Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Einsprüche

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält eine Beispielkonfiguration für eine VRF-Instanz (VPN Routing and Forwarding) unter einer GRE-Tunnelschnittstelle (Generic Routing Encapsulation).

Voraussetzungen

Anforderungen

Bevor Sie diese Konfiguration versuchen, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Die Leser dieses Dokuments sollten folgende Themen kennen:

- Konfigurieren von Multiprotocol Label Switching

- MPLS Virtual Private Networks

- Generic Routing Encapsulation Tunnel IP-Quelle und Ziel-VRF-Mitgliedschaft

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf der Cisco IOS® Softwareversion 12.3(4)T1 für Router der Serie 3725.

Verwenden Sie Cisco Feature Navigator II (nur registrierte Kunden) und suchen Sie nach der GRE Tunnel IP Source and Destination VRF Membership-Funktion, um zusätzliche erforderliche Software und Hardware zu erhalten.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Die Konfiguration ist folgendermaßen aufgebaut:

- R1-CE und R2-CE befinden sich in VRF BLAU.

- R1-CE befindet sich auch in VRF GRÜN durch Verwendung eines GRE-Tunnels zum R3-PE.

R1-CE verwendet eine statische Host-Route, um zu R3-PE (Tunnelziel) zu gelangen. Dadurch wird sichergestellt, dass für den GRE-Tunnel kein rekursives Routing erfolgt (Lernen der Tunnelzieladresse durch den Tunnel).

VRF BLAU und VRF GRÜN sind Eigentum von zwei verschiedenen Unternehmen, und es treten keine Route Lecks zwischen ihnen auf. Darüber hinaus kann die Zugriffskontrollliste (ACL) an der Schnittstelle zwischen R1-CE und R2-CE nur verwendet werden, um GRE-Datenverkehr zwischen ihnen zuzulassen.

Hinweis: Um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten, verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden).

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Abbildung 1: Physische Topologie

Abbildung 2: Logische VRF-Topologie

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- R3-PE

- R4-PE

- R1-CE

- R2-CE

- R5-CE

- R6-CE

R3-PE (Tunnel-Endpunkt)

R3-PE# show running-config

Building configuration...

.

!

no ip domain lookup

!

ip vrf blue

rd 1:1

route-target export 311:311

route-target import 411:411

!

ip vrf green

rd 2:2

route-target export 322:322

route-target import 422:422

!

ip cef

!

interface Tunnel0

ip vrf forwarding green

ip address 200.200.200.3 255.255.255.0

tunnel source Ethernet0/0

tunnel destination 10.10.10.1

tunnel vrf blue

!--- Tunnel 0 is part of VRF GREEN; but it uses the tunnel !--- destination and source addresses from the routing !--- table of VRF BLUE, because of this tunnel vrf blue !--- command.

!

interface Ethernet0/0

ip vrf forwarding blue

ip address 20.20.20.3 255.255.255.0

!--- Connection to the VRF BLUE network and the VRF GREEN !--- network using the GRE tunnel.

!

interface Ethernet1/0

ip address 30.30.30.3 255.255.255.0

tag-switching ip

!

router bgp 1

no bgp default ipv4-unicast

bgp log-neighbor-changes

neighbor 30.30.30.4 remote-as 1

!

address-family vpnv4

neighbor 30.30.30.4 activate

neighbor 30.30.30.4 send-community extended

exit-address-family

!

address-family ipv4 vrf green

redistribute connected

no auto-summary

no synchronization

exit-address-family

!

address-family ipv4 vrf blue

redistribute connected

no auto-summary

no synchronization

exit-address-family

!

ip classless

ip route vrf blue 10.10.10.1 255.255.255.255 20.20.20.2

!--- Static Host route to ensure that recursive routing !--- does not occur.

no ip http server

!

.

end

R4-PE

R4-PE# show running-config

Building configuration...

.

.

.

no ip domain lookup

!

ip vrf blue

rd 1:1

route-target export 411:411

route-target import 311:311

!

ip vrf green

rd 2:2

route-target export 422:422

route-target import 322:322

!

ip cef

!

interface Ethernet0/0

ip address 30.30.30.4 255.255.255.0

tag-switching ip

!

interface Ethernet1/0

ip vrf forwarding green

ip address 100.100.100.4 255.255.255.0

!

interface Ethernet2/0

ip vrf forwarding blue

ip address 40.40.40.4 255.255.255.0

!

router bgp 1

no bgp default ipv4-unicast

bgp log-neighbor-changes

neighbor 30.30.30.3 remote-as 1

!

address-family vpnv4

neighbor 30.30.30.3 activate

neighbor 30.30.30.3 send-community extended

exit-address-family

!

address-family ipv4 vrf green

redistribute connected

no auto-summary

no synchronization

exit-address-family

!

address-family ipv4 vrf blue

redistribute connected

no auto-summary

no synchronization

exit-address-family

!

ip classless

.

.

end

R1-CE (Tunnelendpunkt)

R1-CE# show running-config

Building configuration...

.

.

no ip domain lookup

!

ip cef

!

interface Tunnel0

ip address 200.200.200.1 255.255.255.0

tunnel source Ethernet0/0

tunnel destination 20.20.20.3

!--- Both the tunnel source and destination address are in !--- the VRF BLUE, to provide transport for the VRF GREEN !--- network.

!

interface Ethernet0/0

description Connection to R2-CE router

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

ip access-group 100 in

ip access-group 100 out

!--- Access-group to allow only GRE packets through the !--- R2-CE network. However, R1-CE networks data is in the !--- GRE packet.

!

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Tunnel0

ip route 20.20.20.3 255.255.255.255 10.10.10.2

!--- Static Host route to ensure that recursive routing !--- does not occur.

no ip http server

!

access-list 100 permit gre host 10.10.10.1 host 20.20.20.3

access-list 100 permit gre host 20.20.20.3 host 10.10.10.1

!--- Permits only GRE packets between the endpoints.

!

.

.

end

R2-CE

R2-CE# show running-config

Building configuration...

.

.

no ip domain lookup

!

ip cef

!

interface Ethernet0/0

description Connection to R1-CE router

ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

ip access-group 100 in

ip access-group 100 out

!

interface Ethernet1/0

ip address 20.20.20.2 255.255.255.0

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.20.20.3

no ip http server

!

access-list 100 permit gre host 10.10.10.1 host 20.20.20.3

access-list 100 permit gre host 20.20.20.3 host 10.10.10.1

!--- Permits only GRE packets between the endpoints.

.

!

end

R5-CE

R5-CE# show running-config

Building configuration...

.

.

no ip domain lookup

!

interface Ethernet0/0

ip address 100.100.100.5 255.255.255.0

!

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.100.100.4

no ip http server

!

.

end

R6-CE

R6-CE# show running-config

Building configuration...

.

.

no ip domain lookup

!

interface Ethernet0/0

ip address 40.40.40.6 255.255.255.0

!

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 40.40.40.4

no ip http server

!

.

end

Überprüfen

Dieser Abschnitt enthält Informationen, mit denen Sie überprüfen können, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Bestimmte show-Befehle werden vom Output Interpreter Tool unterstützt (nur registrierte Kunden), mit dem Sie eine Analyse der show-Befehlsausgabe anzeigen können.

- show ip route , show ip route vrf - Führen Sie diese Befehle an den Tunnelendpunkten aus, um sicherzustellen, dass das Tunnelziel erreichbar ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die Tunnelschnittstelle aktiviert wird.

- ping: Geben Sie diesen Befehl vom anderen Ende des CE aus ein, um sicherzustellen, dass die Tunnel vom CE aus erreichbar sind.

- show ip bgp vpnv4 all labels - Geben Sie diesen Befehl auf den PE-Geräten aus, um die VPN-Labels anzuzeigen, die für jedes Präfix über Border Gateway Protocol (BGP) an andere PE-Geräte verteilt werden.

R3-PE# show ip route vrf blue 10.10.10.1

Routing entry for 10.10.10.1/32

Known via "static", distance 1, metric 0

Routing Descriptor Blocks:

* 20.20.20.2

Route metric is 0, traffic share count is 1

R3-PE# show ip route vrf green

Routing Table: green

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    200.200.200.0/24 is directly connected, Tunnel0

100.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

B       100.100.100.0 [200/0] via 30.30.30.4, 01:11:45

R3-PE# show interfaces tunnel 0

Tunnel0 is up, line protocol is up

Hardware is Tunnel

Internet address is 200.200.200.3/24

MTU 1514 bytes, BW 9 Kbit, DLY 500000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation TUNNEL, loopback not set

Keepalive not set

Tunnel source 20.20.20.3 (Ethernet0/0), destination 10.10.10.1

Tunnel protocol/transport GRE/IP, key disabled, sequencing disabled

Tunnel TTL 255

Checksumming of packets disabled, fast tunneling enabled

Last input 00:44:05, output 00:26:16, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/0 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

105 packets input, 11964 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

83 packets output, 10292 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

R3-PE# show ip bgp vpnv4 all labels

Network          Next Hop      In label/Out label

Route Distinguisher: 1:1 (blue)

20.20.20.0/24    0.0.0.0         16/aggregate(blue)

Route Distinguisher: 2:2 (green)

100.100.100.0/24 30.30.30.4      nolabel/16

200.200.200.0    0.0.0.0         17/aggregate(green)

R4-PE# show ip route vrf blue

Routing Table: blue

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

20.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

B       20.20.20.0 [200/0] via 30.30.30.3, 01:14:05

R4-PE# show ip route vrf green

Routing Table: green

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

B    200.200.200.0/24 [200/0] via 30.30.30.3, 01:14:10

100.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       100.100.100.0 is directly connected, Ethernet1/0

R1-CE# show ip route 20.20.20.3

Routing entry for 20.20.20.3/32

Known via "static", distance 1, metric 0

Routing Descriptor Blocks:

* 10.10.10.2

Route metric is 0, traffic share count is 1

R1-CE# show interfaces tunnel 0

Tunnel0 is up, line protocol is up

Hardware is Tunnel

Internet address is 200.200.200.1/24

MTU 1514 bytes, BW 9 Kbit, DLY 500000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation TUNNEL, loopback not set

Keepalive not set

Tunnel source 10.10.10.1 (Ethernet0/0), destination 20.20.20.3

Tunnel protocol/transport GRE/IP, key disabled, sequencing disabled

Tunnel TTL 255

Checksumming of packets disabled, fast tunneling enabled

Last input 00:26:57, output 00:26:57, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/0 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

83 packets input, 10292 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

106 packets output, 12088 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

R5-CE# ping 200.200.200.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 200.200.200.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 40/54/80 ms

R5-CE# ping 200.200.200.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 200.200.200.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/36/72 ms

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Einsprüche

Diese bekannten Probleme werden bei der Konfiguration dieser Funktion identifiziert. Sie können das Bug Toolkit (nur registrierte Kunden) verwenden, um nach Bugs zu suchen.

- CSCea81266 (nur registrierte Kunden) —Auflöste (R) GRE: Der Datenverkehr wird nach der klaren IP-Route nicht mehr weitergeleitet *.

- CSCdx74855 (nur registrierte Kunden) —Resolved (R) IP-Adresse der lokalen GRE-Tunnelschnittstelle kann nicht pingen.

- CSCdx57718 (nur registrierte Kunden) — IP-Paketverlust im GRE-Tunnel wurde behoben, wenn Cisco Express Forwarding (CEF) für die ausgehende Schnittstelle deaktiviert wurde.

Zugehörige Informationen

- Support-Seite für MPLS-Technologie

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems