Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Vorgehensweise

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie die Backplane-Nutzung von Cisco Catalyst Switches mithilfe des Simple Network Management Protocol (SNMP) nutzen können.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument gelten für Catalyst Switches mit Catalyst OS (CatOS) und Cisco Catalyst Switches der Serien 6500/6000, auf denen Cisco IOS® Software ausgeführt wird.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Vorgehensweise

Für herkömmliche Cisco Switches mit einer einzigen Rückwandplatine, wie z. B. die Catalyst 5000-Serie, sorgt sysTraffic von CISCO-STACK-MIB für die Auslastung der System-Backplane. Die sysTraffic-Messung entspricht ungefähr dem Meter gleichen Namens auf der Supervisor Engine-Karte.

.1.3.6.1.4.1.9.5.1.1.8

sysTraffic OBJECT-TYPE

-- FROM CISCO-STACK-MIB

SYNTAX Integer (0..100)

MAX-ACCESS read-only

STATUS Current

DESCRIPTION "Traffic meter value, i.e. the percentage of bandwidth utilization

for the previous polling interval."

::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) cisco(9)

workgroup(5) ciscoStackMIB(1) systemGrp(1) 8 }

Verwenden Sie für Switches mit mehreren Backplane, z. B. Catalyst 5500, die sysTrafficMeterTable aus der CISCO-STACK-MIB.

.1.3.6.1.4.1.9.5.1.1.32

sysTrafficMeterTable OBJECT-TYPE

-- FROM CISCO-STACK-MIB

DESCRIPTION "The system traffic meter table. This table lists the traffic meters

available in the system."

::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) cisco(9)

workgroup(5) ciscoStackMIB(1) systemGrp(1) 32 }

Andere Catalyst Switches, auf denen die Cisco IOS Software ausgeführt wird, basieren auf einer anderen Architektur. Daher können Sie die Backplane-Auslastung nicht erhalten. Mit diesen Geräten können Sie die Leistung des Switches anhand der CPU-Auslastung und der Bandbreite seiner Schnittstellen bestimmen. Informationen zum Berechnen der Bandbreitennutzung mithilfe von SNMP und Sammeln der CPU-Auslastung auf Cisco IOS-Geräten mithilfe von SNMP zum Erfassen der Leistungsparameter finden Sie unter How to Collect CPU Utilization on Cisco IOS Devices.

Zugehörige Informationen

- Berechnung der Bandbreitennutzung mithilfe von SNMP

- Sammeln der CPU-Auslastung auf Cisco IOS-Geräten mithilfe von SNMP

- Einfache Support-Ressourcen für das Netzwerkmanagement-Protokoll

- IP Application Services Design TechNotes

- Support-Seiten für LAN-Produkte

- Support-Seite für LAN-Switching

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems