Inhalt

- Speicherleck

- ICSeverity

- Auswirkungen

- Beschreibung

- SyslogMeldung

- MessageSample

- Produktfamilie

- Regex

- Empfehlung

- Befehle

Speicherleck

ICSeverity

4 - Warnung

Auswirkungen

Hoch - Ein Speicherleck kann zu einem vollständigen Geräteabsturz führen, der bei einem kritischen Gerät zu einem Netzwerkausfall führt.

Beschreibung

Die Speicherauslastung eines Prozesses, der mit der Zeit zunimmt und nicht freigegeben wird, kann schließlich dazu führen, dass dem Betriebssystem der Speicher ausgeht. Wenn der Arbeitsspeicher des Systems nicht ausreicht, stürzt es ab. Überprüfen Sie den Defekt CSCsw33723 auf zusätzliche Informationen und Beispiele für Befehle mit großen Ausgaben, die zu dieser Bedingung beitragen. Der kritische Schwellenwert beträgt 95 %.

SyslogMeldung

PLATFORM-3-ELEMENT_CRITICAL

MessageSample

Apr 10 10:10:10 <> %PLATFORM-3-ELEMENT_CRITICAL:Switch 1 R0/0: smand:  1/RP/0: Used Memory value 96% exceeds critical level 95%

Produktfamilie

- Switches der Cisco Catalyst 9300-Serie

- Cisco Integrated Services Router der Serie 4000

- Switches der Cisco Catalyst 9200-Serie

- Switches der Cisco Catalyst 9400-Serie

- Switches der Cisco Catalyst 9500-Serie

- Switches der Cisco Catalyst 9600-Serie

- Cisco Catalyst Switches der Serie 9500H

- Wireless Controller der Cisco Catalyst 9800-Serie

- Cisco Catalyst Wireless Controller 9800 in der Cloud

- Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 1000

Regex

–

Empfehlung

Vermeiden Sie das Ausführen von Befehlen mit langen Ausgaben. Es ist sicher, das smand regelmäßig mit dem folgenden Befehl neu zu starten: Device#test platform software process exit shell-manager RP active stateless Wenn dies keine vorübergehende Entlastung bietet, müssen Sie das Gerät möglicherweise neu laden. Da die zugrunde liegende Bedingung jedoch weiterhin besteht, ist die einzige dauerhafte Lösung ein Upgrade der Software auf eine feste Version.

Befehle

#show version

#show platform software process list RP active name smand