Inhalt

Einleitung

Für ein Upgrade von 7.10.1 auf 25.4.1 ist eine Bridge SMU-Installation im NCS1001 erforderlich

Einleitung

In diesem Dokument wird das Verfahren zum Upgrade von NCS 1001 von SW 7.10.1 auf 25.4.1 beschrieben.

Für ein Upgrade von 7.10.1 auf 25.4.1 ist eine Bridge SMU-Installation im NCS1001 erforderlich

Wenn Kunden den Knoten von 7.10.1 auf 25.4.1 aktualisieren, kann das Problem auftreten, dass kein Festplattenspeicher verfügbar ist, wenn diese SMUs nicht in 7.10.1 installiert sind.

ERROR! No enough space to proceed with ADD operation.

Dieses Problem liegt nicht am Speicherplatz, sondern muss über die CLI mit dem Befehl show media location all bestätigt werden, wenn genügend freier Speicherplatz angezeigt wird. Aber immer noch wurde der Fehler erkannt.

RP/0/RP0/CPU0:Node1#show media location all

Mon Feb 16 19:15:25.546 CET

Media Info for Location: node0_RP0_CPU0

Partition                            Size     Used  Percent    Avail

--------------------------------------------------------------------

rootfs:                              3.9G     1.5G      39%     2.3G

apphost:                             3.7G     7.7M       1%     3.5G

harddisk:                            2.9G      18M       1%     2.8G

log:                                 992M     100M      11%     826M

config:                              459M     1.9M       1%     423M

disk0:                               992M     3.1M       1%     922M

Für das Upgrade des NCS 1001 von 7.10.1 auf 25.4.1 ist eine Bridge-SMU vorhanden, die in Version 7.10.1 installiert werden muss, bevor das Upgrade auf Cisco IOS® durchgeführt wird.

Die Upgrade-Matrix wird hier als "oder Referenz" angegeben, und in der Tabelle "Software-Upgrade-Matrix" wird der Fehler erwähnt, für den Sie die SMU hinzufügen müssen.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/optical/ncs1001/ncs1001-system-setup-guide/perform-system-upgrade-and-install-feature-packages.html

Wenn Sie mehr über den Fehler wissen möchten, klicken Sie auf die folgenden Links:

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwq24232

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwq24218

SMU kann von diesem Portal heruntergeladen werden:

SMU Portal 7.10.1

https://software.cisco.com/download/home/286315098/type/280867577/release/7.10.1

You need to install the SMU before upgrading to 25.4.1

ncs1001-7.10.1..tar

ncs1001-7.10.1..tar

ncs1001-sysadmin-7.10.1..tar

ncs1001-sysadmin-7.10.1..tar

Sobald beide Bridge-SMUs aktiviert wurden, können Sie mit der Installation der Zielsoftware, Version 25.4.1 von Cisco IOS, fortfahren.