Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfigurieren

Schließen Sie den Cisco DSL-Router und Ihren PC an.

Starten und Einrichten von HyperTerminal

Löschen vorhandener Konfigurationen auf dem Cisco DSL-Router

Konfigurieren des Cisco DSL-Routers

Konfiguration

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Ihr Internetdienstanbieter (ISP) hat eine RFC1483 Bridging-Verbindung zugewiesen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Konfigurieren

Wichtig: Bevor Sie beginnen, schließen Sie alle Programme auf dem PC, die Ihren COM-Port überwachen könnten. Geräte wie PDAs und Digitalkameras platzieren häufig Programme im Systembereich, wodurch der COM-Port für die Konfiguration des Cisco Digital Subscriber Line (DSL)-Routers unbrauchbar wird.

Schließen Sie den Cisco DSL-Router und Ihren PC an.

Eine Konsolenverbindung wird über ein gerolltes Kabel hergestellt und verbindet den Konsolenport des Cisco Digital Subscriber Line (DSL)-Routers mit einem COM-Port eines PCs. Das im Lieferumfang des Cisco DSL-Routers enthaltene Konsolenkabel ist ein flaches, hellblaues Kabel. Weitere Informationen zu den Pinbelegungen eines gerollten Kabels oder den Pinbelegungen eines RJ-45-zu-DB9-Konverters finden Sie im Kabelhandbuch für Konsolen- und AUX-Ports.

1. Schließen Sie den RJ-45-Stecker an einem Ende eines Cisco Konsolenkabels an den Konsolenport des Cisco DSL-Routers an.

2. Verbinden Sie den RJ-45-Stecker am anderen Ende des Konsolenkabels mit einem RJ-45-DB9-Konverter.

3. Schließen Sie den DB9-Anschluss an einen offenen COM-Port Ihres PCs an.

Starten und Einrichten von HyperTerminal

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie das HyperTerminal-Programm auf dem PC.

2. Richten Sie Ihre HyperTerminal-Sitzung ein.

1. Weisen Sie der Sitzung einen Namen zu, und klicken Sie auf OK.

2. Klicken Sie im Fenster Verbindung mit auf Abbrechen.

3. Klicken Sie im Menü Datei auf Eigenschaften.

4. Wählen Sie im Eigenschaftenfenster in der Liste Verbindung über den COM-Port aus, an den Sie das DB9-Ende des Konsolenkabels anschließen möchten.

5. Klicken Sie im Eigenschaftenfenster auf Konfigurieren, und füllen Sie die folgenden Werte aus:

- Bit pro Sekunde: 9600

- Datenbits: 8

- Parität: Keine

- Stoppbits: 1

- Flusskontrolle: Keine

6. Klicken Sie auf OK.

7. Klicken Sie im Menü "Anruf" auf Verbindung trennen.

8. Klicken Sie im Menü "Anruf" auf Anruf.

9. Drücken Sie die Eingabetaste, bis auf dem HyperTerminal-Bildschirm eine Router-Eingabeaufforderung angezeigt wird.

Löschen vorhandener Konfigurationen auf dem Cisco DSL-Router

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie enable an der Router-Eingabeaufforderung ein, um in den privilegierten Modus zu wechseln.

Router>enable

Router#

!--- The # symbol indicates that you are in privileged mode.

2. Löschen Sie vorhandene Konfigurationen auf dem Router.

Router#write erase

3. Laden Sie den Router neu, damit er mit einer leeren Startkonfiguration gestartet wird.

Router#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]:no

Proceed with reload? [confirm]yes

!--- Reloading the router can take a few minutes.

4. Nachdem der Router neu geladen wurde, wechseln Sie wieder in den Aktivierungsmodus.

Router>enable

Router#

Konfigurieren des Cisco DSL-Routers

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Konfigurieren Sie den Dienstzeitstempel so, dass die Debug-Ausgabe im Abschnitt Fehlerbehebung richtig protokolliert und angezeigt wird.

Router#configure terminal

Router(config)#service timestamps debug datetime msec

Router(config)#service timestamps log datetime msec

Router(config)#end

2. Deaktivieren Sie die Protokollierungskonsole auf Ihrem Cisco DSL-Router, um Konsolenmeldungen zu unterdrücken, die möglicherweise während der Konfiguration des Routers ausgelöst werden.

Router#configure terminal

Router(config)#no logging console

Router(config)#end

3. Konfigurieren Sie ein Bridge-Protokoll, und deaktivieren Sie das Routing auf Ihrem Cisco DSL-Router.

Router#configure terminal

Router(config)#no ip routing

Router(config)#bridge 1 protocol ieee

Router(config)#end

4. Konfigurieren Sie eine Bridge-Gruppe auf der Cisco DSL Router Ethernet-Schnittstelle.

Router#configure terminal

Router(config)#interface ethernet 0

Router(config-if)#bridge group 1

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#end

5. Konfigurieren Sie die ATM-Schnittstelle Ihres Cisco DSL-Routers mit einem ATM Permanent Virtual Circuit (PVC), einem Kapselungstyp und einer Bridge-Gruppe.

Router#configure terminal

Router(config)#interface atm 0

Router(config-if)#bridge-group 1

Router(config-if)#pvc

Router(config-if-atm-vc)#encapsulation aal5snap

Router(config-if-atm-vc)#no shut

Router(config-if-atm-vc)#end

6. Aktivieren Sie die Protokollierungskonsole auf dem Cisco DSL-Router, und schreiben Sie alle Änderungen in den Speicher.

Router#configure terminal

Router(config)#logging console

Router(config)#end

*Jan 1 00:00:00.100: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#write memory

Building configuration... [OK]

Router#

Konfiguration

Dies ist die Konfiguration, die angezeigt wird, nachdem Sie die in diesem Dokument beschriebenen Schritte abgeschlossen haben.

Cisco DSL-Router mit RFC1483 Pure Bridging

!--- Comments contain explanations and additional information.

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

no ip routing

!

interface ethernet0

no shut

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface atm0

no shut

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc <vpi/vci>

encapsulation aal5snap

!--- Common PVC values supported by ISPs are 0/35 or 8/35. !--- Confirm your PVC values with your ISP.

!

bridge-group 1

!

bridge 1 protocol ieee

!

end

Überprüfen

Ihr Cisco DSL-Router sollte nun für den Asymetric Digital Subscriber Line (ADSL)-Service betriebsbereit sein. Sie können den Befehl show run ausführen, um die Konfiguration anzuzeigen.

Router#show run

Building configuration...

Das Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) (OIT) unterstützt bestimmte show-Befehle. Verwenden Sie das OIT, um eine Analyse der Ausgabe des Befehls show anzuzeigen.

Fehlerbehebung

Wenn Ihr ADSL-Dienst nicht ordnungsgemäß funktioniert, finden Sie weitere Informationen unter RFC1483 Pure Bridging Troubleshooting (RFC1483-Fehlerbehebung bei reinem Bridging).

Zugehörige Informationen

- Cisco DSL Router-Konfigurations- und Fehlerbehebungsleitfaden - Cisco DSL-Router: RFC1483 Pure Bridging

- Cisco DSL Router - Konfigurations- und Fehlerbehebungsleitfaden

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems