Inhalt

Einleitung

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

OTS-Controller-Zuordnung (optisches Transportsignal)

Erstkonfiguration

Topologie

Modulkonfiguration

OTS-Controller-Konfiguration (optisches Transportsignal)

PSM-Grenzwerte konfigurieren

Betrieb des Verstärkers überprüfen

Überprüfen Sie, ob Alarme und Bedingungen vorliegen

Überprüfen der OCH-Leistung

Überprüfen der historischen Leistungsüberwachung (PM)

Fehlerbehebung bei Warnmeldungen

Automatische Leistungsreduzierung (APR)

Signalverlust oder Verlust der Kontinuität

Automatische Signalsteuerung deaktiviert

Falsche oder ungültige Kanalleistung

Verstärkerstatus ändern

Optische Sicherheits-Fernsperre (OSRI) umschalten

Umschalten des OTS-Controllers

Verstärker neu starten

Starten Sie NCS 1001 neu

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument werden Befehle und Verfahren zur Fehlerbehebung bei verschiedenen Problemen mit den NCS1001-Verstärkermodulen, NCS1K-EDFA, beschrieben.

Verwendete Komponenten

NCS 1001-K9 x 2

NCS1K-EDFA x4

NCS1K-PSM x2

NCS1K-CNTLR-K9 x2

NCS1K1-FAN x6

NCS1K-2KW-AC x4

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

In diesem Dokument wird von funktionierenden Kenntnissen über XR 6.0.1 und höher sowie von grundlegenden DWDM-Prinzipien (Dense Wavelength Division Multiplexing) wie optischer Verstärkung ausgegangen.

OTS-Controller-Zuordnung (optisches Transportsignal)

ots 0/{1|3}/0/0 —> COM

OTS 0/{1|3}/0/1 —> LEITUNG

ots 0/{1|3}/0/2 —> Optical Supervisory Channel (OSC)

ots 0/{1|3}/0/3 —> COM-CHK (nur RX)

ots 0/2/0/0 ------> PSM COM

ots 0/2/0/1 ------> PSM Working (W)

ots 0/2/0/2 ------> PSM Protect (P)

Erstkonfiguration

Damit NCS1K-EDFA wie erwartet funktioniert, muss eine bestimmte Mindestkonfiguration vorhanden sein.

Topologie

Diese Beispieltopologie stellt ein standardmäßiges, PSM-geschütztes Punkt-zu-Punkt-Netzwerk dar.

NCS1001 - Geschützte Topologie

Weitere Topologien finden Sie im Lösungsleitfaden für die Cisco NCS 1000-Serie.

Modulkonfiguration

Für NCS1K-EDFA und, falls vorhanden, NCS1K-PSM ist eine Konfiguration mit HW-Modul erforderlich. In diesem Dokument werden die verfügbaren Konfigurationsoptionen nicht im Detail beschrieben. Ausführliche Anweisungen finden Sie im Konfigurationsleitfaden für Cisco NCS 1001.

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 1

ampli grid-mode 100GHz

ampli node-type TERM

!

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 2

psm primary-path WORKING

psm section-protection

!

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 3

ampli grid-mode 100GHz

ampli node-type TERM

OTS-Controller-Konfiguration (optisches Transportsignal)

Für jeden NCS1K-EDFA-Boot-Controller muss ein Verstärkermodus und rx-low-threshold konfiguriert sein. Konfigurieren Sie für den automatischen Steuerungsmodus einen Kanalleistungs-Sollwert mit ampli-channel-power. Konfigurieren Sie für den manuellen Modus eine Verstärkerverstärkung mit Ampli-Verstärkung. Der Verstärkermodus muss zwischen den Endpunkten übereinstimmen. Konfigurieren Sie optional den Sicherheitssteuerungsmodus und channel-power-max-delta.

controller Ots0/1/0/0

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 0

channel-power-max-delta 50

safety-control-mode auto

!

controller Ots0/1/0/1

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 30

channel-power-max-delta 50

safety-control-mode auto

!

controller Ots0/1/0/2

rx-low-threshold -280

!

controller Ots0/3/0/3

rx-low-threshold -300

!

controller Ots0/3/0/0

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 0

channel-power-max-delta 50

safety-control-mode auto

!

controller Ots0/3/0/1

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 30

channel-power-max-delta 50

safety-control-mode auto

!

controller Ots0/3/0/2

rx-low-threshold -280

!

controller Ots0/3/0/3

rx-low-threshold -300

!

PSM-Grenzwerte konfigurieren

Das NCS1K-PSM erfordert mindestens einen rx-low-Schwellenwert für den funktionierenden (W) und den Schutz (P) der Empfangsports, damit er erwartungsgemäß funktioniert. Es wird empfohlen, den Schwellenwert auf 5 dBm zu reduzieren.

controller Ots0/2/0/1

rx-low-threshold -200

!

controller Ots0/2/0/2

rx-low-threshold -200

!

Alternativ können Sie den automatischen psm-Schwellenwert verwenden, damit das System automatisch Grenzwerte konfiguriert.

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 2

psm primary-path WORKING

psm auto-threshold

psm section-protection

!

Betrieb des Verstärkers überprüfen

Der Befehl show controller ots gibt Informationen zur optischen Leistung für jeden Controller. Um die optische Leistung, die Verstärkung des Verstärkers und andere Parameter anzuzeigen, verwenden Sie den Platzhalter *.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-1# show controller ots 0/3/0/* summary

Thu Sep  7 17:08:24.360 UTC

Port          Type         Status       TX Power      TX Total Power    RX Power      RX Total Power    RX Voa Attenuation    TX Voa Attenuation    Ampli Gain     Ampli Tilt

(dBm)         (dBm)             (dBm)         (dBm)             (dBm)                 (dBm)

----          ----         ------       -----------   -------------     ----------    ---------------   ------------------    ------------------    ----------     ----------

Ots0_3_0_0    Com          N/A          5.00          5.09              -4.90         -4.90             Unavailable           Unavailable           5.00           0.00

Ots0_3_0_1    Line         N/A          9.40          9.39              0.00          0.39              Unavailable           Unavailable           14.30          0.00

Ots0_3_0_2    Osc          N/A          -11.30        Unavailable       2.50          Unavailable       Unavailable           Unavailable           Unavailable    Unavailable

Ots0_3_0_3    Com-Check    N/A          Unavailable   Unavailable       -40.00        Unavailable       Unavailable           Unavailable           Unavailable    Unavailable

Der Befehl show hw-module slot {1|3} ampli-trail-view all gibt Details zum Zustand und zur Konfiguration des Verstärkers an.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-1# show hw-module slot 3 ampli-trail-view all

Thu Sep  7 17:14:29.956 UTC

Ampli Trail View - BST and PRE Amplifiers

=======================================================

Port: 0/COM                             Port: 1/LINE

--------------                          --------------

Rx Power = -4.90 dBm                    Rx Power = 0.00 dBm

Rx Total Power = -4.90 dBm              Rx Total Power = 0.40 dBm

Rx Low Threshold = -23.0 dBm            Rx Low Threshold = -23.0 dBm

Port: 1/LINE                            Port: 0/COM

--------------                          --------------

Tx Power = 9.40 dBm                     Tx Power = 5.00 dBm

Tx Total Power = 9.40 dBm               Tx Total Power = 5.10 dBm

Tx Low Threshold = -20.0 dBm            Tx Low Threshold = -20.0 dBm

Bst Gain = 14.30 dB                     Pre Gain = 5.00 dB

Bst Tilt = 0.00                         Pre Tilt = 0.00

Bst Channel Power = 3.00 dBm            Pre Channel Power = 0.00 dBm

Bst Control Mode = Auto                 Pre Control Mode = Auto

Bst Safety Mode = ALS Auto              Pre Safety Mode = ALS Disabled

Bst Osri = Off                          Pre Osri = Off

Bst Gain Range = Normal                 Pre Gain Range = Normal

Überprüfen Sie, ob Alarme und Bedingungen vorliegen

Der Befehl show alarms { brief | detailliert } system { aktiv | history } gibt die aktuellen oder historischen (gelöschten) Alarme auf dem System an. show logging liefert zusätzliche Informationen zu Systemereignissen.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# show alarms brief system active

Thu Sep  7 14:05:41.268 UTC

------------------------------------------------------------------------------------

Active Alarms

------------------------------------------------------------------------------------

Location        Severity     Group            Set Time                   Description

------------------------------------------------------------------------------------

0/1             Minor        Controller       09/07/2023 14:05:27 UTC    Ots0/1/0/0 - Auto Ampli Control Disabled

Einige Alarme werden bis zu einem Zustand unterdrückt, wenn ein Alarm mit höherer Priorität vorhanden ist. Beispiel: Ein Signalverlust auf der LINE-RX-Karte löst alle Alarme auf einem einzelnen Kanal ab, die mit demselben OTS-Controller in Zusammenhang stehen.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# show alarms brief system conditions

Thu Sep 7 17:24:42.999 UTC

Historische Alarme können dabei helfen, die Ursache aktueller Alarme oder Zustände zu ermitteln und Muster zu erkennen. Dieses Beispiel zeigt ein Muster für das Auslösen und Löschen von Alarmen mit der automatischen Alarmsteuerung "Deaktiviert".

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# show alarms brief system history

Thu Sep  7 17:29:46.386 UTC

------------------------------------------------------------------------------------

History Alarms

------------------------------------------------------------------------------------

Location        Severity     Group            Set Time                   Description

Clear Time

------------------------------------------------------------------------------------

0/1             Minor        Controller       09/07/2023 17:07:50 UTC    Ots0/1/0/0 - Auto Ampli Control Disabled

09/07/2023 17:08:00 UTC

0/1             Minor        Controller       09/07/2023 17:08:40 UTC    Ots0/1/0/0 - Auto Ampli Control Disabled

09/07/2023 17:09:10 UTC

0/1             Minor        Controller       09/07/2023 17:15:20 UTC    Ots0/1/0/1 - Auto Ampli Control Disabled

09/07/2023 17:15:30 UTC

0/1             Minor        Controller       09/07/2023 17:19:30 UTC    Ots0/1/0/0 - Auto Ampli Control Disabled

Überprüfen der OCH-Leistung

Verwenden Sie den Befehl show hw-module slot {1|3} channel-trail-view active, um aktive Kanäle im Leitungssystem zu überprüfen. Um alle Kanalleistungspegel im gesamten Spektrum anzuzeigen, ersetzen Sie Aktiv durch Alle. Die Kanalleistung muss innerhalb der benutzerdefinierten Schwellenwerte bleiben, und die maximale Differenz zwischen der höchsten und der niedrigsten Kanalleistung muss innerhalb des Schwellenwerts liegen, der durch "channel-power-max-delta" definiert wird. Der im Beispiel dargestellte Ausgang hat eine Differenz von 3,3 dBm zwischen den Kanalleistungspegeln und muss daher einen Kanal-Leistungs-Max-Delta von mindestens 4 dBm aufweisen.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# show hw-module slot 3 channel-trail-view active

Thu Sep  7 17:47:07.211 UTC

Channel Trail View - Active - dBm

===========================================

BST: 0/COM=>1/LINE              PRE: 1/LINE=>0/COM

Och Name            Wavelength(nm)      Freq(GHz)     Width(GHz)    Rx pwr(dBm)     Tx pwr(dBm)     Rx pwr(dBm)     Tx pwr(dBm)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ots-Och0_3_0_0_6         1532.68        195600.0       100.0         -9.10            5.10          -11.50            0.40

Ots-Och0_3_0_0_7         1533.46        195500.0       100.0        -12.40            1.70          -11.50            0.30

Ots-Och0_3_0_0_8         1534.25        195400.0       100.0        -11.10            3.10          -11.60            0.30

Ots-Och0_3_0_0_9         1535.04        195300.0       100.0        -12.00            2.40          -13.50           -1.40

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Überprüfen der historischen Leistungsüberwachung (PM)

Um die historische Leistung für einen OTS-Controller anzuzeigen, verwenden Sie den Befehl pm history. Dies kann dazu beitragen, vorübergehende Stromschwankungen oder andere vorübergehende Probleme zu erkennen, die nicht mehr im System vorhanden sind.

show controller ots 0/{1|3}/0/{1-3} pm history {15-min|24-hours|30-sec|flex-bin} optics 1 [ Bucket [ Bucket ] ]

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61# show controller ots 0/1/0/0 pm history 15-min optics 1 Bucket 1

Thu Sep  7 17:38:16.744 UTC

Optics in interval 1 [17:15:00 - 17:30:00 Thu Sep 7 2023]

Optics history bucket type : Valid

MIN       AVG       MAX

LBC[% ]    : 9.2       9.2       9.2

OPT[dBm]   : 6.80      6.80      6.80

OPR[dBm]   : -4.40     -4.37     -4.30

AGN[dB]  : 15.2      15.2      15.2

ATL[dB]  : 0.0       0.0       0.0

Last clearing of "show controllers OPTICS" counters never

Sie können auch die historische Leistung einzelner Kanäle mit dem Befehl show controller ots-och 0/{1|3}/0/{1-96} pm history anzeigen.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# show controller ots-och 0/3/0/0/6 pm history 15-min optics 1 Bucket 1

Thu Sep  7 17:54:36.183 UTC

Optics in interval 1 [17:30:00 - 17:45:00 Thu Sep 7 2023]

Optics history bucket type : Valid

MIN       AVG       MAX

OPT[dBm]   : 0.40      0.40      0.40

OPR[dBm]   : -9.10     -9.10     -9.10

Last clearing of "show controllers OPTICS" counters never

Fehlerbehebung bei Warnmeldungen

Automatische Leistungsreduzierung (APR)

Das NCS1K-EDFA wechselt unter bestimmten Bedingungen in den APR-Zustand, z. B. Signalverlust (Loss of Signal, LOS). Dadurch wird die Verstärkerverstärkung automatisch reduziert, bis der Zustand sich auflöst. Im APR sendet die EDFA alle 100 Sekunden einen 8-sekündigen Wiederherstellungspuls. Wenn der Verstärker nach dem Löschen der Bedingungen im APR verbleibt, führen Sie die im Abschnitt Change the Amplifier State (Verstärkerstatus ändern) beschriebenen Wiederherstellungsschritte aus.

Wenn für den OTS-Controller der Sicherheitssteuerungsmodus automatisch konfiguriert wurde, kann der EDFA aufgrund des Verlusts des OSC (Optical Supervisory Channel) oder COM-CHK in den APR wechseln. Wenn diese Controller nicht über eine Glasfaserverbindung verfügen und nicht verwendet werden, können Sie den Controller herunterfahren, um den Verstärkerstatus wiederherzustellen. In diesem Beispiel wird der OSC-Controller 0/1 in den heruntergefahrenen Zustand versetzt.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61# configure

Thu Sep 7 18:15:35.544 UTC

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61(config)# controller ots 0/1/0/2

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61(config-Ots)# shutdown

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61(config-Ots)# commit

Thu Sep 7 18:15:48.650 UTC

Signalverlust oder Verlust der Kontinuität

Verwenden Sie die Befehle show controller ots, um die Ursache des optischen Stromausfalls zu identifizieren.

Prüfen Sie, ob die betroffenen Controller über eine funktionierende Glasfaserverbindung verfügen, und vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung über ein optisches Leistungsmessgerät erfolgt.

Automatische Signalsteuerung deaktiviert

Bei einer Konfiguration im Ampli-Control-Modus auto kann der EDFA den Alarm "Auto Ampli Control Disabled" (Automatische Ampli-Steuerung deaktiviert) auslösen, wenn eine Bedingung eine automatische Regulierung verhindert.

Wenn die Differenz zwischen der höchsten und der niedrigsten Kanalleistung den Delta-Schwellenwert für Channel-Leistung-Max überschreitet, löst der Verstärker ebenfalls diesen Alarm aus. Identifizieren Sie den oder die Kanäle, die den Schwellenwert überschreiten, mit show hw-module slot {1|3} channel-trail-view all.

Bestätigen Sie, dass die Eingangsleistung nicht dazu führen kann, dass der Verstärker seine maximale oder minimale Verstärkung überschreitet. Einzelheiten hierzu finden Sie im Datenblatt zum Cisco Network Convergence System 1001.

Beispiel:

Controller ots-och 0/3/0/0/6 hat eine Empfangskanalleistung von 2,1 dBm.

Controller ots 0/3/0/1 hat die Konfiguration:

controller Ots0/3/0/1

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 0

!

Der Verstärker kann den Kanalleistungs-Sollwert von 0 dBm nicht erreichen, da die eingehende Kanalleistung den Sollwert überschreitet. Der Verstärker kann keine Verstärkung bereitstellen, bis die Empfangsleistung ots 0/3/0/6 unter den Sollwert ots 0/3/0/1 fällt.

Ebenso übersteigt eine Empfangsleistung von -26,0 dBm auf ots-och 0/3/0/0/6 und eine Ampli-Channel-Leistung 30 auf Controller ots 0/3/0/1 die maximale Verstärkung des Leitungsverstärkers von 24 dB. Dies führt zu einem Alarm "AMPLI-GAIN-LOW", da er den konfigurierten Sollwert nicht erreichen kann.

Falsche oder ungültige Kanalleistung

Das Vorhandensein einer unerwarteten Kanalstromversorgung für ots-och-Kanäle aus show hw-module slot 3 channel-trail-view kann auf eine Diskrepanz zwischen dem konfigurierten Rastermodus und der spektralen Kanalbreite hinweisen. Stellen Sie sicher, dass die spektrale Breite der ankommenden Kanäle kleiner ist als die konfigurierte Rastermodus-Konfiguration. Beispielsweise überschreitet ein 400-Gbit/s-Kanal den Abstand der 50-GHz-Konfiguration im Gittermodus, was zu optischen Leistungsmessungen benachbarter ots-och-Controller führt. Verwenden Sie stattdessen den Grid-Modus mit 75 GHz oder 100 GHz. Sie können auch eine benutzerdefinierte Kanalbreite mit dem Befehl flex-channel-id konfigurieren. Vollständige Anweisungen zur Konfiguration von Flex Channels finden Sie im Konfigurationsleitfaden für Cisco NCS 1001.

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 3

ampli grid-mode gridless

ampli flex-mode flex-spectrum

ampli flex-channel-id [ id ] chan-central-freq [ frequency ] chan-width [ width ]

!

Verstärkerstatus ändern

Achtung: Diese Befehle wirken sich auf den Dienst aus.

Vergewissern Sie sich, dass die Konfiguration mit dem Show-Run-Controller ots 0/{1|3}/0/{1-3} wirksam wurde.

Optische Sicherheits-Fernsperre (OSRI) umschalten

Durch das Aktivieren von OSRI wird die Sendeleistung des OTS-Controllers deaktiviert.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61# configure

Thu Sep 7 19:45:01.638 UTC

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61(config)# controller ots 0/3/0/1

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# osri on

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# commit

Thu Sep 7 19:45:15.772 UTC

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# do show run controller ots 0/3/0/1

Thu Sep 7 19:45:28.214 UTC

controller Ots0/3/0/1

osri on

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 30

!

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# no osri on

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# commit

Thu Sep 7 19:45:57.608 UTC

Umschalten des OTS-Controllers

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# configure

Thu Sep 7 19:45:01.638 UTC

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config)# controller ots 0/3/0/1

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# shutdown

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# commit

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# no shutdown

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# commit

Verstärker neu starten

Führen Sie ein Modul-Neuladen aus dem Admin-Kontext durch.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# admin

Thu Sep 7 19:52:50.273 UTC

Last login: Wed Sep 6 01:33:34 2023 from 192.0.0.4

root connected from 192.0.0.4 using ssh on sysadmin-vm:0_RP0

sysadmin-vm:0_RP0# hw-module location 0/3 reload

Thu Sep 7 19:53:01.988 UTC+00:00

Reload hardware module ? [no,yes] yes

result Card graceful reload request on 0/3 succeeded.

Starten Sie NCS 1001 neu

Um das Chassis und alle Module vollständig aus- und wieder einzuschalten, verwenden Sie die Option "hw-module location all reload" (Modulposition alle neu laden). Während des Neustarts ist der Zugriff auf das Gerät einige Minuten lang nicht möglich.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# admin

Thu Sep 7 19:52:50.273 UTC

Last login: Wed Sep 6 01:33:34 2023 from 192.0.0.4

root connected from 192.0.0.4 using ssh on sysadmin-vm:0_RP0

sysadmin-vm:0_RP0# hw-module location all reload

Thu Sep 7 19:53:01.988 UTC+00:00

Reload hardware module ? [no,yes] yes

Zugehörige Informationen

Weitere Informationen zur Fehlerbehebung bei Alarmen auf dem NCS1001 finden Sie im Fehlerbehebungshandbuch für Cisco NCS 1001.