Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Allgemeine Konfiguration

Überprüfung

Fehlerbehebung

Einleitung

In diesem Dokument wird die Bereitstellung von L2 Ethernet VPN over Segment Routing (SR) Multiprotocol Label Switching mit virtuellem Port-Channel auf Nexus 9000 beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Border Gateway Protocol (BGP)

- Open Shortest Path First (OSPF)

- MPLS

- Label Distribution Protocol (LDP)

- Resource Reservation Protocol (RSVP)

- EVPN

- SR

- VPC

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Nexus Switch 92360C, der Version 9.3(10) für H1 und H3 ausführt.

- Nexus-Switch 93180YC-FX, der Version 10.2(3) für Spine ausführt.

- Nexus Switch 93240YC, der Version 10.2(3) für Leaf ausführt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Hintergrundinformationen

VPLS/L2-EVPN ist ein Multipoint-to-Multipoint Layer-2-VPN-Service, der mehrere Zweigstellen eines Kunden in einer logischen Switched-Architektur über ein IP/MPLS-Netzwerk verbindet.

Überblick über Layer 2 EVPN-MPLS SR

EVPN (RFC 7432) ist eine BGP MPLS-basierte Lösung, die für Ethernet-Services der nächsten Generation in einem virtualisierten Rechenzentrumsnetzwerk verwendet wird. Dabei werden mehrere Bausteine wie Route Distinguisher (RD), Route Target (RT) und Virtual Routing and Forwarding (VRF) von vorhandenen MPLS-Technologien verwendet.

Im Gegensatz zu VPLS ermöglicht EVPN das Lernen von MACs auf Kontrollebene im Core. Bei EVPN erhalten PEs, die an den EVPN-Instanzen teilnehmen, benutzerdefinierte MAC-Routen auf der Kontrollebene mit dem Multiprotocol (MP)-BGP-Protokoll. Control-Plane MAC Learn bietet eine Reihe von Vorteilen, mit denen EVPN die VPLS-Mängel beheben kann. Dazu gehört die Unterstützung von Multihome-Netzwerken mit Lastenausgleich pro Datenfluss.

SR L2 EVPN ist eine neue Funktion in NX-OS 9.3(1), die auf Plattformen der Serie Nexus 9300 FX2 unterstützt wird.

Einschränkungen für L2 EVPN über SR MPLS

- SR L2 EVPN-Flooding basiert auf dem Eingangs-Replikationsmechanismus

- Verwendet EVPN-Route Typ 3 für BUM-Datenverkehr

- MPLS-Core unterstützt kein Multicast

- Unterdrückung des Address Resolution Protocol (ARP) wird nicht unterstützt

- Konsistenzprüfung auf VPC wird nicht unterstützt

- Die gleiche L2-EVPN-Instanz (EVI) und L3-EVI können nicht zusammen konfiguriert werden.

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Allgemeine Konfiguration

1. Funktionen installieren

2. IP-Adresse konfigurieren - Underlay

3. Konfiguration von IGP - OSPF

4. Konfigurieren von MP - BGP

5. VLAN und EVPN-Overlay konfigurieren

6. e-BGP zwischen Hosts und LEAFs konfigurieren

7. Konfigurieren von VPC auf LEAF 1 und 2

Überprüfung

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um zu überprüfen, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert

Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Behebung von Fehlern in Ihrer Konfiguration.