Inhalt

Einleitung

Fehlerbehebung bei "SMAUG FPD NOT READY" in NCS4K

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie SMAUG - Field Programmable Device (FPD) "NOT READY" (NICHT BEREIT) behoben wird. Außerdem werden die Protokolle beschrieben, die für die Ursachenanalyse (Root Cause Analysis, RCA) gesammelt werden müssen.

Fehlerbehebung bei "SMAUG FPD NOT READY" in NCS4K

Plattform: NCS4K

Karte: 400G Line Card - NCS4K-4H-OPW-QC2

Wahrscheinlicher Auslöser: FPD-Upgrade und erneutes Laden der Karte, erneutes Laden des RP oder Switchover

Das Thema ist hier abgebildet:

Problematische Situation wird dargestellt

Zu erfassende Protokolle:

- Von XR: show tech-support statundshow tech-support slice-manager

- Von Administrator: show tech-support slice-manager, show tech-support shelf_mgr,show tech-support ccc, show tech-support HBloss

- Aus dem XR: dumpcore running grima_driver location

- Vom aktiven LC erhalten Sie die Spuren für Grima und Dma. Führen Sie die Schritte aus der XR-Eingabeaufforderung aus.

#attach location 0/lc0

Fri Jun 7 00:20:00.329 CDT

[xr-vm_node0_LC0_CPU0:~]$ export PS1=#

#lspci -vd:8bec

#grima_ltrace_show -A

#nl_dma_ltrace_show -A

So beheben Sie das Problem:

- Von XR Prüfung auf Prozess für grima_driver und slice_manager, und starten Sie sie dann für den aktiven LC-Standort neu.

show processes grima_driver location <0/LC0 or 0/LC1 – active LC>

show processes slice_manager location <0/LC0 or 0/LC1 – active LC>

Process restart grima_driver location <active LC>

Process restart slice_manger location <active LC>

Dies muss das Problem in den meisten Fällen beheben.