Inhalt

Einleitung

Fehlerbehebung bei "Alarm bei automatischer Ampli-Steuerung deaktiviert" in NCS1K

Einleitung

In diesem Dokument wird die Fehlerbehebung für die niedrige Sendeleistung des Verstärkers durch Löschen des Alarms "Automatische Verstärkungsregelung deaktiviert" beschrieben.

Fehlerbehebung bei "Alarm bei automatischer Ampli-Steuerung deaktiviert" in NCS1K

Der Erbium Doped Fiber Amplifier (EDFA) verfügt über eine niedrige Übertragungsleistung und eine niedrige Signalverstärkung, da die automatische Signalverstärkung deaktiviert ist.

show controller ots 0/x/0/x:

Leistungswerte des Verstärkers

Alarm am Knoten

Der Alarm "Auto Ampli Control Disabled" (Automatische Verstärkungsregelung deaktiviert) wird ausgelöst, wenn die Differenz des Leistungspegels zwischen zwei Kanälen den konfigurierten Delta-Wert überschreitet.

In diesem Fall betrug der Delta-Wert 5 dB, die Differenz zwischen den Kanälen jedoch mehr als 5 dB.

show hw-module slot x channel-trail-view active :

Kanalleistungsaufnahme

Hier erhalten einige Kanäle Leistung als -12.xx und Kanal Nr. 21 Leistung als -18.xx, sodass die Differenz 6dB beträgt, was mehr als der Delta-Wert ist.

Wenn die Differenz größer als der Delta-Wert ist, wird die Steuerung des Verstärkers deaktiviert. Sie sehen immer noch die Ausgangsleistung, aber die Verstärkungsregelung erfolgt nicht wie vorgesehen.

So überprüfen Sie den Delta-Wert:show controler ots 0/x/0/x

Beispiel für das Ergebnis:

controller State: Up

Transport Admin State: In Service

Port Type: Line

Laser State: On

Optics Status::

Alarm Status:

-------------

Detected Alarms:

AUTO-AMPLI-CTRL-DISABLED

Alarm Statistics:

-----------------

LOW-RX-PWR = 0

LOW-TX-PWR = 0

RX-LOS-P = 5

RX-LOC = 1

AMPLI-GAIN-DEG-LOW = 0

AMPLI-GAIN-DEG-HIGH = 0

AUTO-LASER-SHUT = 5

AUTO-POW-RED = 5

AUTO-AMPLI-CTRL-DISABLED = 5

AUTO-AMPLI-CFG-MISMATCH = 0

SWITCH-TO-PROTECT = 0

AUTO-AMPLI-CTRL-RUNNING = 2

Parameter Statistics:

---------------------

TX Power = 3.80 dBm

RX Power = -9.70 dBm

Ampli Gain = 19.50 dB

Ampli Tilt = 0.00

Total TX Power = 4.09 dBm

Total RX Power = -8.50 dBm

Ampli Gain Range = Normal

Ampli Safety Control mode = auto

Osri = OFF

TX Enable = Enabled

RX Enable = Enabled

RX Span Loss = N/A

TX Span Loss = N/A

Rx Low Threshold Current = -25.0 dBm

Back Reflection = -27.30 dBm

Configured Parameters:

-------------

Rx Low Threshold = -25.0 dBm

Tx Low Threshold = -20.0 dBm

Ampli Gain = 1.00 dB

Ampli Tilt = 0.00

Ampli Channel power = 3.00 dBm

Channel Power Max Delta = 3.00 dBm

Ampli Channel Psd = 31.250 nW/MHz

Rx Low Threshold Psd = 0.099 nW/MHz

Ampli Control mode = Automatic

Ampli Safety Control mode = auto

Osri = OFF

TX Enable = Enabled

RX Enable = Enabled

Hier beträgt der Delta-Wert 3 dB und die Differenz zwischen den Kanälen 6 dB.

Permanente Lösung:

Überprüfen Sie das Patchpanel auf Kanäle mit geringerem Stromverbrauch.

Reinigen/ersetzen Sie ggf. die Patchkabel, um die Leistung des Kanals zu verbessern.

Sobald die Leistung kleiner oder gleich dem Delta-Wert ist, wird der Alarm gelöscht und die Ausgangsleistung nach Bedarf geregelt.

Problemumgehung:

Eine temporäre Problemumgehung besteht darin, den Delta-Wert mit den folgenden Konfigurationsänderungen zu erhöhen, um den Datenverkehr wiederherzustellen:

config ter

controller ots 0/x/0/x

channel-power-max-delta 80 (change delta to 8)

Stellen Sie sicher, dass die Konfiguration auf den Delta-Standardwert zurückgesetzt wird, nachdem die permanente Lösung implementiert wurde.