Inhalt

- Systembericht beobachtet, möglicher Prozessneustart

- ICSeverity

- Auswirkungen

- Beschreibung

- SyslogMeldung

- MessageSample

- Produktfamilie

- Regex

- Empfehlung

- Befehle

Systembericht beobachtet, möglicher Prozessneustart

ICSeverity

3 - Fehler

Auswirkungen

Kontinuierliches Neuladen von Geräten wirkt sich auf die Geräteleistung aus und kann zum Absturz führen.

Beschreibung

Diese Meldung zeigt an, dass der Prozess-Manager einen Systembericht erstellt hat. Dies kann auftreten, wenn ein Absturz festgestellt wird, ein Prozess zu oft mit den wiederholten Fehlern oder sogar einem Speicherproblem neu gestartet wird.

SyslogMeldung

PMAN-3-PROCESS_NOTIFICATION

MessageSample

Nov 01 03:06:09 <> :  %PMAN-3-PROCESS_NOTIFICATION: Rx/x: pvp: System report core/RP_x-system-report_xxxxx-xxxxx-Universal.tar.gz (size: xxxx KB) generated and System report info at core/RP_x-system-report_xxxxx-xxxxx-Universal-info.txt

Produktfamilie

- Switches der Cisco Catalyst 9200-Serie

- Switches der Cisco Catalyst 9300-Serie

- Switches der Cisco Catalyst 9400-Serie

- Switches der Cisco Catalyst 9500-Serie

- Switches der Cisco Catalyst 9600-Serie

- Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 1000

- Cisco Catalyst Switches der Serie 3650

- Cisco Catalyst Switches der Serie 3850

Regex

–

Empfehlung

Diese Meldung wird in der Regel angezeigt, wenn das Gerät einen Systembericht generiert hat. 1. Sammeln Sie diesen Systembericht zur weiteren Analyse (übertragen Sie die Datei auf einen FTP/SFTP-Server). 2. Stellen Sie sicher, dass es nicht zu einem Stromausfall gekommen ist, der die Ursache des Problems sein könnte. 3. Wenn dies nach einem kürzlich erfolgten Upgrade angezeigt wird, versuchen Sie, auf die vorherige Version zurückzukehren. 4. Suchen Sie nach bekannten Fehlern oder Problemen im Zusammenhang mit dem Prozess oder der verwendeten IOS-Version. 5. Ziehen Sie ein geplantes Upgrade in Betracht, um Ihre Systemsoftware auf die von Cisco empfohlene aktuelle stabile Version zu aktualisieren, da Softwareupdates bekannte Fehler beheben können, die zu Prozessabstürzen führen können: https://software.cisco.com/download/home

Befehle

#show version

#show logging

#show module

#show platform

#show environment all

#show inventory

#show boot system