Inhalt

Einleitung

Problem

Bedingung

Beobachtung

Lösung

Einleitung

In diesem Dokument wird die Bedingung beschrieben, die erfüllt sein muss, um den Alarm "Unsachgemäßes Entfernen" zu lösen, der auf den PPMs der externen Verbindungseinheit (ECU) für das M15-Gehäuse ausgelöst wurde.

Problem

Einsteckbare Portmodule (PPMs) an der ECU melden einen Alarm wegen "unsachgemäßer Entfernung" am M15-Gehäuse.

Bedingung

1. Wenn steckbare Geräte in die PPM-Ports des ECU-Moduls eingesetzt und daraus entfernt werden, gibt der PPM-ECU-Port den Alarm "Falsches Entfernen" aus.

2. Gemäß Systemdesign erkennt die eingesetzte Optik den Bestand und stellt den Port auf "ADMIN UP". Es ist nicht möglich, den Port-Admin-Status wie vorgesehen auf "Down" (Herunterfahren) zu ändern. Führen Sie entweder das Port-Betriebssystem aus, oder löschen Sie das PPM.

Beobachtung

1. Falscher Entfernungsalarm an Shelf-1-Steckplatz 18 aller PPM-Port-ECU-Karten.

2. Navigieren Sie zur Registerkarte Inventar, und überprüfen Sie, ob für alle PPM-Ports auf der ECU-Karte keine optischen Verbindungen vorhanden sind. Es hilft zu verstehen, ob irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden müssen.

3. Weder das Wiedereinsetzen des Kabels in den ECU-Anschluss noch das Wiedereinsetzen der Karte hilft.

4. Um den Alarm für ECU zu löschen, müssen Sie die Standardkonfiguration auf dem Knoten wiederherstellen und den Knoten manuell bereitstellen. Dies ist jedoch eine zeitaufwendige Aufgabe und hat Auswirkungen auf den Datenverkehr in der Produktionsumgebung.

5. Wenn die Knotensicherung (Knotensicherung bei Vorliegen eines Alarms) nach dem werkseitigen Standardzustand des Knotens verwendet wird, wird der Alarm "Imcorrect remove" (Unsachgemäßes Entfernen) zurückgegeben.

Lösung

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Alarm zu löschen.

1. Unterdrücken Sie den Alarm an den PPM-Anschlüssen der ECU mithilfe von Alarmprofilen. Dadurch wird der Alarm in der Registerkarte "Alarme" gelöscht, aber weiterhin in der Registerkarte "Bedingungen" angezeigt.

Um die Alarme zu unterdrücken, navigieren Sie zu  ECU card > Provisioning > Alarm profiles  . Wählen Sie PPM-Ports aus. Wählen Sie alle 5 Ports aus, und klicken Sie auf Force option > Apply  wie im Bild dargestellt.

2. Oder setzen Sie den Knoten auf die Standardkonfiguration zurück, und stellen Sie ihn von Grund auf bereit (was nicht ratsam ist, da er eine hohe Ausfallzeit benötigt). Fehlerdetails: Die Defekt-ID stimmt mit diesem Problem überein. Cisco Bug-ID CSCwe06300 .