CISCO15 logged in from Serial Port */

> RTRV-NE-GEN:::123;

!--- This retrieves general attributes of the NE.

15327 1970-01-01 16:50:00 M 123 COMPLD "IPADDR=192.1.0.2,

IPMASK=255.255.255.0,DEFRTR=10.1.1.1,IIOPPORT=57790,NAME="1 5327",

SWVER=4.00.00,LOAD=04.00-003C-08.05,PROTSWVER=3.40.00,PROTLOAD=03.40-002I-

07.02,DEFDESC=\"Factory Defaults\",PLATFORM=15327SONET"

>ED-NE-GEN:::123:::NAME=BELLAGIO-91,IPADDR=10.89.238.91,

IPMASK=255.255.255.0,DE FRTR=10.89.238.1;

!--- This edits the attributes.

BELLAGIO-91 1970-01-01 17:08:23 M 123 COMPLD ;

> CANC-USER::CISCO15:123;

!--- This logs you out.

BELLAGIO-91 1970-01-01 17:09:36 M 123 COMPLD ; >

Zugehörige Informationen

- Support-Seiten für optische Technologie

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems