Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Cisco 605

Pinbelegung des ADSL-Ports

LEDs auf der Rückseite

Cisco 626

Pinbelegung des ADSL-Ports

WAN-LNK-LED

Warum die WAN-LNK-LED ausgeschaltet wird

Cisco 627

Pinbelegung des ADSL-Ports

WAN-LNK-LED

Warum die WAN-LNK-LED ausgeschaltet wird

Cisco 633

Pinbelegungen des xDSL-Ports

LED-Beschreibungen

Cisco 673

Pinbelegung für SDSL-Ports

Cisco 675 und 675e

Pinbelegung des ADSL-Ports

LED-Beschreibungen für Cisco 675 und 675e

Cisco 676

Pinbelegung des ADSL-Ports

Probleme mit der WAN-Verbindung und der Stromversorgung

Cisco 677

Pinbelegungen des xDSL-Ports

LED-Beschreibungen

Cisco 678

Pinbelegung des ADSL-Ports

Probleme mit der WAN-Verbindung und der Stromversorgung

Cisco 802 IDSL und 804 IDSL

IDSL RJ-45-Port-Pinbelegung

Cisco 827

Pinbelegungen des xDSL-Ports

Beschreibungen der Cisco 827-4V-LEDs

Beschreibungen der Cisco 827 LEDs

Cisco 828

Pinbelegungen des xDSL-Ports

LED-Beschreibungen

Cisco SOHO77

Pinbelegungen des xDSL-Ports

LED-Beschreibungen

Cisco SOHO78

Pinbelegungen des xDSL-Ports

LED-Beschreibungen

Cisco 1401

ATM-25-Kabel

ATM-Loopback-Plug

Beschreibung der LED-Anzeigen auf der Vorderseite

Cisco 1417

ADSL-Kabel

POTS Crossover-Kabel

Beschreibung der LED-Anzeigen auf der Vorderseite

Cisco WIC-1 ADSL

Verkabelung

LED-Beschreibungen

Verbinden Sie die ADSL-WAN-Schnittstellenkarte mit dem Netzwerk.

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument werden die Port-Pinbelegungen und LED-Status für bestimmte Cisco Digital Subscriber Line (DSL)-Geräte beschrieben.

Hinweis: Die Begriffe "Port Pinouts" und "Connector Pinouts" sind austauschbar. In diesem Dokument werden Pinbelegungen als "Port Pinouts" bezeichnet.

Wenn Probleme mit der DSL-Verbindung dieser Geräte auftreten, überprüfen Sie Folgendes:

- Das DSL-Kabel zwischen dem Network Interface Device (NID)/der Wandbuchse/dem Splitter und dem Cisco DSL Customer Premises Equipment (CPE)-Modem/Router ist der richtige Typ.

- Die richtige NID wird verwendet. Wenn die NID von einem Telco installiert wird, muss die Telco-Funktion überprüfen.

- DSL-Status-LEDs zeigen den ordnungsgemäßen Betrieb an.

Hinweis: Nicht alle DSL CPE-Modem-/Router-Produkte verwenden dieselbe Pinbelegung für den DSL-Schnittstellenport.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Cisco 605

Der ADSL-Port (Asymmetric Digital Subscriber Line) verwendet einen RJ-11-Anschluss.

Pinbelegung des ADSL-Ports

Stift

Signal

1

Klingelton

4

Tipp

LEDs auf der Rückseite

LED

Funktion

Beschreibung

LNK

ADSL-Link

Ein, wenn eine Verbindung am ADSL-Port hergestellt wird. Blinkt, wenn eine Verbindung hergestellt wird.

AKT

ADSL-Aktivität

Ein, wenn der ADSL-Port Daten überträgt oder empfängt.

Cisco 626

Der ADSL-Port eines Cisco 626 verwendet einen RJ-11-Anschluss. Sie ist auf der Rückseite mit "WALL" (WALL) gekennzeichnet.

Pinbelegung des ADSL-Ports

Stift

Signal

1

Klingelton

4

Tipp

Hinweis: Die Stifte 1, 2, 5 und 6 werden nicht verwendet.

WAN-LNK-LED

Wenn die WAN-LNK-LED beim Hochfahren des Modems nicht leuchtet:

1. Warten Sie ungefähr fünfzehn Sekunden.

2. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, überprüfen Sie alle Kabel und Verbindungen.

3. Wenn das Licht immer noch nicht eingeschaltet wird, schalten Sie es aus und dann wieder ein.

4. Wenn die LED nicht leuchtet, wenden Sie sich an Ihren Servicevertreter.

Wenn die PWR/ALARM-Anzeige rot leuchtet:

1. Schalten Sie den Strom aus und dann wieder ein.

2. Wenn die LED immer noch rot leuchtet, wenden Sie sich an Ihren Servicevertreter.

Hinweis: Unter bestimmten Umständen, unter denen der Cisco 626 ordnungsgemäß arbeitet, leuchtet die WAN LNK-LED auf, wenn die PWR/ALARM-LED leuchtet. Diese Bedingung tritt beispielsweise ein, wenn für einen bestimmten Zeitraum kein Datenverkehr über das WAN-LAN übertragen wird. Bei nachfolgenden Datenanforderungen fängt die WAN LNK-LED an zu blinken. Dies zeigt an, dass die ADSL-Verbindungssequenz begonnen hat.

Warum die WAN-LNK-LED ausgeschaltet wird

Wenn die WAN-LNK-LED permanent blinkt, wird der Cisco 626 nie mit dem Cisco 6100/6200 Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) verbunden. Es gibt mehrere Gründe dafür:

- Die ADSL-Leitung ist nicht mit dem Cisco 626 verbunden.

- Keine ATU-Cs verfügbar, mit denen der Cisco 626 trainiert.

- Die ADSL-Leitung ist zu lang.

- Zu laute Geräusche auf dem ADSL-Schaltkreis.

Wenn die WAN-LNK-LED ausgeschaltet wird, nachdem der Cisco 626 Daten übertragen hat, ist für den Cisco 626 oder 6100/6200 die SESSION-Timeout-Einstellung festgelegt. Wenn die Zeitüberschreitung festgelegt ist, erlischt die Cisco 626 WAN LNK-LED nach diesem Zeitraum, unabhängig davon, ob sie inaktiv ist oder nicht.

Cisco 627

Der ADSL-Line-Port eines Cisco 627 verwendet eine modulare Standard-RJ-11-Buchse mit 6 Pins.

Pinbelegung des ADSL-Ports

Stift

Signal

1

Klingelton

4

Tipp

Hinweis: Die Stifte 1, 2, 5 und 6 werden nicht verwendet.

WAN-LNK-LED

Wenn die WAN-LNK-LED beim Hochfahren des Modems nicht leuchtet:

1. Warten Sie ungefähr fünfzehn Sekunden.

2. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, überprüfen Sie alle Kabel und Verbindungen.

3. Wenn das Licht immer noch nicht eingeschaltet wird, schalten Sie es aus und dann wieder ein.

4. Wenn die LED nicht leuchtet, wenden Sie sich an Ihren Servicevertreter.

Warum die WAN-LNK-LED ausgeschaltet wird

Wenn die WAN-LNK-LED permanent blinkt, wird der Cisco 627 nie mit dem Cisco 6100/6200 DSLAM verbunden. Es gibt mehrere Gründe dafür:

- Die ADSL-Leitung ist nicht mit dem Cisco 627 verbunden.

- Keine ATU-Cs verfügbar, mit denen der Cisco 627 trainiert.

- Die ADSL-Leitung ist zu lang.

- Zu laute Geräusche auf dem ADSL-Schaltkreis.

Wenn die WAN-LNK-LED ausgeschaltet wird, nachdem der Cisco 627 Daten übertragen hat, ist für den Cisco 627 oder den Cisco 6100/6200 das SESSION-Timeout festgelegt. Wenn die Zeitüberschreitung festgelegt ist, erlischt die Cisco 627 WAN LNK-LED nach diesem Zeitraum, auch wenn sie nicht aktiv ist.

Cisco 633

Pinbelegungen des xDSL-Ports

Der RJ-11-Anschluss des Cisco 633 ermöglicht über eine modulare Standard-RJ-11-Buchse mit 6 Pins eine xDSL-Verbindung mit externen Medien.

Stift

Beschreibung

1

XDSL_Tipp

4

XDSL_Ring

Hinweis: Die Stifte 1, 2, 5 und 6 werden nicht verwendet.

LED-Beschreibungen

Beschreibung

Stromversorgung

Grün

Ein, wenn Strom vorhanden ist. Aus, wenn kein Strom vorhanden ist

Alarm

Rot

Ein, wenn die Einheit nicht voll funktionsfähig ist

SERLNK

Grün

Ein, wenn der serielle Port über eine gültige Verbindung verfügt. Aus Anderem

SERAKT

Gelb

Blinkt, wenn der serielle Port Daten empfängt oder überträgt

WAN-LNK

Grün

Ein, wenn der xDSL-Port über eine gültige Verbindung verfügt. Blinkt während der Schulung. Aus Anderem

WAN-ACT

Gelb

Blinkt, wenn der xDSL-Port Daten empfängt oder sendet

Cisco 673

Auf dem Cisco 673 verwendet der SDSL-Port (Symmetric Digital Subscriber Line) einen RJ-11-Anschluss.

Pinbelegung für SDSL-Ports

Stift

Signal

1

Klingelton

4

Tipp

Hinweis: Die Stifte 1, 2, 5 und 6 werden nicht verwendet.

Wenn die WAN-LNK-LED beim Hochfahren des Modems nicht leuchtet:

1. Warten Sie ungefähr fünfzehn Sekunden.

2. Überprüfen Sie alle Kabel und Verbindungen.

3. Schalten Sie den Strom aus und dann wieder ein.

4. Wenn die LED immer noch nicht leuchtet, wenden Sie sich an Ihren Servicevertreter.

Wenn die PWR/ALARM-LED rot angezeigt wird:

1. Schalten Sie den Strom aus und dann wieder ein.

2. Wenn die LED immer noch rot leuchtet, wenden Sie sich an Ihren Servicevertreter.

Hinweis: Unter bestimmten Umständen, unter denen der Cisco 673 ordnungsgemäß arbeitet, leuchtet die WAN LNK-LED auf, wenn die PWR/ALARM-LED leuchtet. Diese Bedingung tritt beispielsweise ein, wenn für einen bestimmten Zeitraum kein Datenverkehr über das WAN-LAN übertragen wird. Bei nachfolgenden Datenanforderungen fängt die WAN LNK-LED an zu blinken. Dies weist darauf hin, dass die SDSL-Verbindungssequenz begonnen hat.

Cisco 675 und 675e

Der ADSL-Port des Cisco 675/675e verwendet einen RJ-11-Anschluss.

Pinbelegung des ADSL-Ports

Stift

Signal

1

Klingelton

4

Tipp

Hinweis: Die Stifte 1, 2, 5 und 6 werden nicht verwendet.

Wenn die WAN-LNK-LED beim Hochfahren des Modems nicht leuchtet:

1. Warten Sie ungefähr fünfzehn Sekunden.

2. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, überprüfen Sie alle Kabel und Verbindungen.

3. Wenn das Licht immer noch nicht eingeschaltet wird, schalten Sie es aus und dann wieder ein.

4. Wenn die LED nicht leuchtet, wenden Sie sich an Ihren Servicevertreter.

Wenn die PWR/ALARM-Anzeige rot leuchtet:

1. Schalten Sie den Strom aus und dann wieder ein.

2. Wenn die LED immer noch rot leuchtet, wenden Sie sich an Ihren Servicevertreter.

Hinweis: Unter bestimmten Umständen, unter denen der Cisco 675/675e ordnungsgemäß arbeitet, leuchtet die WAN-LNK-LED auf, wenn die PWR/ALARM-LED leuchtet. Diese Bedingung tritt beispielsweise ein, wenn für einen bestimmten Zeitraum kein Datenverkehr über das WAN-LAN übertragen wird. Bei nachfolgenden Datenanforderungen fängt die WAN LNK-LED an zu blinken. Dies zeigt an, dass die ADSL-Verbindungssequenz begonnen hat.

LED-Beschreibungen für Cisco 675 und 675e

LED

Funktion

Beschreibung

WAN-LNK

WAN-Link

Blinkt während der Schulung für ADSL-Leitungen. Wenn die Lampe mehrmals blinkt und dann aufhört, ist die Ausstattung der Zentrale nicht verfügbar. Ein, wenn eine Verbindung am WAN-Port hergestellt wurde. Wenn das Licht eingeschaltet ist, ist der Cisco 675 angeschlossen und geschult.

WAN-ACT

WAN-Aktivität

Blinkt, wenn der WAN-Port Daten überträgt oder empfängt

LAN-LNK

(Ethernet) LAN-Link

Ein, wenn eine Verbindung am Ethernet-Port hergestellt wurde

LAN-ACT

(Ethernet) LAN-Aktivität

Blinkt, wenn Aktivitäten am Ethernet-Port verzeichnet werden

PWR/ALARM

Netzlicht

Grün, wenn der Cisco 675 eingeschaltet ist und korrekt funktioniert. Rot, wenn der Cisco 675 eingeschaltet ist, aber ein Problem oder ein Alarm besteht, der behoben werden muss

Cisco 676

Der ADSL-Port des Cisco 676 verwendet einen RJ-11-Anschluss.

Pinbelegung des ADSL-Ports

Stift

Signal

1

Klingelton

4

Tipp

Hinweis: Die Stifte 1, 2, 5 und 6 werden nicht verwendet.

Probleme mit der WAN-Verbindung und der Stromversorgung

Während des normalen Betriebs blinkt die ALARM-LED einmal nach dem Einschalten der Einheit. Wenn die LED weiterhin blinkt oder leuchtet, wenden Sie sich an Ihren Servicevertreter.

Die WAN-LNK-LED leuchtet auf und blinkt, während das Modem eine Verbindung zum Netzwerk herstellt. Wenn Sie das Modem hochfahren und das Modem ordnungsgemäß funktioniert, leuchtet die WAN-LNK-LED weiter.

Wenn die WAN-LNK-LED nach 45 Sekunden nicht leuchtet oder überhaupt nicht leuchtet:

1. Überprüfen Sie alle Kabel und Verbindungen.

2. Schalten Sie den Strom aus und dann wieder ein.

3. Wenn die LED immer noch nicht leuchtet, wenden Sie sich an Ihren Servicevertreter.

Hinweis: Unter bestimmten Umständen, unter denen der Cisco 676 ordnungsgemäß arbeitet, wird die WAN LNK-LED ausgeschaltet, wenn die PWR/ALARM-LED leuchtet. Diese Bedingung tritt beispielsweise ein, wenn für einen bestimmten Zeitraum kein Datenverkehr über das WAN-LAN übertragen wird. Bei nachfolgenden Datenanforderungen fängt die WAN-LNK-LED an zu blinken. Dies zeigt an, dass die ADSL-Verbindungssequenz begonnen hat.

Wenn die WAN-LNK-LED permanent blinkt und leuchtet, stellt der Cisco 676 keine Verbindung zu den Geräten des Service Providers her. Ihre Cisco 676-Konfiguration ist möglicherweise nicht mit der Serverkonfiguration des Service Providers kompatibel. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Entfernen Sie das Netzkabel vom Cisco 676 ADSL-Router, indem Sie es von der Rückseite des Routers entfernen.

2. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.

3. Wenn der Router immer noch keine Verbindung zum Service Provider herstellt, wenden Sie sich an den Service Provider, um Ihnen bei der Behebung Ihrer Konfiguration zu helfen.

Wenn die WAN-LNK-LED ausgeschaltet wird, nachdem der Cisco 676 Daten übertragen hat, ist für den Cisco 676 oder den Server des Service Providers ein Timeout festgelegt. Rufen Sie den Service Provider an, während dessen die Verbindung hergestellt wird, bevor der Cisco 676 die Verbindung mit dem Internet trennt (möglichst genaue Zeitspanne).

Wenn die WAN-LNK-LED ca. vier Sekunden lang eingeschaltet bleibt, dann ausgeschaltet wird und ausgeschaltet bleibt, ist ein Fehler bei der Benutzerauthentifizierung aufgetreten. Entweder der Cisco 676 oder der Server des Service Providers enthält falsche Informationen zur Benutzerauthentifizierung. Rufen Sie Ihren Dienstanbieter an, wie viel Zeit vergangen ist, bevor die WAN-LNK-LED ausgeschaltet wurde.

Cisco 677

Pinbelegungen des xDSL-Ports

Stift

Beschreibung

1

XDSL_Tipp

4

XDSL_Ring

Hinweis: Die Stifte 1, 2, 5 und 6 werden nicht verwendet.

LED-Beschreibungen

Funktion

LED-Farbe

Beschreibung

Stromversorgung

Grün

Ein, wenn Strom vorhanden ist. Aus, wenn kein Strom vorhanden ist

Alarm

Rot

Ein, wenn die Einheit nicht voll funktionsfähig ist.

LAN-LNK

Grün

Ein, wenn der serielle Port über eine gültige Verbindung verfügt. Andernfalls.

LAN-ACT

Gelb

Blinkt, wenn der serielle Port Daten empfängt oder überträgt.

WAN-LNK

Grün

Ein, wenn der xDSL-Port über eine gültige Verbindung verfügt. Blinkt während der Schulung. Andernfalls.

WAN-ACT

Gelb

Blinkt, wenn der xDSL-Port Daten empfängt oder überträgt.

Cisco 678

Der ADSL-Port verwendet einen RJ-11-Anschluss.

Pinbelegung des ADSL-Ports

Stift

Signal

1

Klingelton

4

Tipp

Hinweis: Die Stifte 1, 2, 5 und 6 werden nicht verwendet.

Probleme mit der WAN-Verbindung und der Stromversorgung

Dies ist die normale Ereignissequenz beim Hochfahren des Routers:

1. Die ALARM-LED leuchtet innerhalb von fünf Sekunden auf, blinkt für eine halbe Sekunde und erlischt dann.

2. Zwischen einem und zehn Sekunden nach dem Ausschalten der ALARM-Leuchte fängt die WAN LNK-Leuchte an zu blinken. Dies weist darauf hin, dass der Router versucht, eine Kommunikation mit dem Dienstanbieter-Modem in der Zentrale herzustellen.

3. Nachdem die Kommunikation hergestellt wurde, leuchtet die WAN-LNK-Anzeige auf.

Unter normalen Bedingungen ist die ALARM-LED innerhalb von sechs Sekunden nach dem Einschalten des Routers ausgeschaltet, und innerhalb einer Minute leuchtet die WAN LNK-LED.

Wenn der Router keine Kommunikation mit dem Service-Provider-Modem aufbaut, erlischt die WAN-LNK-LED. Der Router wartet zehn Sekunden. Die WAN-LNK-LED fängt an zu blinken, wenn der Router erneut versucht, die Kommunikation herzustellen.

Wenn die WAN-LNK-Leuchte nach Versuchen, eine Verbindung herzustellen, weiterhin blinkt, schalten Sie die Stromversorgung aus und schalten Sie sie dann ein. Wenn die WAN-LNK-Leuchte in einer Minute immer noch nicht fest leuchtet, wenden Sie sich an Ihren Servicemitarbeiter.

Wenn die ALARM-LED rot blinkt oder rot leuchtet, rufen Sie Ihren Servicemitarbeiter an.

Hinweis: Wenn die POWER-LED leuchtet, leuchtet unter bestimmten Umständen die WAN LNK-LED auf, obwohl der Cisco 678 ordnungsgemäß arbeitet. Diese Bedingung tritt beispielsweise ein, wenn im WAN-LAN für mindestens zwei Minuten kein Datenverkehr übertragen wird. In diesem Fall ist die PPP-Sitzung abgelaufen. und die WAN LNK-LED erlischt. Bei nachfolgenden Datenanforderungen über die Verbindung blinkt die WAN LNK-LED. Dies weist darauf hin, dass die ADSL-Verbindungssequenz gestartet wurde.

Cisco 802 IDSL und 804 IDSL

Wenn die Wandbuchse über einen RJ-11-Anschluss verfügt, schließen Sie das RJ-45-to-RJ-11-Adapterkabel an das rote Kabel an. Schließen Sie den RJ-11-Stecker an die IDSL-Wandbuchse an.

IDSL RJ-45-Port-Pinbelegung

Stift

Funktion

4

IDSL (Tipp)

5

IDSL (Ring)

Hinweis: Die Stifte 1, 2, 3, 6, 7 und 8 werden nicht verwendet.

Stromversorgung/Verbindung

Zu prüfende LEDs

Normale Muster

Stromversorgung

OK

Ein

Zu Hub, Server, PC oder Workstation

Cisco 802 IDSL-Rückseite: LINK-LED an der Vorderseite von Cisco 804 IDSL: ETHERNET 1-, 2-, 3- und 4-LEDs

Ein

IDSL-Netzwerk über IDSL-Port

NT1, LINE, CH1 oder CH2

Ein (CH1 oder CH2 nur, wenn der Router über eine aktive Datenverbindung verfügt. Bei einer 64-Kbit/s-Verbindung ist nur CH1 aktiviert. Bei einer 128- oder 144-Kbit/s-Verbindung sind CH1 und CH2 eingeschaltet.)

Cisco 827

Pinbelegungen des xDSL-Ports

Der RJ-11-Anschluss ermöglicht eine xDSL-Verbindung mit externen Medien über eine modulare Standard-RJ-11-Buchse mit 6 Pins.

Stift

Beschreibung

1

XDSL_Tipp

4

XDSL_Ring

Hinweis: Die Stifte 1, 2, 5 und 6 werden nicht verwendet.

Beschreibungen der Cisco 827-4V-LEDs

LED

Farbe

Funktion

OK-LED

Grün

Ein, wenn der Router mit Strom versorgt wird und der Router das Selbsttestverfahren abschließt und beginnt zu funktionieren.

TELEFON 1, 2, 3, 4

Grün

Ein, wenn ein grundlegender Telefondienst in Betrieb ist. Blinkt während der Gesprächseinrichtung oder während eines Klingelns. Bei aufgelegtem Hörer abheben.

ADSL-CD

Grün

Ein, wenn das ADSL-Gerät angeschlossen ist. Blinkt, wenn die Verbindung ein Problem hat.

ADSL-RXD

Grün

Blinkt, wenn ein ADSL-Port Daten empfängt.

ADSL-TXD

Grün

Blinkt, wenn ein ADSL-Port Daten sendet.

ETHERNET 1

Grün

Ein, wenn ein Ethernet-Gerät angeschlossen ist. Blinkt, wenn die Verbindung ein Problem hat.

ETHERNET-RXD

Grün

Blinkt, wenn ein Ethernet-Port ein Paket empfängt.

ETHERNET-TXD

Grün

Blinkt, wenn ein Ethernet-Port ein Paket sendet.

Beschreibungen der Cisco 827 LEDs

LED

Farbe

Funktion

OK-LED

Grün

Ein, wenn der Router mit Strom versorgt wird und der Router das Selbsttestverfahren abschließt und beginnt zu funktionieren.

ADSL-CD

Grün

Ein, wenn das ADSL-Gerät physisch verbunden ist. Blinkt, wenn die Verbindung ein Problem hat.

ADSL-RXD

Grün

Blinkt, wenn ein ADSL-Port Daten empfängt.

ADSL-TXD

Grün

Blinkt, wenn ein ADSL-Port Daten sendet.

ETHERNET 1

Grün

Ein, wenn ein Ethernet-Gerät angeschlossen ist. Blinkt, wenn die Verbindung ein Problem hat.

ETHERNET-RXD

Grün

Blinkt, wenn ein Ethernet-Port ein Paket empfängt.

ETHERNET-TXD

Grün

Blinkt, wenn ein Ethernet-Port ein Paket sendet.

Cisco 828

Pinbelegungen des xDSL-Ports

Der RJ-11-Anschluss ermöglicht eine xDSL-Verbindung mit externen Medien über eine modulare Standard-RJ-11-Buchse mit 6 Pins.

Stift

Beschreibung

1

XDSL_Tipp

4

XDSL_Ring

Hinweis: Die Stifte 1, 2, 5 und 6 werden nicht verwendet.

LED-Beschreibungen

LED

Farbe

Funktion

OK-LED

Grün

Ein, wenn der Router mit Strom versorgt wird und der Router das Selbsttestverfahren abschließt und beginnt zu funktionieren.

G.SHDSL-CD

Grün

Ein, wenn das G.SHDSL-Gerät physisch verbunden ist Blinkt, wenn die Verbindung ein Problem hat.

G.SHDSL RXD

Grün

Blinkt, wenn ein G.SHDSL-Port Daten empfängt.

G.SHDSL TXD

Grün

Blinkt, wenn ein G.SHDSL-Port Daten sendet.

ETHERNET 1, 2, 3, 4

Grün

Ein, wenn ein Ethernet-Gerät angeschlossen ist Blinkt, wenn die Verbindung ein Problem hat.

ETHERNET-RXD

Grün

Blinkt, wenn ein Ethernet-Port ein Paket empfängt.

ETHERNET-TXD

Grün

Blinkt, wenn ein Ethernet-Port ein Paket sendet.

Cisco SOHO77

Pinbelegungen des xDSL-Ports

Der RJ-11-Anschluss ermöglicht eine xDSL-Verbindung mit externen Medien über einen RJ-11-Standard-Stecker mit 6 Pins und modularen Anschlusssteckern.

Stift

Beschreibung

1

XDSL_Tipp

4

XDSL_Ring

Hinweis: Die Stifte 1, 2, 5 und 6 werden nicht verwendet.

LED-Beschreibungen

LED

Farbe

Funktion

OK-LED

Grün

Ein, wenn der Router mit Strom versorgt wird und der Router das Selbsttestverfahren abschließt und beginnt zu funktionieren.

ADSL-CD

Grün

Ein, wenn das ADSL-Gerät physisch verbunden ist. Blinkt, wenn die Verbindung ein Problem hat.

ADSL-RXD

Grün

Blinkt, wenn ein ADSL-Port Daten empfängt.

ADSL-TXD

Grün

Blinkt, wenn ein ADSL-Port Daten sendet.

ETHERNET 1

Grün

Ein, wenn ein Ethernet-Gerät angeschlossen ist. Blinkt, wenn die Verbindung ein Problem hat.

ETHERNET-RXD

Grün

Blinkt, wenn ein Ethernet-Port ein Paket empfängt.

ETHERNET-TXD

Grün

Blinkt, wenn ein Ethernet-Port ein Paket sendet.

Cisco SOHO78

Pinbelegungen des xDSL-Ports

Der RJ-11-Anschluss ermöglicht eine xDSL-Verbindung mit externen Medien über einen RJ-11-Standard-Stecker mit 6 Pins und modularen Anschlusssteckern.

Stift

Beschreibung

1

XDSL_Tipp

4

XDSL_Ring

Hinweis: Die Stifte 1, 2, 5 und 6 werden nicht verwendet.

LED-Beschreibungen

LED

Farbe

Funktion

OK-LED

Grün

Ein, wenn der Router mit Strom versorgt wird und der Router das Selbsttestverfahren abschließt und beginnt zu funktionieren.

G.SHDSL-CD

Grün

Ein, wenn das G.SHDSL-Gerät physisch verbunden ist. Blinkt, wenn die Verbindung ein Problem hat.

G.SHDSL RXD

Grün

Blinkt, wenn ein G.SHDSL-Port Daten empfängt.

G.SHDSL TXD

Grün

Blinkt, wenn ein G.SHDSL-Port Daten sendet.

ETHERNET 1, 2, 3, 4

Grün

Ein, wenn ein Ethernet-Gerät angeschlossen ist Blinkt, wenn die Verbindung ein Problem hat.

ETHERNET-RXD

Grün

Blinkt, wenn ein Ethernet-Port ein Paket empfängt.

ETHERNET-TXD

Grün

Blinkt, wenn ein Ethernet-Port ein Paket sendet.

Cisco 1401

ATM-25-Kabel

Das grüne RJ-45-to-RJ-45 ATM-25-Kabel verbindet den Cisco 1401 über ein DSL-Modem mit der ADSL-Leitung. Bei diesem Kabel muss es sich um ein nicht abgeschirmtes Twisted-Pair (UTP) der Kategorie 3, 4 oder 5 handeln.

Pinbelegungen der ATM-25-Kabel

Stift

Signal

1

RD+

2

RD-

7

TD+

8

TD-

Hinweis: Die Stifte 3, 4, 5 und 6 werden nicht verwendet.

Wenn Sie den ATM-25-Port mit dem ATM-Port eines anderen Routers verbinden möchten, müssen Sie ein RJ-45-zu-RJ-45-Crossover-Kabel bereitstellen.

ATM-Loopback-Plug

Ein ATM-Loopback-Stecker wird verwendet, wenn ein Loopback-Test für den Cisco 1401 durchgeführt wird.

Pin-Belegungen für ATM-Loopback-Stecker

Stift

Signal

Stift

Signal

1

RD +

< — >

7

TD +

2

RD -

< — >

8

TD -

Hinweis: Die Stifte 3, 4, 5 und 6 werden nicht verwendet.

Beschreibung der LED-Anzeigen auf der Vorderseite

Funktion

LED-Farbe

Beschreibung

System

PWR

Grün

Ein, wenn der Router mit Gleichstrom versorgt wird.

OK

Grün

Ein, wenn der Router erfolgreich gestartet wurde und die Software während des Einschalt-Selbsttests (POST) funktional blinkt.

Ethernet

AKT

Grün

Blinkt, wenn im Ethernet-LAN Netzwerkaktivitäten verzeichnet werden.

KÜHLUNG

Gelb

Blinkt, wenn im Ethernet-LAN Netzwerk-(Paket-)Kollisionen auftreten.

WAN

BEFÖRDERER

Grün

Ein, wenn der Router mit dem Gerät synchronisiert wurde, das an den ATM-25-Port (Cisco 1401 Router) oder an das ADSL-Gerät im Büro des Service Providers (Cisco 1417 Router) angeschlossen ist.

AKT

Grün

Blinkt, wenn Daten an den ATM-25-Port (Cisco 1401 Router) oder an den ADSL-Port (Cisco 1417 Router) gesendet oder von diesem empfangen werden.

LP

Gelb

Ein, wenn sich der ATM-25-Port (Cisco 1401 Router) oder der ADSL-Port (Cisco 1417 Router) im Loopback-Modus befindet.

Cisco 1417

ADSL-Kabel

Das violette ADSL-Kabel RJ-11-zu-RJ-11 verbindet den Cisco 1417 mit der ADSL-Leitung. Bei diesem Kabel muss es sich um UTP der Kategorie 3, 4 oder 5 handeln. Das im Lieferumfang des Routers enthaltene Kabel ist Kategorie 5.

Pinbelegungen des ADSL-Kabels

Stift

Stift

2

<—>

2

1

<—>

1

4

<—>

4

5

<—>

5

Hinweis: Die Stifte 1 und 6 werden nicht verwendet. Für die Daten werden die Stifte 2 und 5 verwendet.

POTS Crossover-Kabel

Das violette (mit blauem Streifen) RJ-11-zu-RJ-11-POTS-Crossover-Kabel verbindet den Cisco 1417 mit POTS-Splittern, die die Pins 3 und 4 für Daten verwenden. Dieses Kabel wird bei Cisco bestellt. (Der Cisco 1417 verwendet die Pins 2 und 5 für Daten.)

Wenn Sie Ihr eigenes Kabel bereitstellen, muss es sich um UTP der Kategorie 3, 4 oder 5 handeln.

Pin-Belegungen der POTS Crossover-Kabel

Stift

Stift

2

<—>

1

1

<—>

2

4

<—>

5

5

<—>

4

Hinweis: Die Stifte 1 und 6 werden nicht verwendet.

Beschreibung der LED-Anzeigen auf der Vorderseite

Funktion

LED-Farbe

Beschreibung

System

PWR

Grün

Ein, wenn der Router mit Gleichstrom versorgt wird.

OK

Grün

Ein, wenn der Router erfolgreich gestartet wurde und die Software während des Einschalt-Selbsttests (POST) funktional blinkt.

Ethernet

AKT

Grün

Blinkt, wenn im Ethernet-LAN Netzwerkaktivitäten verzeichnet werden.

KÜHLUNG

Gelb

Blinkt, wenn im Ethernet-LAN Netzwerk-(Paket-)Kollisionen auftreten.

WAN

BEFÖRDERER

Grün

Ein, wenn der Router mit dem Gerät synchronisiert wurde, das an den ATM-25-Port (Cisco 1401 Router) oder an das ADSL-Gerät im Büro des Service Providers (Cisco 1417 Router) angeschlossen ist.

AKT

Grün

Blinkt, wenn Daten an den ATM-25-Port (Cisco 1401 Router) oder an den ADSL-Port (Cisco 1417 Router) gesendet oder von diesem empfangen werden.

LP

Gelb

Ein, wenn sich der ATM-25-Port (Cisco 1401 Router) oder der ADSL-Port (Cisco 1417 Router) im Loopback-Modus befindet.

Cisco WIC-1 ADSL

Verkabelung

Der RJ-11-Anschluss ermöglicht den xDSL-Anschluss an externe Medien über standardmäßige RJ-11-Steckdosen mit 6 Stiften und modularen Anschlussstücken.

Stift

Beschreibung

1

XDSL_Tipp

4

XDSL_Ring

LED-Beschreibungen

LED

Beschreibung

CD (Carrier-Erkennung)

Grün, wenn sie ausgebildet wurden

LP (Loopback)

Gelb während Loopback

OK

Grün, ok

Verbinden Sie die ADSL-WAN-Schnittstellenkarte mit dem Netzwerk.

Um die ADSL WAN Interface Card (WIC) mit dem Netzwerk zu verbinden, verwenden Sie das RJ-11-Standardkabel, das mit Ihrer Karte geliefert wird.

Hinweis: Wenn Sie einen Cisco Router mit ADSL-Karte an eine RJ-11-Wandbuchse anschließen, an der das ADSL-Paar für die Pins 2 und 5 verkabelt ist, verwenden Sie das Lavendel-Crossover-Kabel mit dem blauen Streifen. Das Crossover-Kabel kann als Ersatzteil bestellt werden.

In diesen Schritten wird beschrieben, wie die WIC mithilfe des RJ-11-Standardkabels angeschlossen wird. Sie gilt jedoch auch für die Verbindung der WIC mit dem Lavender Crossover-Kabel mit dem blauen Streifen.

1. Bestätigen Sie, dass der Router ausgeschaltet ist.

2. Schließen Sie ein Ende des RJ-11-Kabels an den ADSL-Port der Karte an.

3. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit der RJ-11-Wandbuchse an Ihrem Standort.

4. Geben Sie den Befehl no shutdown in die Router-Konfiguration ein.

Sie müssen die ADSL-Karte im Router so konfigurieren, dass der Status no shutdown lautet, um die Karte mit dem Netzwerk zu verbinden.

5. Überprüfen Sie, ob die CD-LED leuchtet. Dies bedeutet, dass die Karte mit dem Netzwerk verbunden ist.

Zugehörige Informationen

- DSL-Produktunterstützungsinformationen

- Technischer Support - Cisco Systems