Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundtheorie

Wichtige Hinweise

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Port-Channel-Subschnittstellenkonfiguration

Überprüfen

Catalyst 3550

Catalyst 6500/6000

Fehlerbehebung

Status Deaktiviert

Der Befehl "speed nonegotiate" wird in der aktuellen Konfiguration nicht angezeigt.

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält eine Beispielkonfiguration zum Einrichten eines EtherChannels zwischen einem Catalyst 3550 und einem Catalyst 6500/6000 mit Cisco IOS® Systemsoftware. EtherChannel kann je nach Geschwindigkeit der Schnittstellen oder Ports, die zum Erstellen des EtherChannels verwendet werden, auch als Fast EtherChannel oder Gigabit EtherChannel bezeichnet werden.

Hinweis: Die in diesem Dokument auf den Catalyst 3550-Switch angewendeten EtherChannel-Befehle können auch auf Catalyst Switches der Serie 3750 angewendet werden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Catalyst 3550-Switch mit Cisco IOS-Software, Version 12.1(14)EA

- Catalyst 6500/6000-Switch mit Cisco IOS Software Release 12.1(13)E1

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Hintergrundtheorie

In diesem Dokument wurden zwei Gigabit Ethernet-Schnittstellen auf einem Catalyst 3550-Switch - die GigabitEthernet-Schnittstelle des 3500 ist eine 10/100/1000-handelte Ethernet-Schnittstelle - in einem Fast EtherChannel mit zwei Fast Ethernet-Schnittstellen eines Catalyst 6500/600-Switches mit Cisco gebündelt. IOS-Systemsoftware zur Erstellung eines Layer-2-EtherChannels (L2).

Hinweis: In diesem Dokument werden Fast EtherChannel, Gigabit EtherChannel, Port-Channel und Channel-Gruppen alle als EtherChannel bezeichnet.

Die Catalyst Switch-Konfiguration in diesem Dokument gilt für alle Catalyst Switches der Serien 6500/6000 oder 4500/4000 mit Cisco IOS-Systemsoftware.

In diesem Dokument werden nur Konfigurationsdateien für die Switches sowie die Ausgabe der entsprechenden Beispiel-show-Befehle angezeigt. Weitere Informationen zum Konfigurieren eines EtherChannels finden Sie in den folgenden Dokumenten:

- Konfigurieren des Layer-2-EtherChannels-Abschnitts zur Konfiguration des EtherChannels (Catalyst 3550-Switch)

- Konfigurieren des Layer-3-EtherChannels-Abschnitts zur Konfiguration des EtherChannels (Catalyst 3560-Switch)

- Konfigurieren des Layer-2-EtherChannels-Abschnitts zur Konfiguration des EtherChannels (Catalyst 3750-Switch)

- Konfigurieren von Layer 3 und Layer 2 EtherChannel (Catalyst 6500/6000 mit Cisco IOS-Systemsoftware)

- Konfigurieren des Layer-2-EtherChannel-Abschnitts Grundlegendes und Konfigurieren des EtherChannels (Catalyst 4500/4000 mit Cisco IOS-Systemsoftware)

Wichtige Hinweise

Der EtherChannel kann manuell mit den entsprechenden Befehlen konfiguriert werden. Sie können den EtherChannel auch automatisch mit PAgP (Port Aggregation Protocol) konfigurieren, damit der Switch den Kanal mit der anderen Seite aushandeln kann. Einzelheiten zu PAgP finden Sie in folgenden Dokumenten:

- Informationen zum Port Aggregation Protocol-Abschnitt zur Konfiguration von EtherChannel (Catalyst 3550-Switch)

- Informationen zum Port Aggregation Protocol-Abschnitt zur Konfiguration von EtherChannel (Catalyst 3560-Switch)

- Port Aggregation Protocol Abschnitt zur Konfiguration von EtherChannels (Catalyst 3750-Switch)

- Informationen zum Port Aggregation Protocol Abschnitt zur Konfiguration von EtherChannel (Catalyst 6500/6000 mit Cisco IOS-Systemsoftware)

- Informationen zum Abschnitt "Port Aggregation Protocol" (Port-Aggregation-Protokoll) zum Verständnis und Konfigurieren von EtherChannel (Catalyst 4500/4000 mit Cisco IOS-Systemsoftware)

Die Konfigurationen in diesem Dokument werden mithilfe des erwünschten Modus implementiert. Wenn Sie planen, den EtherChannel manuell zu konfigurieren, verwenden Sie die bereitgestellten Schritte, um einen Port-Channel zu erstellen. Dadurch werden Probleme mit dem Spanning Tree Protocol (STP) während des Konfigurationsprozesses vermieden. STP kann einige Ports mit dem Portstatus "error-disabled" [errdisable] schließen, wenn eine Seite als Kanal konfiguriert ist, bevor die andere Seite als Kanal konfiguriert werden kann.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Port-Channel zu erstellen:

1. Lassen Sie die Schnittstellen für die Port-Channeling-Funktion beim administrativen Herunterfahren verwendet.

2. Erstellen Sie den Port-Channel (Kanalgruppe) auf dem Catalyst 6500/6000-Switch.

Stellen Sie sicher, dass Sie den Channel-Modus auf ein einstellen, z. B. Kanal-Gruppe-1-Modus aktiviert.

3. Erstellen Sie Port-Channels auf dem Catalyst 3550-, 3560- oder 3750-Switch.

Stellen Sie sicher, dass der Kanalmodus aktiviert ist.

4. Aktivieren Sie die Schnittstellen, die zuvor auf dem Catalyst 6500/6000-Switch deaktiviert wurden, mit dem Befehl no shut erneut.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten, verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden).

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die in diesem Diagramm dargestellte Netzwerkeinrichtung verwendet:

Hinweis: Die Gigabit Ethernet-Schnittstelle des Catalyst 3550 ist eine Ethernet-Schnittstelle mit 10/100/1000 Mbit/s, die ausgehandelt wird. Der Gigabit-Port des Catalyst 3550 kann auch mit einem FastEthernet-Port (100 Mbit/s) eines Catalyst 6500/6000 verbunden werden.

Hinweis: Die Catalyst Switches der Serie 3750 unterstützen stapelübergreifende EtherChannels, sodass Schnittstellen verschiedener Stack-Switches der gleichen EtherChannel-Gruppe angehören können. Weitere Informationen zu EtherChannel in einer Stack-Switch-Umgebung finden Sie im Abschnitt EtherChannel und Switch-Stacks in der Konfiguration von EtherChannels-Dokumentation für Catalyst Switches der Serie 3750.

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- Catalyst 3550

- Catalyst 6500/6000

Catalyst 3550

Building configuration...

Current configuration : 1610 bytes

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Cat3550

!

enable password ww

!

ip subnet-zero

no ip finger

!

!

!

!

!--- A logical port-channel interface is automatically created !--- when ports are grouped into a channel group.

interface Port-channel 1

!--- In this example, the L2 EtherChannel is configured. !--- A Layer 3 (L3) EtherChannel can also be configured on the Catalyst 3550 switches. !--- For more information, refer to the document Configuring EtherChannel.

switchport mode access no ip address snmp trap link-status!

!--- Note: The Gigabit Ethernet interface on the Catalyst 3550 is a !--- 10/100/1000 Mbps negotiated Ethernet interface. The Gigabit port on the Catalyst 3550 is !--- connected to a FastEthernet (100 Mbps) port on the Catalyst 6500/6000. !--- The port is a member of channel group 1.

interface GigabitEthernet0/1

switchport mode access

no ip address

snmp trap link-status

channel-group 1 mode desirable

!

!--- The port is a member of channel group 1.

interface GigabitEthernet0/2

switchport mode access

no ip address

snmp trap link-status

channel-group 1 mode desirable

!

interface GigabitEthernet0/3

switchport mode access

no ip address

snmp trap link-status

!

!--- Output suppressed.

interface GigabitEthernet0/12

switchport mode access

no ip address

snmp trap link-status

!--- Interface VLAN1 is required for management purposes.

interface Vlan1

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

!

ip classless

ip http server

!

!

line con 0

transport input none

line vty 5 15

!

end

Catalyst 6500/6000

Building configuration...

Current configuration : 5869 bytes

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname cat6500

!

boot buffersize 126968

boot bootldr bootflash:c6msfc-boot-mz.121-4.E1

enable password ww

!

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

ip subnet-zero

!

!

no ip finger

!

!

!

!

!--- A logical port-channel interface is automatically created !--- when ports are grouped into a channel group.

interface Port-channel 1

no ip address

switchport

switchport mode access

!

interface GigabitEthernet1/1

no ip address

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/2

no ip address

shutdown

!

!--- Note: The Gigabit Ethernet interface on the Catalyst 3550 is a !--- 10/100/1000 Mbps negotiated Ethernet interface. The Gigabit port on the Catalyst 3550 is !--- connected to a FastEthernet (100 Mbps) port on the Catalyst 6500/6000.

interface FastEthernet3/1

no ip address

!--- In this example, the L2 EtherChannel is configured. !--- An L3 EtherChannel can also be configured on the Catalyst 6500/6000 running !--- Cisco IOS System Software. For more details, refer to the document !--- Configuring EtherChannel. !--- On a Catalyst 6500/6000, you must issue the switchport !--- command once, without any keywords, in order to configure the interface as an L2 port. !--- By default, all the ports are router ports (L3 ports). !--- On a Catalyst 4500/4000 switch, all ports are L2 ports by default; !--- no additional command is required.

switchport

!--- This command puts the interface in VLAN1, by default.

switchport mode access

!--- The port is a member of channel group 1.

channel-group 1 mode desirable

!

interface FastEthernet3/2

no ip address

!--- On a Catalyst 6500/6000, you must issue the switchport !--- command once, without any keywords, in order to configure the interface as an L2 port. !--- By default, all the ports are router ports (L3 ports). !--- On a Catalyst 4500/4000 switch, all ports are L2 ports by default; !--- no additional command is required.

switchport

!--- This command puts the interface in VLAN1, by default.

switchport mode access

!--- The port is a member of channel group 1.

channel-group 1 mode desirable

!

interface FastEthernet3/3

no ip address

switchport

switchport mode access

!

!--- Output suppressed.

!

interface FastEthernet3/48

no ip address

switchport

switchport mode access

!

!--- Interface VLAN1 is required for management purposes.

interface Vlan1

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

!

end

Hinweis: Dieses Konfigurationsbeispiel zeigt eine EtherChannel-Konfiguration mit Zugriffs-Links. Die gleiche Konfiguration gilt für EtherChannel-Trunk-Verbindungen. Geben Sie den Befehl switchport mode trunk ein, oder lassen Sie den Switches die Aushandlung des Modus mit dem Modus dynamisch wünschenswert zu. Weitere Informationen zum Konfigurieren von Trunking finden Sie im Abschnitt Konfigurieren von VLAN-Trunks im Dokument Konfigurieren von VLANs.

Port-Channel-Subschnittstellenkonfiguration

Ein weiteres Beispiel für die Konfiguration von Port-Channel mit Subschnittstelle im Catalyst 3560-Switch mit Cisco IOS Software Release 12.2(25).

Catalyst 3560

Building configuration...

Current configuration : 2480 bytes

!

version 12.2

!

interface Port-channel5

no switchport

no ip address

!

interface Port-channel5.690

!

interface Port-channel10

no switchport

no ip address

!

interface Port-channel10.1

!

interface Port-channel10.690

!

interface Port-channel11

no switchport

no ip address

Überprüfen

Bestimmte show-Befehle werden vom Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) unterstützt, mit dem Sie eine Analyse der show-Befehlsausgabe anzeigen können.

Führen Sie folgende Befehle aus, um den Port-Channel in Catalyst 6500/6000- und Catalyst 3500-Switches mit Cisco IOS System Software zu überprüfen:

- show interfaces port-channel channel-group-number

- show etherchannel channel-group-number summary

Führen Sie folgenden Befehl aus, um den STP-Status in Catalyst 6500/6000- und Catalyst 3500-Switches mit Cisco IOS-Systemsoftware zu überprüfen:

- Spanning-Tree-VLAN-VLAN-Nummer-Details

Catalyst 3550

Cat3550#show interface port-channel 1

Port-channel1 is up, line protocol is up

Hardware is EtherChannel, address is 0002.4b28.db02 (bia 0002.4b28.db02)

MTU 1500 bytes, BW 200000 Kbit, DLY 1000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full-duplex, 100Mb/s

input flow-control is off, output flow-control is off

Members in this channel: Gi0/1 Gi0/2

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:03:27, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

26 packets input, 5344 bytes, 0 no buffer

Received 17 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 input packets with dribble condition detected

59 packets output, 5050 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Cat3550#show spanning-tree vlan 1 detail

VLAN1 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol

Bridge Identifier has priority 32768, address 0002.4b28.db01

Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15

We are the root of the spanning tree

Topology change flag not set, detected flag not set

Number of topology changes 1 last change occurred 00:00:38 ago

from Port-channel1

Times:  hold 1, topology change 35, notification 2

hello 2, max age 20, forward delay 15

Timers: hello 0, topology change 0, notification 0, aging 0

Port 65 (Port-channel1) of VLAN1 is forwarding

Port path cost 12, Port priority 128, Port Identifier 128.65.

Designated root has priority 32768, address 0002.4b28.db01

Designated bridge has priority 32768, address 0002.4b28.db01

Designated port id is 128.65, designated path cost 0

Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0

Number of transitions to forwarding state: 1

BPDU: sent 34, received 0

Cat3550# show etherchannel 1 summary

Flags:  D - down        P - in port-channel

I - stand-alone s - suspended

R - Layer3      S - Layer2

U - port-channel in use

Group Port-channel  Ports

-----+------------+-----------------------------------------------------------

1     Po1(SU)     Gi0/1(P)   Gi0/2(P)

Cat3550# ping 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms

Catalyst 6500/6000

Cat6500# show interface port-channel 1

Port-channel1 is up, line protocol is up

Hardware is EtherChannel, address is 0002.7ef1.36e1 (bia 0002.7ef1.36e1)

MTU 1500 bytes, BW 200000 Kbit, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Full-duplex, 100Mb/s

Members in this channel: Fa3/1 Fa3/2

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/2000, 0 drops

5 minute input rate 1000 bits/sec, 1 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

407 packets input, 34994 bytes, 0 no buffer

Received 311 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 input packets with dribble condition detected

93 packets output, 16598 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Cat6500# show spanning-tree vlan 1 detail

VLAN1 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol

Bridge Identifier has priority 32768, address 00d0.024f.6001

Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15

Current root has priority 32768, address 0002.4b28.db01

Root port is 833 (Port-channel1), cost of root path is 12

Topology change flag not set, detected flag not set

Number of topology changes 0 last change occurred 00:02:13 ago

Times:  hold 1, topology change 35, notification 2

hello 2, max age 20, forward delay 15

Timers: hello 0, topology change 0, notification 0, aging 300

Port 833 (Port-channel1) of VLAN1 is forwarding

Port path cost 12, Port priority 128, Port Identifier 131.65.

Designated root has priority 32768, address 0002.4b28.db01

Designated bridge has priority 32768, address 0002.4b28.db01

Designated port id is 128.65, designated path cost 0

Timers: message age 1, forward delay 0, hold 0

Number of transitions to forwarding state: 1

BPDU: sent 0, received 66

Cat6500# show etherchannel 1 summary

Flags:  D - down        P - in port-channel

I - stand-alone s - suspended

R - Layer3      S - Layer2

Group Port-channel  Ports

-----+------------+-----------------------------------------------------------

1     Po1(SU)     Fa3/1(P)   Fa3/2(P)

Cat6500# ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms

Fehlerbehebung

Status Deaktiviert

Ein häufiges Problem bei der EtherChannel-Konfiguration besteht darin, dass die Schnittstellen in den Error-Disable-Modus wechseln. Dies ist erkennbar, wenn Etherchannel in einem Switch in den ON-Modus geschaltet wird und der andere Switch nicht sofort konfiguriert wird. Wenn in diesem Zustand eine Minute lang verbleibt, denkt STP auf dem Switch, auf dem der EtherChannel aktiviert ist, an eine Schleife. Dies bewirkt, dass die Channeling-Ports in den Status "errdisable" gesetzt werden. In diesem Beispiel finden Sie weitere Informationen dazu, wie Sie bestimmen können, ob sich Ihre EtherChannel-Schnittstellen im Zustand err-disable befinden:

%SPANTREE-2-CHNL_MISCFG: Detected loop due to etherchannel misconfiguration of Gi0/9

%PM-4-ERR_DISABLE: channel-misconfig error detected on Po10, putting Gi0/9 in err-disable state

%PM-4-ERR_DISABLE: channel-misconfig error detected on Po10, putting Gi0/10 in err-disable state

Switch1#show etherchannel summary

Flags:  D - down        P - in port-channel

I - stand-alone s - suspended

H - Hot-standby (LACP only)

R - Layer3      S - Layer2

u - unsuitable for bundling

U - in use      f - failed to allocate aggregator

d - default port

Number of channel-groups in use: 1

Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports

------+-------------+-----------+-----------------------------------------------

10     Po10(SD)         -        Gi0/9(D)    Gi0/10(D)

Switch1#show interfaces GigabitEthernet 0/9 status

Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type

Gi0/9                        err-disabled 1            auto   auto 10/100/1000BaseTX

Switch1#show interfaces GigabitEthernet 0/10 status

Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type

Gi0/10                       err-disabled 1            auto   auto 10/100/1000BaseTX

In der Fehlermeldung wird angegeben, dass der EtherChannel auf eine Spanning Tree-Schleife gestoßen ist. Um das Problem zu beheben, setzen Sie den Kanalmodus auf beiden Seiten der Verbindung auf wünschenswert, und aktivieren Sie dann die Schnittstellen erneut:

Switch1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch1(config)#interface gi0/9

Switch1(config-if)#channel-group 10 mode desirable

Dies führt dazu, dass jede Seite nur dann einen Channel bildet, wenn beide dem Channel zustimmen. Wenn sie dem Channel nicht zustimmen, funktionieren sie weiterhin wie normale Ports.

Nachdem der Channel-Modus auf beiden Seiten der Verbindung auf wünschenswert gesetzt wurde, führen Sie die Befehle Shutdown und no Shutdown für die zugeordnete Schnittstelle aus, um die Ports manuell erneut zu aktivieren:

Switch1(config-if)#shutdown

Switch1(config-if)#no shutdown

Der Befehl "speed nonegotiate" wird in der aktuellen Konfiguration nicht angezeigt.

Der auf einem Port-Channel konfigurierte Befehl speed nonegotiate (Geschwindigkeit ungerechnet) wird nicht immer in der aktuellen Konfiguration angezeigt. Dies geschieht, weil die Aushandlung für die Port-Channel-Schnittstelle von der der gebündelten Ports abhängt. Sie wird eingefügt, wenn der Port-Channel aktiv ist und die Konfiguration der einzelnen Channel-Ports zugrunde liegt.

Zugehörige Informationen

- Systemanforderungen für die Implementierung von EtherChannel auf Catalyst Switches

- Beispielkonfiguration: EtherChannel zwischen Catalyst-Switches mit CatOS- und Cisco IOS-Systemsoftware

- Produktsupport für Switches

- Unterstützung der LAN Switching-Technologie

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems