Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Befehle zur Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

X.25 Over TCP (XOT) ermöglicht es Ihnen, X.25-Pakete über ein TCP/IP-Netzwerk zu senden, anstatt über eine Link Access Procedure, Balanced (LAPB)-Verbindung. Mit XOT können Sie auch X.25-Datenverkehr über ein IP-Netzwerk tunneln.

Die Cisco IOS®-Software schaltet X.25-Pakete zwischen einer X.25-Verbindung und einer TCP-Verbindung um. Jede Zieladresse des virtuellen Schaltkreises kann einer separaten IP-Adresse zugeordnet werden. XOT-Keepalives können zum Erkennen des unterschichtigen TCP verwendet werden. TCP kann die Verbindung durch Überprüfung der Bestätigungssequenznummer erkennen. Wenn er keine bestätigten Pakete empfängt, hält er die Unack-Pakete und versucht weiter, die Übertragung zu wiederholen, bis er schließlich aufgibt und die TCP-Verbindung beendet. Dieser Vorgang dauert jedoch zu lange.

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie die XOT-Keepalives-Funktion verwenden, wenn eine TCP-Verbindung unterbrochen wird, um sie zu erkennen und schneller Maßnahmen zu ergreifen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco IOS Software Version 9.21 oder höher mit allen Funktionen

- Alle Cisco Router mit Cisco IOS Software Version 9.21 oder höher unterstützen diese Funktion.

- Cisco IOS Software-Versionen 12.2(13)T13 und 12.2(27)

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten.

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- R1 (Cisco Router der Serie 2500)

- R2 (Cisco Router der Serie 2500)

- R3 (Cisco 2600 Router)

- R4 (Cisco Router der Serie 2600)

R1 (Cisco Router der Serie 2500)

Current configuration:

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log uptime

!

hostname R1

!

x25 routing

!--- The X.25 local switching.

!

interface Serial0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation x25

no ip mroute-cache

x25 address 45678

x25 win 5

!--- For testing purposes, the X.25 flow control !--- is set to something other than !--- the default value. In this configuration, !--- win 5 and wout 5, and ips and ops 256 are used.

x25 wout 5

x25 ips 256

x25 ops 256

x25 idle 1

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

R2 (Cisco Router der Serie 2500)

Current configuration

!

version 12.2

service pad to-xot

!--- Enable this command in order to make a packet assembler/disassembler (PAD) !--- over XOT through the router locally. It is useful for troubleshooting XOT problems.

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log uptime

!

hostname R2

!

x25 routing

!--- Enables X.25 switching.

!

!

!

interface Loopback0

ip address 10.1.2.2 255.255.255.0

!

interface Ethernet0

ip address 10.64.9.101 255.255.255.0

no ip route-cache

no ip mroute-cache

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation x25 dce

no ip mroute-cache

x25 win 5

x25 wout 5

x25 ips 256

x25 ops 256

!--- Set these flow control parameters since the interface you have connected to !--- also has these parameters set. If not matched, you can reset the link !--- while there are larger packets that go over.

x25 idle 1

clockrate 64000

!

router rip

network 10.0.0.0

!

x25 route ^12 xot 10.64.9.100 xot-keepalive-period

10 xot-keepalive-tries 3 xot-source Loopback0

x25 route ^4 interface Serial0 xot-keepalive-period

10 xot-keepalive-tries 3

!--- By default, xot-keepalives is always enabled, uses the default keepalive !--- period of 60 seconds, and retries four times. Use the !--- loopback as the XOT source to enhance the TCP connection reliability. !--- If you have two interfaces configured for X.25 and one of the !--- interfaces goes down, one interface remains up so that the TCP !--- connection is not interrupted. In order to achieve this redundancy !--- connection, the XOT uses the loopback interface since the !--- source and the TCP connection do not fail. !--- If you want to have redundant interfaces in your router, the !--- X.25 route command is configured as - X.25 route ^12 xot 10.64.9.100 10.64.9.200 !--- where 10.64.9.100 and 10.64.9.200 are the remote destination IP addresses.

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

R3 (Cisco 2600 Router)

Current configuration : 1427 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log uptime

!

hostname R3

!

!

x25 routing

!

!

interface Loopback0

ip address 10.1.3.1 255.255.255.0

!

interface Serial1

bandwidth 384

no ip address

encapsulation x25

no ip route-cache

no ip mroute-cache

x25 win 7

x25 wout 7

x25 ips 1024

x25 ops 1024

x25 idle 1

service-module t1 clock source internal

service-module t1 timeslots 1-6

!

interface Ethernet1/0

ip address 10.64.9.100 255.255.255.0

no ip route-cache

no ip mroute-cache

half-duplex

!

router rip

network 10.0.0.0

!

!

x25 route ^12 interface Serial1 xot-keepalive-period

10 xot-keepalive-tries 3

x25 route ^4 xot 10.64.9.101 xot-keepalive-period

10 xot-keepalive-tries 3 xot-source Loopback0

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

R4 (Cisco Router der Serie 2600)

Current configuration

!

!

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname R4

!

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.64.9.88 255.255.255.0

half-duplex

!

interface Serial1

bandwidth 384

no ip address

encapsulation x25 dce

x25 address 123456

x25 win 7

x25 wout 7

x25 ips 1024

x25 ops 1024

!--- These parameters are set for testing purposes.

x25 idle 1

service-module t1 timeslots 1-6

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

Überprüfen

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Das Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) (OIT) unterstützt bestimmte show-Befehle. Verwenden Sie das OIT, um eine Analyse der Ausgabe des Befehls show anzuzeigen.

- show x25 pad: Zeigt Informationen über aktuelle offene Verbindungen, einschließlich Paketübertragungen, X.3-Parametereinstellungen und den aktuellen Status virtueller Schaltungen.

- show x25 xot: Zeigt Informationen für alle virtuellen XOT-Schaltungen an, die mit einem bestimmten Kriterium übereinstimmen.

- show tcp: Zeigt den Status der TCP-Verbindungen an.

- pad - Verwenden Sie diesen Befehl, um sich bei einem PAD anzumelden.

Diese Ausgabe zeigt die Debugausgabe, die angezeigt wird, wenn ein PAD-Aufruf von R1 nach R4 getätigt wird:

R1#pad 123456

User Access Verification

Password:

1w1d: Serial0: X.25 O R1 Call (15) 8 lci 1024

1w1d: From (5): 45678 To (6): 123456

1w1d: Facilities: (0)

1w1d: Call User Data (4): 0x01000000 (pad)

1w1d: Serial0: X.25 I R1 Call Confirm (5) 8 lci 1024

1w1d: From (0): To (0):

1w1d: Facilities: (0)

R4>

Dieser Anruf durchläuft R2. Diese Ausgabe wurde mit den Befehlen debug x25 event und debug ip tcp driver erfasst.

R2#

*Mar 9 07:02:39.982: Serial0: X.25 I R1 Call (15) 8 lci 1024

*Mar 9 07:02:39.986: From (5): 45678 To (6): 123456

*Mar 9 07:02:39.990: Facilities: (0)

*Mar 9 07:02:39.990: Call User Data (4): 0x01000000 (pad)

*Mar 9 07:02:40.006: TCPDRV404EF4: Active async open 10.1.2.2:0

--> 10.64.9.100 :1998 OK, lport 11020

*Mar 9 07:02:40.034: TCPDRV404EF4: disable tcp timeouts

*Mar 9 07:02:40.034: TCPDRV404EF4: enable tcp timeouts

*Mar 9 07:02:40.038: TCPDRV404EF4: keepalive interval set to 10000 ms

!--- The keepalives parameters.

*Mar 9 07:02:40.038: TCPDRV404EF4: keepalive attempts set to 3

*Mar 9 07:02:40.042: TCPDRV404EF4: keepalives turned on

*Mar 9 07:02:40.046: [10.64.9.100,1998/10.1.2.2,11020]: XOT O P2 Call (21) 8 lc i 1

*Mar 9 07:02:40.050: From (5): 45678 To (6): 123456

*Mar 9 07:02:40.054: Facilities: (6)

*Mar 9 07:02:40.054: Packet sizes: 256 256

*Mar 9 07:02:40.058: Window sizes: 5 5

*Mar 9 07:02:40.058: Call User Data (4): 0x01000000 (pad)

*Mar 9 07:02:40.182: [10.64.9.100,1998/10.1.2.2,11020]: XOT I P2 Call Confirm (11) 8 lci 1

*Mar 9 07:02:40.182: From (0): To (0):

*Mar 9 07:02:40.186: Facilities: (6)

*Mar 9 07:02:40.186: Packet sizes: 256 256

*Mar 9 07:02:40.190: Window sizes: 5 5

*Mar 9 07:02:40.194: Serial0: X.25 O R1 Call Confirm (5) 8 lci 1024

*Mar 9 07:02:40.194: From (0): To (0):

*Mar 9 07:02:40.198: Facilities: (0)

R3 empfängt den Anruf von R2 bis XOT und leitet ihn dann an R4 weiter. Diese Ausgabe wurde mit den Befehlen debug x25 event und debug ip tcp driver erfasst.

R3#

*Mar 9 07:00:41.338: TCPDRV27693C: Passive open 10.64.9.100:1998 <-- 10.1.2.2:1 1020

*Mar 9 07:00:41.342: TCPDRV27693C: disable tcp timeouts

*Mar 9 07:00:41.342: TCPDRV27693C: enable tcp timeouts

*Mar 9 07:00:41.370: [10.1.2.2,11020/10.64.9.100,1998]: XOT I P/Inactive Call (21) 8 lci 1

*Mar 9 07:00:41.370: From (5): 45678 To (6): 123456

*Mar 9 07:00:41.374: Facilities: (6)

*Mar 9 07:00:41.378: Packet sizes: 256 256

*Mar 9 07:00:41.378: Window sizes: 5 5

*Mar 9 07:00:41.382: Call User Data (4): 0x01000000 (pad)

*Mar 9 07:00:41.394: TCPDRV27693C: keepalive interval set to 10000 ms

*Mar 9 07:00:41.394: TCPDRV27693C: keepalive attempts set to 3

*Mar 9 07:00:41.398: TCPDRV27693C: keepalives turned on

*Mar 9 07:00:41.402: Serial1: X.25 O R1 Call (21) 8 lci 1024

*Mar 9 07:00:41.402: From (5): 45678 To (6): 123456

*Mar 9 07:00:41.406: Facilities: (6)

*Mar 9 07:00:41.410: Packet sizes: 256 256

*Mar 9 07:00:41.410: Window sizes: 5 5

*Mar 9 07:00:41.414: Call User Data (4): 0x01000000 (pad)

*Mar 9 07:00:41.454: Serial1: X.25 I R1 Call Confirm (5) 8 lci 1024

*Mar 9 07:00:41.454: From (0): To (0):

*Mar 9 07:00:41.458: Facilities: (0)

*Mar 9 07:00:41.462: [10.1.2.2,11020/10.64.9.100,1998]: XOT O P3 Call Confirm (11) 8 lci 1

*Mar 9 07:00:41.462: From (0): To (0):

R4 empfängt den Anruf und verbindet ihn mit dem VTY-Port:

R4#

*Mar 9 06:57:16.598: Serial1: X.25 I R1 Call (21) 8 lci 1024

*Mar 9 06:57:16.602: From (5): 45678 To (6): 123456

*Mar 9 06:57:16.606: Facilities: (6)

*Mar 9 06:57:16.606: Packet sizes: 256 256

*Mar 9 06:57:16.610: Window sizes: 5 5

*Mar 9 06:57:16.610: Call User Data (4): 0x01000000 (pad)

*Mar 9 06:57:16.622: Serial1: X.25 O R1 Call Confirm (5) 8 lci 1024

*Mar 9 06:57:16.626: From (0): To (0):

*Mar 9 06:57:16.626: Facilities: (0)

R4#show x25 vc

SVC 1024, State: D1, Interface: Serial1

Started 00:02:15, last input 00:02:12, output 00:02:12

Line: 2 vty 0 Location: Host: 45678

45678 connected to 123456 PAD <--> X25

Window size input: 5, output: 5

Packet size input: 256, output: 256

PS: 4 PR: 0 ACK: 0 Remote PR: 4 RCNT: 0 RNR: no

P/D state timeouts: 0 timer (secs): 0

data bytes 47/60 packets 4/8 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

R2#show tcp

Stand-alone TCP connection to host 10.64.9.100

Connection state is ESTAB, I/O status: 1, unread input bytes: 0

Local host: 10.1.2.2, Local port: 11020

Foreign host: 10.64.9.100, Foreign port: 1998

Enqueued packets for retransmit: 0, input: 0 mis-ordered: 0 (0 bytes)

TCP driver queue size 0, flow controlled FALSE

Event Timers (current time is 0x2AB893F0):

Timer Starts Wakeups Next

Retrans 11 0 0x0

TimeWait 0 0 0x0

AckHold 10 0 0x0

SendWnd 0 0 0x0

KeepAlive 50 0 0x2AB8A290

!--- Sends keepalive packets and increments.

GiveUp 0 0 0x0

PmtuAger 0 0 0x0

DeadWait 0 0 0x0

iss: 1072933807 snduna: 1072933977 sndnxt: 1072933977 sndwnd: 8023

irs: 1206945087 rcvnxt: 1206945244 rcvwnd: 8036 delrcvwnd: 156

SRTT: 231 ms, RTTO: 769 ms, RTV: 538 ms, KRTT: 0 ms

minRTT: 8 ms, maxRTT: 300 ms, ACK hold: 200 ms

Flags: higher precedence, retransmission timeout, keepalive running

!--- The keepalive status.

Datagrams (max data segment is 536 bytes):

Rcvd: 40 (out of order: 0), with data: 10, total data bytes: 156

Sent: 41 (retransmit: 0, fastretransmit: 0), with data: 10, total data bytes: 16 9

Weitere Informationen finden Sie unter X.25 Route Command XOT Keepalive Options.

Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt finden Sie eine Fehlerbehebung für Ihre Konfiguration.

Befehle zur Fehlerbehebung

Das Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) (OIT) unterstützt bestimmte show-Befehle. Verwenden Sie das OIT, um eine Analyse der Ausgabe des Befehls show anzuzeigen.

Hinweis: Beachten Sie vor der Verwendung von Debug-Befehlen die Informationen zu Debug-Befehlen.

- debug x25 events: Zeigt Informationen über den gesamten X.25-Datenverkehr mit Ausnahme von Daten- und Ressourcendatensatzpaketen an.

- debug ip tcp driver: Zeigt Informationen über TCP-Treiberereignisse an.

Wenn die Verbindung zwischen R2 und R3 unterbrochen wird, wird die TCP-Verbindung nach den Keepalive-Perioden unterbrochen. Dann ist die Ausgabe des Befehls show tcp sowohl in R2- als auch in R3-Routern leer.

Sie können diese Debugausgabe beobachten, während die XOT-Schnittstelle von R2 und R3 ausgefallen ist:

R2#debug x25 events

*Mar 10 05:36:24.685: [10.64.9.100,1998/10.1.2.2,11037]: XOT cx closed

*Mar 10 05:36:24.689: Serial0: X.25 O R1 Clear (5) 8 lci 1024

*Mar 10 05:36:24.693: Cause 9, Diag 0 (Out of order/No additional information)

*Mar 10 05:36:24.709: Serial0: X.25 I R1 Clear Confirm (3) 8 lci 1024

R2#debug ip tcp driver

*Mar 10 05:41:08.800: TCPDRV205B44: 10.1.2.2:11038 --> 10.64.9.100:1998 DoClose

(Cookie 402718) tcp close

R3#debug x25 events

*Mar 10 05:34:27.241: [10.1.2.2,11037/10.64.9.100,1998]: XOT cx closed

*Mar 10 05:34:27.245: Serial1: X.25 O R1 Clear (5) 8 lci 1024

*Mar 10 05:34:27.245: Cause 0, Diag 0 (DTE originated/No additional information)

*Mar 10 05:34:27.261: Serial1: X.25 I R1 Clear Confirm (3) 8 lci 1024

R3#debug ip tcp driver

*Mar 10 05:39:11.321: TCPDRV354BB8: 10.64.9.100:1998 --> 10.1.2.2:11038 DoClose

(Cookie 354B5C) tcp close

Zugehörige Informationen

- X.25- und LAPB-Befehle

- Unterstützung der X.25-Protokolltechnologie

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems