Inhalt

Einleitung

Hintergrundinformationen

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfiguration

Überprüfung

Fehlerbehebung

Einleitung

In diesem Dokument wird die Konfiguration des Gerätezugriffs mit Telnet oder Secure Shell (SSH) über eine VRF-Tabelle (Virtual Routing and Forwarding) beschrieben.

Hintergrundinformationen

In IP-basierten Computernetzwerken ist VRF eine Technologie, die es ermöglicht, dass mehrere Instanzen einer Routing-Tabelle gleichzeitig im gleichen Router vorhanden sind. Da die Routing-Instanzen unabhängig sind, können dieselben Adressen oder IP-Adressen, die sich überschneiden, ohne Konflikte miteinander verwendet werden. Die Netzwerkfunktionen wurden verbessert, da Netzwerkpfade segmentiert werden können, ohne dass mehrere Router erforderlich sind.

VRF kann in einem Netzwerkgerät durch verschiedene Routing-Tabellen implementiert werden, die als "Forwarding Information Bases (FIBs)" bezeichnet werden und jeweils eine pro Routing-Instanz umfassen. Alternativ kann ein Netzwerkgerät verschiedene virtuelle Router konfigurieren, wobei jeder einzelne über eine eigene FIB verfügt, auf die keine andere virtuelle Router-Instanz auf demselben Gerät zugreifen kann.

Telnet ist ein Protokoll auf Anwendungsebene, das im Internet oder in LANs (Local Area Networks) verwendet wird, um eine bidirektionale, interaktive, textorientierte Kommunikationseinrichtung bereitzustellen, die eine virtuelle Terminalverbindung verwendet. Benutzerdaten werden in einer 8-Bit-Byte-orientierten Datenverbindung über das Transmission Control Protocol (TCP) in Band mit Telnet-Steuerinformationen durchsetzt.

SSH ist ein kryptografisches Netzwerkprotokoll, das Netzwerkdienste sicher über ein ungesichertes Netzwerk betreibt. Die bekannteste Beispielanwendung ist die Remote-Anmeldung von Benutzern bei Computersystemen.

Werden diese Technologien gemeinsam genutzt, führt dies häufig zu Verwirrung. Dies gilt insbesondere, wenn Sie versuchen, über eine Schnittstelle, die zu einer nicht globalen Routing-VRF-Instanz gehört, per Fernzugriff auf ein Gerät zuzugreifen.

In diesem Konfigurationsleitfaden wird Telnet nur zu erläuternden Zwecken als Form des Verwaltungszugriffs verwendet. Das Konzept kann auch für den SSH-Zugang erweitert werden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hinweis: Grundlegendes Verständnis von VRFs und Telnet. Außerdem sollten Sie sich mit ACL vertraut machen. Die Konfiguration von VRFs muss auf dem Gerät und der Plattform unterstützt werden. Dieses Dokument gilt für alle Cisco Router, auf denen Cisco IOS® ausgeführt wird und auf denen VRFs und ACLs unterstützt werden.

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfiguration

Auf dem Remote-Gerät:

!

interface GigabitEthernet0/0

description LINK TO END USER

ip vrf forwarding MGMT

ip address 192.168.100.1 255.255.255.252

duplex auto

speed auto

!

!

interface Loopback1

description LOOPBACK TO TELNET INTO FOR MANAGEMENT ACCESS

ip vrf forwarding MGMT

ip address 10.0.0.1 255.255.255.255

!

!

line vty 0 4

access-class 8 in

password cisco

login

transport input all

line vty 5 15

access-class 8 in

password cisco

login

transport input all

!

Auf dem Endbenutzergerät:

!

interface GigabitEthernet0/0

description LINK TO REMOTE SITE

ip vrf forwarding MGMT

ip address 192.168.100.2 255.255.255.252

duplex auto

speed auto

!

Überprüfung

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um zu überprüfen, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Vor dem vrf-also Das Schlüsselwort wird in der Zugriffsklasse der Konfiguration der Leitung vty 0 15 des Remote-Geräts verwendet:

EndUser#ping vrf MGMT ip 10.0.0.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms

EndUser#telnet 10.0.0.1 /vrf MGMT

Trying 10.0.0.1 ...

% Connection refused by remote host

Die Anzahl der Paketzugriffe auf das Remote-Gerät nimmt mit der entsprechenden Anzahl von ACEs zu.

RemoteSite#show ip access-lists 8

Standard IP access list 8

10 permit 192.168.100.2 log (3 matches)

Nach der vrf-also -Schlüsselwort in der Zugriffsklasse der Zeile vty 0 15 hinzugefügt wird, ist der Telnet-Zugriff zulässig.

Gemäß dem definierten Verhalten akzeptieren Cisco IOS-Geräte standardmäßig alle VTY-Verbindungen. Bei Verwendung einer Zugriffsklasse wird jedoch davon ausgegangen, dass Verbindungen nur von der globalen IP-Instanz ankommen. Wenn jedoch Verbindungen von VRF-Instanzen zugelassen werden sollen, verwenden Sie den vrf-also -Schlüsselwort zusammen mit der entsprechenden access-class-Anweisung auf der

Leitungskonfiguration.

!

line vty 0 4

access-class 8 in vrf-also

password cisco

login

transport input all

line vty 5 15

access-class 8 in vrf-also

password cisco

login

transport input all

!

EndUser#ping vrf MGMT ip 10.0.0.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

EndUser#telnet 10.0.0.1 /vrf MGMT

Trying 10.0.0.1 ... Open

User Access Verification

Password:

RemoteSite>

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen, die Sie zur Fehlerbehebung bei Ihrer Konfiguration verwenden können.

Eine VRF-basierte Fehlerbehebung kann zeitweise erforderlich sein. Stellen Sie sicher, dass sich alle betroffenen Schnittstellen in derselben VRF-Instanz befinden und dass sie innerhalb derselben VRF-Instanz erreichbar sind.

Darüber hinaus kann eine entsprechende Fehlerbehebung in Bezug auf SSH und Telnet erforderlich sein.