Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

VTP-Konfigurationsrichtlinien

VTP-Konfiguration auf Catalyst-Switches

Catalyst Switches der Serien 6500/6000/Catalyst 4500/4000 Cisco IOS® Software (Supervisor Engine III/Supervisor Engine IV), Catalyst Switches der Serien 2950, 3550 und 3750

Catalyst 2900XL, 3500XL, 2950 und 3550

Praktische Beispiele

Fehlerbehebung bei VTP

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird die Konfiguration des VLAN Trunk Protocol (VTP) beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Hintergrundinformationen

VTP reduziert die Verwaltungskosten in einem Switch-Netzwerk. Wenn Sie ein neues VLAN auf einem VTP-Server konfigurieren, wird das VLAN über alle Switches in der Domäne verteilt. Dadurch muss nicht überall dasselbe VLAN konfiguriert werden. VTP ist ein Protokoll von Cisco, das bei den meisten Produkten der Cisco Catalyst-Serie verfügbar ist.

Weitere Informationen zu VTP finden Sie unter Verstehen des VLAN Trunk Protocol (VTP).

Hinweis: Nur registrierte Cisco Benutzer können auf die interne Website, die Tools und die Dokumente zugreifen.

Konfigurieren

VTP-Konfigurationsrichtlinien

Dieser Abschnitt enthält einige Richtlinien für die Konfiguration von VTP im Netzwerk.

- Alle Switches haben denselben VTP-Domänennamen, es sei denn, das Netzwerkdesign legt fest, dass dies für verschiedene VTP-Domänen gilt.

Hinweis: Die Trunk-Aushandlung funktioniert nicht über VTP-Domänen hinweg. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Blockierter Datenverkehr zwischen VTP-Domänen unter Fehlerbehebung bei VLAN Trunk Protocol (VTP).

- Auf allen Switches in einer VTP-Domäne muss dieselbe VTP-Version ausgeführt werden.

- Alle Switches in einer VTP-Domäne verfügen über dasselbe VTP-Kennwort, falls vorhanden.

- Alle VTP-Server-Switches müssen die gleiche Revisionsnummer für die Konfiguration und die höchste Nummer in der Domäne haben.

- Wenn Sie einen VTP-Modus eines Switches von Transparent auf Server umstellen, müssen auf dem VTP Transparent-Switch konfigurierte VLANs auf dem Server-Switch vorhanden sein.

VTP-Konfiguration auf Catalyst-Switches

In diesem Abschnitt werden einige grundlegende Befehle zum Konfigurieren von VTP auf den am häufigsten verwendeten Catalyst-Switches beschrieben.

Hinweis: Die Layer-3-Switches (L3) Catalyst 2948G-L3 und Catalyst 4908G-L3 unterstützen nicht mehrere Layer-2-orientierte Protokolle (L2), die auf anderen Catalyst-Switches vorhanden sind. Dazu gehören VTP, DTP und PAgP (Port Aggregation Protocol).

Catalyst Switches der Serien 6500/6000/Catalyst 4500/4000 Cisco IOS® Software (Supervisor Engine III/Supervisor Engine IV), Catalyst Switches der Serien 2950, 3550 und 3750

Wie in diesem Abschnitt dargestellt, können Sie VTP auf zwei Arten konfigurieren. Die Verfügbarkeit dieser Methoden kann sich von der Version der Cisco IOS®-Software unterscheiden. Methode 1 ist z. B. für neuere Versionen von Cisco IOS nicht verfügbar, Methode 2 (der globale Konfigurationsmodus) dagegen für Catalyst Switches der Serie 6500, auf denen Cisco IOS-Software ausgeführt wird, in früheren Software-Versionen nicht.

1. Methode 1, im VLAN-Datenbankmodus:

In der Cisco IOS Software können Sie den VTP-Domänennamen, den VTP-Modus und die VLANs im VLAN-Konfigurationsmodus konfigurieren.

1. Führen Sie im EXEC-Modus den folgenden Befehl aus, um in den VLAN-Konfigurationsmodus zu wechseln:

Switch#vlan database

!--- Issue this command in privileged EXEC mode,

!--- not in global configuration mode.

Switch(vlan)#

!--- This is VLAN configuration mode.

2. Führen Sie diesen Befehl aus, um den VTP-Domänennamen festzulegen:

Switch(vlan)#vtp domain example

3. Führen Sie diesen Befehl aus, um den VTP-Modus festzulegen:

Switch(vlan)#vtp {client | server | transparent}

4. Führen Sie den Befehl exit aus, um den VLAN-Konfigurationsmodus zu beenden.

Hinweis: Die Befehle end und Strg+Z funktionieren in diesem Modus nicht.

Switch(vlan)#end

Switch(vlan)#^Z

% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(vlan)#

Swtch(vlan)#exit

APPLY completed.

Exiting....

Switch#

2. Methode 2, im globalen Konfigurationsmodus:

Im globalen Konfigurationsmodus der Cisco IOS Software können Sie alle VTP-Parameter mithilfe von Cisco IOS Software-Befehlen konfigurieren. Dies ist das Befehlsformat:

Switch(config)#vtp ?

domain     Set the name of the VTP administrative domain.

file       Configure IFS filesystem file where VTP configuration is stored.

interface  Configure interface as the preferred source for the VTP IP updater

address.

mode       Configure VTP device mode

password   Set the password for the VTP administrative domain

pruning    Set the administrative domain to permit pruning

version    Set the administrative domain to VTP version

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#vtp domain ?

WORD  The ascii name for the VTP administrative domain.

Switch(config)#vtp domain example

Changing VTP domain name from example to example

Switch(config)#vtp mode server

3. Geben Sie die folgenden Befehle ein, um den VTP-Betrieb und -Status zu überwachen:

Switch#show vtp status

VTP Version capable             : 1 to 3

VTP version running             : 2

VTP Domain Name                 : example

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

Device ID                       : 6400.f13e.dc40

Configuration last modified by 10.122.190.226 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 10.122.190.226 on interface Fa1 (first layer3 interface found)

Feature VLAN:

--------------

VTP Operating Mode                : Server

Maximum VLANs supported locally   : 1005

Number of existing VLANs          : 16

Configuration Revision            : 0

MD5 digest                        : 0x0A 0xF4 0xFD 0xE9 0x99 0xD7 0xAB 0x3F

0x0A 0x64 0x04 0x7C 0x42 0x98 0xD8 0xE5

Switch#

Switch#show vtp counters

VTP statistics:

Summary advertisements received    : 0

Subset advertisements received     : 0

Request advertisements received    : 0

Summary advertisements transmitted : 0

Subset advertisements transmitted  : 0

Request advertisements transmitted : 0

Number of config revision errors   : 0

Number of config digest errors     : 0

Number of V1 summary errors        : 0

VTP pruning statistics:

Trunk            Join Transmitted Join Received    Summary advts received from

non-pruning-capable device

---------------- ---------------- ---------------- ---------------------------

Switch#

Catalyst 2900XL, 3500XL, 2950 und 3550

Führen Sie diese Schritte aus:

1. Geben Sie die folgenden Befehle im VLAN-Datenbankmodus aus:

Hinweis: Dies ähnelt der Methode für Cisco Switches der Serie 6500, auf denen Cisco IOS Software ausgeführt wird.

vtp {client | server | transparent}

vtp domain name

2. Geben Sie im privilegierten Modus die folgenden Befehle ein, um den VTP-Betrieb zu überwachen:

show vtp counters

show vtp status

Hinweis: Die Switches der Serie Catalyst 2900XL mit Cisco IOS Software, Version 11.2(8)SA4 und höher unterstützen das VTP-Protokoll. Cisco IOS Software, Version 11.2(8)SA3 und früherer Code unterstützen kein VTP-Protokoll auf Switches der Serie Catalyst 2900XL.

Praktische Beispiele

Beispiel 1:

In diesem Beispiel sind zwei Catalyst 4500-Switches über eine 10GbE-Verbindung verbunden:

1. Switch-A ist ein neuer Switch ohne VTP-Domänennamen und ohne VLAN. Switch-C ist ein Switch, der derzeit vorhanden ist und im VTP-Domänentest mit 16 VLANs ausgeführt wird.

2. In dieser Beispielausgabe des Befehls show vtp status sehen Sie, dass die VTP-Version standardmäßig auf 1 festgelegt ist. Switch-A ist außerdem VTP V2-fähig. In diesem Fall führt der Switch jedoch kein VTP V2 aus. Der Switch führt VTP V2 nur aus, wenn die V2-Version mit dem Befehl vtp version 2 konfiguriert wurde. In diesem Beispiel ist Switch-A als VTP-Client konfiguriert. Es muss außerdem sichergestellt werden, dass der angeschlossene Switch eine Konfigurationsrevision von 0 oder einen niedrigeren Wert als der aktuelle VTP-Server aufweist, bevor er mit dem Netzwerk verbunden wird:

Switch-A#show vtp status VTP Version capable : 1 to 3 VTP version running : 1 VTP Domain Name : VTP Pruning Mode : Disabled VTP Traps Generation : Disabled Device ID : 6400.f13e.dc40 Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00 Local updater ID is 10.122.190.226 on interface Fa1 (first layer3 interface found) Feature VLAN: -------------- VTP Operating Mode : Server Maximum VLANs supported locally : 1005 Number of existing VLANs : 5 Configuration Revision : 0 MD5 digest : 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47 0xBD 0x56 0x9D 0x4A 0x3E 0xA5 0x69 0x35 0xBC Switch-A# Switch-A# Switch-A# Switch-A#show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Gi1/1, Gi1/2, Gi1/4, Gi1/5 Gi1/6, Gi1/7, Gi1/8, Gi1/9 Gi1/10, Gi1/11, Gi1/12, Gi1/13 Gi1/14, Gi1/15, Gi1/16, Gi1/17 Gi1/18, Gi1/19, Gi1/20, Gi1/21 Gi1/22, Gi1/23, Gi1/24, Gi1/25 Gi1/26, Gi1/27, Gi1/28, Gi1/29 Gi1/30, Gi1/31, Gi1/32, Gi1/33 Gi1/34, Gi1/35, Gi1/36, Gi1/37 Gi1/38, Gi1/39, Gi1/40, Gi1/41 Gi1/42, Gi1/43, Gi1/44, Gi1/45 Gi1/46, Gi1/47, Gi1/48, Te3/2 Te3/3, Te3/4, Te3/5, Te3/6 Te3/7, Te3/8 1002 fddi-default act/unsup 1003 token-ring-default act/unsup 1004 fddinet-default act/unsup 1005 trnet-default act/unsup Switch-A#

Switch-C#show vtp status VTP Version capable : 1 to 3 VTP version running : 2 VTP Domain Name : test VTP Pruning Mode : Disabled VTP Traps Generation : Disabled Device ID : 503d.e583.3b40 Configuration last modified by 10.122.190.227 at 11-24-22 13:44:22 Local updater ID is 10.122.190.227 on interface Fa1 (first layer3 interface found) Feature VLAN: -------------- VTP Operating Mode : Server Maximum VLANs supported locally : 1005 Number of existing VLANs : 16 Configuration Revision : 4 MD5 digest : 0xCB 0x67 0x2A 0xF1 0x9A 0x8D 0xD3 0x1B 0xA8 0xB3 0x89 0xB2 0x32 0x63 0xA6 0xD0 Switch-C# Switch-C#show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3, Gi1/4 Gi1/5, Gi1/6, Gi1/7, Gi1/8 Gi1/9, Gi1/10, Gi1/11, Gi1/12 Gi1/13, Gi1/14, Gi1/15, Gi1/16 Gi1/17, Gi1/18, Gi1/19, Gi1/20 Gi1/21, Gi1/22, Gi1/23, Gi1/24 Gi1/25, Gi1/26, Gi1/27, Gi1/28 Gi1/29, Gi1/30, Gi1/31, Gi1/32 Gi1/33, Gi1/34, Gi1/35, Gi1/36 Gi1/37, Gi1/38, Gi1/39, Gi1/40 Gi1/41, Gi1/42, Gi1/43, Gi1/44 Gi1/45, Gi1/46, Gi1/47, Gi1/48 Te3/2, Te3/3, Te3/4, Te3/5 Te3/6, Te3/7, Te3/8 2 VLAN0002 active 3 VLAN0003 active 4 VLAN0004 active 5 VLAN0005 active 6 VLAN0006 active 7 VLAN0007 active  VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 8 VLAN0008 active 9 VLAN0009 active 10 VLAN0010 active 11 VLAN0011 active 12 VLAN0012 active  1002 fddi-default act/unsup 1003 trcrf-default act/unsup 1004 fddinet-default act/unsup 1005 trbrf-default act/unsup Switch-C#

Switch-A# Switch-A#configure terminal Switch-A(config)#vtp version 2 Switch-A(config)#vtp mode client Setting device to VTP Client mode for VLANS. Switch-A(config)#end Switch-A#

Switch-A#show vtp status VTP Version capable : 1 to 3 VTP version running : 2 VTP Domain Name : VTP Pruning Mode : Disabled VTP Traps Generation : Disabled Device ID : 6400.f13e.dc40 Configuration last modified by 10.122.190.226 at 11-25-22 02:34:10 Feature VLAN: -------------- VTP Operating Mode : Client Maximum VLANs supported locally : 1005 Number of existing VLANs : 5 Configuration Revision : 1 MD5 digest : 0xD2 0x3F 0x31 0x25 0x6D 0xD1 0x3E 0x27 0x62 0x77 0x7C 0xAF 0x0F 0xF6 0x72 0x02 Switch-A#

3. Zu diesem Zeitpunkt wurde manuell ein Trunk zwischen den beiden Switches erstellt. Achten Sie auf die Synchronisierung und Überwachung des VTP-Paketaustauschs:

Switch-A#debug sw-vlan vtp events

vtp events debugging is on

Switch-A#debug sw-vlan vtp packets

vtp packets debugging is on

Switch-A#

Switch-A#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch-A(config)#interface tenGigabitEthernet3/2

Switch-A(config-if)#no shut

Switch-A(config-if)#end

Switch-A#

4. Switch-C sendet eine Zusammenfassung an Switch-A. Switch-A erhält dann den VTP-Domänennamen, wie in der folgenden Beispielausgabe gezeigt:

!--- On Switch-A:

*Nov 25 02:45:46.580: VTP LOG RUNTIME: switchport trunk mode on Te3/2 has changed

*Nov 25 02:45:46.580: VTP LOG RUNTIME: delaying first flood on new trunk

*Nov 25 02:45:51.100: VTP LOG RUNTIME: Summary packet received in NULL domain state

*Nov 25 02:45:51.100: VTP LOG RUNTIME: Summary packet received, domain = test, rev = 4, followers = 0, length 80, trunk Te3/2

!--- This indicates that Switch-A has received its first summary advertisement.

*Nov 25 02:45:51.100: VTP LOG RUNTIME: Validate TLVs : #tlvs 1, max blk size 4

*Nov 25 02:45:51.100: VTP LOG RUNTIME: Validate TLVs : #00, val 6, len 4

*Nov 25 02:45:51.100:

*Nov 25 02:45:51.100: summary: 02 01 00 04 74 65 73 74 00 00 00 00 00 00 00 00   ....test........

*Nov 25 02:45:51.100: summary: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................

*Nov 25 02:45:51.100: summary: 00 00 00 00 00 00 00 04 0A 7A BE E3 32 32 31 31   .........z>c2211

*Nov 25 02:45:51.100: summary: 32 34 31 34 30 31 31 35 8D 07 FE 82 E5 FE 49 AD   24140115..~.e~I-

*Nov 25 02:45:51.100: summary: 1A 6E A5 AB D0 35 C2 CA 00 00 00 01 06 01 00 02   .n%+P5BJ........

*Nov 25 02:45:51.100:

*Nov 25 02:45:51.108: VTP LOG RUNTIME: Transitioning from NULL to test domain

!--- This is where Switch-A gets the VTP domain name.

5. Wenn das Debuggen aktiviert ist, können Sie sehen, dass Switch-A eine Zusammenfassung ohne Follower erhält. Switch-A aktualisiert daher seinen Domänennamen und sendet Advertisement-Anfragen, um die VLAN-Informationen abzurufen, wie in der folgenden Beispielausgabe gezeigt:

!--- On Switch-A

*Nov 25 02:45:51.108: VTP LOG RUNTIME: Summary packet rev 4 greater than domain test rev 0

*Nov 25 02:45:51.108: VTP LOG RUNTIME: Domain test currently not in updating state

*Nov 25 02:45:51.108: VTP LOG RUNTIME: Summary packet with followers field zero

*Nov 25 02:45:51.108: VTP LOG RUNTIME: Transmit vtp request, domain test, start value 0

!--- This is where the advertisement request is sent.

6. Switch-C sendet eine weitere zusammengefasste Meldung mit Feldfolgern an VLAN 1. Die untergeordnete Ankündigung, die alle VLANs enthält, wird in dieser Ausgabe angezeigt. Anschließend konfiguriert Switch-A alle VLANs:

!--- On Switch-A:

*Nov 25 02:45:51.595: VTP LOG RUNTIME: Summary packet received, domain = test, rev = 4, followers = 1, length 80, trunk Te3/2

!--- Switch-A has received its second summary advertisement.

!--- This configuration revision is higher than that on Switch-A.

*Nov 25 02:45:51.595: VTP LOG RUNTIME: Validate TLVs : #tlvs 1, max blk size 4 *Nov 25 02:45:51.595: VTP LOG RUNTIME: Validate TLVs : #00, val 6, len 4 *Nov 25 02:45:51.595: *Nov 25 02:45:51.596: summary: 02 01 01 04 74 65 73 74 00 00 00 00 00 00 00 00 ....test........ *Nov 25 02:45:51.596: summary: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ *Nov 25 02:45:51.596: summary: 00 00 00 00 00 00 00 04 0A 7A BE E3 32 32 31 31 .........z>c2211 *Nov 25 02:45:51.596: summary: 32 34 31 34 30 31 31 35 8D 07 FE 82 E5 FE 49 AD 24140115..~.e~I- *Nov 25 02:45:51.596: summary: 1A 6E A5 AB D0 35 C2 CA 00 00 00 01 06 01 00 02 .n%+P5BJ........ *Nov 25 02:45:51.596: *Nov 25 02:45:51.596: VTP LOG RUNTIME: Summary packet rev 4 greater than domain test rev 0 *Nov 25 02:45:51.596: VTP LOG RUNTIME: Domain test currently not in updating state *Nov 25 02:45:51.596: VTP LOG RUNTIME: pdu len 80, #tlvs 1 *Nov 25 02:45:51.596: VTP LOG RUNTIME: Subset packet received, domain = test, rev = 4, seq = 1, length = 420

!--- Switch-A has received its subset advertisement.

*Nov 25 02:45:51.596: subset: 02 02 01 04 74 65 73 74 00 00 00 00 00 00 00 00 ....test........ *Nov 25 02:45:51.596: subset: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ *Nov 25 02:45:51.596: subset: 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 01 07 00 01 05 DC ...............\ *Nov 25 02:45:51.596: subset: 00 01 86 A1 64 65 66 61 75 6C 74 00 14 00 01 08 ...!default..... *Nov 25 02:45:51.596: subset: 00 02 05 DC 00 01 86 A2 56 4C 41 4E 30 30 30 32 ...\..."VLAN0002 *Nov 25 02:45:51.596: subset: 14 00 01 08 00 03 05 DC 00 01 86 A3 56 4C 41 4E .......\...#VLAN *Nov 25 02:45:51.596: subset: 30 30 30 33 14 00 01 08 00 04 05 DC 00 01 86 A4 0003.......\...$ *Nov 25 02:45:51.596: subset: 56 4C 41 4E 30 30 30 34 14 00 01 08 00 05 05 DC VLAN0004.......\ *Nov 25 02:45:51.596: subset: 00 01 86 A5 56 4C 41 4E 30 30 30 35 14 00 01 08 ...%VLAN0005.... *Nov 25 02:45:51.596: subset: 00 06 05 DC 00 01 86 A6 56 4C 41 4E 30 30 30 36 ...\...&VLAN0006 *Nov 25 02:45:51.596: subset: 14 00 01 08 00 07 05 DC 00 01 86 A7 56 4C 41 4E .......\...'VLAN *Nov 25 02:45:51.596: subset: 30 30 30 37 14 00 01 08 00 08 05 DC 00 01 86 A8 0007.......\...( *Nov 25 02:45:51.596: subset: 56 4C 41 4E 30 30 30 38 14 00 01 08 00 09 05 DC VLAN0008.......\ *Nov 25 02:45:51.596: subset: 00 01 86 A9 56 4C 41 4E 30 30 30 39 14 00 01 08 ...)VLAN0009.... *Nov 25 02:45:51.596: subset: 00 0A 05 DC 00 01 86 AA 56 4C 41 4E 30 30 31 30 ...\...*VLAN0010 *Nov 25 02:45:51.596: subset: 14 00 01 08 00 0B 05 DC 00 01 86 AB 56 4C 41 4E .......\...+VLAN *Nov 25 02:45:51.596: subset: 30 30 31 31 14 00 01 08 00 0C 05 DC 00 01 86 AC 0011.......\..., *Nov 25 02:45:51.596: subset: 56 4C 41 4E 30 30 31 32 18 00 02 0C 03 EA 05 DC VLAN0012.....j.\ *Nov 25 02:45:51.596: subset: 00 01 8A 8A 66 64 64 69 2D 64 65 66 61 75 6C 74 ....fddi-default *Nov 25 02:45:51.596: subset: 30 00 03 0D 03 EB 11 78 00 01 8A 8B 74 72 63 72 0....k.x....trcr *Nov 25 02:45:51.596: subset: 66 2D 64 65 66 61 75 6C 74 00 00 00 01 01 0C CC f-default......L *Nov 25 02:45:51.596: subset: 04 01 03 ED 07 01 00 02 08 01 00 07 09 01 00 07 ...m............ *Nov 25 02:45:51.596: subset: 20 00 04 0F 03 EC 05 DC 00 01 8A 8C 66 64 64 69 ....l.\....fddi *Nov 25 02:45:51.596: subset: 6E 65 74 2D 64 65 66 61 75 6C 74 00 03 01 00 01 net-default..... *Nov 25 02:45:51.596: subset: 24 00 05 0D 03 ED 11 78 00 01 8A 8D 74 72 62 72 $....m.x....trbr *Nov 25 02:45:51.596: subset: 66 2D 64 65 66 61 75 6C 74 00 00 00 02 01 00 0F f-default....... *Nov 25 02:45:51.596: subset: 03 01 00 02 .... *Nov 25 02:45:51.596: *Nov 25 02:45:51.666: VTP LOG RUNTIME: Transmit vtp summary, domain test, rev 4, followers 1, tlv blk size 8 (inc #tlv field), MD5 digest calculated = 8D 07 FE 82 E5 FE 49 AD 1A 6E A5 AB D0 35 C2 CA

7. Zu diesem Zeitpunkt werden beide Switches synchronisiert:

Switch-A#show vtp status

VTP Version capable             : 1 to 3

VTP version running : 2

VTP Domain Name : test

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

Device ID                       : 6400.f13e.dc40

Configuration last modified by 10.122.190.227 at 11-24-22 14:01:15

Feature VLAN:

--------------

VTP Operating Mode : Client

Maximum VLANs supported locally   : 1005

Number of existing VLANs : 16

Configuration Revision : 4

MD5 digest                        : 0x8D 0x07 0xFE 0x82 0xE5 0xFE 0x49 0xAD

0x1A 0x6E 0xA5 0xAB 0xD0 0x35 0xC2 0xCA

Switch-A#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Gi1/1, Gi1/2, Gi1/4, Gi1/5

Gi1/6, Gi1/7, Gi1/8, Gi1/9

Gi1/10, Gi1/11, Gi1/12, Gi1/13

Gi1/14, Gi1/15, Gi1/16, Gi1/17

Gi1/18, Gi1/19, Gi1/20, Gi1/21

Gi1/22, Gi1/23, Gi1/24, Gi1/25

Gi1/26, Gi1/27, Gi1/28, Gi1/29

Gi1/30, Gi1/31, Gi1/32, Gi1/33

Gi1/34, Gi1/35, Gi1/36, Gi1/37

Gi1/38, Gi1/39, Gi1/40, Gi1/41

Gi1/42, Gi1/43, Gi1/44, Gi1/45

Gi1/46, Gi1/47, Gi1/48, Te3/3

Te3/4, Te3/5, Te3/6, Te3/7

Te3/8

2 VLAN0002 active 3 VLAN0003 active 4 VLAN0004 active 5 VLAN0005 active 6 VLAN0006 active 7 VLAN0007 active

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

8 VLAN0008 active 9 VLAN0009 active 10 VLAN0010 active 11 VLAN0011 active 12 VLAN0012 active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 trcrf-default                    act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trbrf-default                    act/unsup

Beispiel 2:

Dieses Beispiel zeigt, wie die VTP-Konfiguration auf einem Catalyst 6000 überprüft wird, auf dem die Cisco IOS Software ausgeführt wird:

Switch#show vtp status

VTP Version:                        2

Configuration Revision:           247

Maximum VLANs supported locally: 1005

Number of existing VLANs:          33

VTP Operating Mode:            Client

VTP Domain Name:          Lab_Network

VTP Pruning Mode:             Enabled

VTP V2 Mode:                 Disabled

VTP Traps Generation:        Disabled

MD5 digest: 0x45 0x52 0xB6 0xFD 0x63 0xC8 0x49 0x80

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 8-12-99 15:04:49

Switch#

Beispiel 3:

Dieses Beispiel zeigt, wie VTP-Statistiken auf einem Catalyst 6000 mit Cisco IOS-Software angezeigt werden:

Switch#show vtp counters

VTP statistics:

Summary advertisements received: 7

Subset advertisements received: 5

Request advertisements received: 0

Summary advertisements transmitted: 997

Subset advertisements transmitted: 13

Request advertisements transmitted: 3

Number of config revision errors: 0

Number of config digest errors: 0

Number of V1 summary errors: 0

VTP pruning statistics:

Trunk            Join Transmitted Join Received    Summary advts received

from on-pruning-capable device

---------------- ---------------- ---------------- ---------------------------

Fa5/8             43071            42766            5

Fehlerbehebung bei VTP

Informationen zur Fehlerbehebung bei VTP finden Sie unter Troubleshooting VLAN Trunk Protocol (VTP) (Fehlerbehebung beim VLAN-Trunk-Protokoll (VTP).

Hinweis: Nur registrierte Cisco Benutzer können auf die interne Website, die Tools und die Dokumente zugreifen.

Zugehörige Informationen

- Virtual LANs/VLAN Trunking Protocol (VLANs/VTP)

- Unterstützung von IP-Routing-Technologie

- Befehle anzeigen - Cisco IOS-Konfigurationsgrundlagen - Befehlsreferenz

- Technischer Support und Downloads von Cisco