Inhalt

Syslog - SNMP-3-INPUT_QFULL_ERR

ICSeverity (Schweregrad des Kunden)

3

Auswirkungen

SNMP ist ein Protokoll mit niedriger Priorität, und wenn eine Aufgabe mit höherer Priorität oder ein Protokoll wie SNMP zur Auswahl steht, verwirft das Gerät SNMP-Pakete zuerst.

Wenn das Syslog ein- bis mehrmals aufgetreten ist und nicht oft angezeigt wird, kann es ignoriert werden.

In einigen Situationen kann ein Softwarefehler vorliegen, der zu einem unerwarteten/suboptimalen Betrieb des SNMP-Prozesses führen kann. Prüfen Sie die als Nächstes aufgeführte Liste der bekannten Fehler, und erwägen Sie, die Software des betreffenden Cisco Geräts auf die empfohlene/neueste Version zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass die meisten bekannten Software-Patches in der verwendeten Software vorhanden sind.

Beschreibung

Dieser Fehler bedeutet in der Regel, dass die Syslog-Warteschlange auf dem Gerät voll ist und das Gerät daher eingehende SNMP-Pakete nicht verarbeiten kann.

Dies kann aus folgenden Gründen geschehen:

- Die CPU ist damit beschäftigt, andere Pakete mit hoher Priorität zu verarbeiten, daher werden SNMP-Meldungen mit niedriger Priorität nicht verarbeitet.

- Die SNMP-Eingabewarteschlange verfügt nicht über genügend Puffer, daher können keine weiteren eingehenden Pakete verarbeitet werden.

- Mögliches Speicherleck -> Wenden Sie sich an das TAC, um dies zu überprüfen.

- Mögliche Defekte am Gerät.

SyslogMeldung

SNMP-3-INPUT_QFULL_ERR:

Gepackt wegen voller Eingabewarteschlange verworfen.

MessageSample

SNMP-3-INPUT_QFULL_ERR:

Gepackt wegen voller Eingabewarteschlange verworfen.

Produktfamilie

Alle Catalyst-Plattformen

Regex

–

Empfehlung

- Das Abfrageintervall erhöhen.

- Wenn bestimmte OIDs häufig abgefragt werden, können Sie das Intervall für diese OIDs ändern oder sie entfernen, wenn kein Polling erforderlich ist.

- Häufig wird ein Warmstart des SNMP-Moduls empfohlen, wenn ein Problem mit der Warteschlange vollständig auftritt. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

- no snmp-server

- sh snmp  - Überprüft, ob SNMP deaktiviert ist.

- sh proc cpu |  I SNMP Engine —>, um zu überprüfen, ob snmp deaktiviert ist.

- Konfigurieren Sie SNMP mit dem Befehl neu.  snmp-server .

- .Größe der SNMP-Warteschlange erhöhen. Dies ist eine Problemumgehung und KEINE Lösung.

- Um die genaue Ursache zu ermitteln oder einen Defekt zu vermuten, öffnen Sie bitte einen TAC SR.

- Sie können den Zeitschwellenwert mit dem folgenden Befehl erhöhen:

- SNMP-Monitor-Antwortschwellenwert 5000.

- Sie können den Konfigurationsbefehl auch verwenden. no snmp monitor response . Mit diesem Befehl wird der Mechanismus deaktiviert, um die Reaktionszeit mit dem Schwellenwert zu vergleichen, und es werden keine Verzögerungsmeldungen angezeigt.

- Außerdem sind diese Protokolle nur informativ, sodass Sie diese Protokolle dauerhaft löschen können.

Befehle

show proc cpu sorted  -> um den CPU-Prozentsatz auf dem Gerät und den CPU-Prozentsatz auf dem SNMP-Modulprozess zu überprüfen

show proc cpu | I SNMPEngine

show snmp stats oid  -> um zu prüfen, welche OID die SNMP-Engine belegt

show snmp