Inhalt

Einführung

Der IP-SNMP-CPU-Prozess meines Routers ist auf 90 % (oder mehr) angehoben. Ist das ein Fehler?

Unterstützt die Cisco IOS Software die Subschnittstellen in der ifTable?

Wie kann ich einen Router mit SNMP neu laden?

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument bietet Antworten auf häufig gestellte Fragen und unterstützt Benutzer bei der Suche nach hilfreichen Ressourcen zum Simple Network Management Protocol. (SNMP) und SNMP-Probleme, da die Probleme mit Cisco Geräten auftreten.

F. Der IP-SNMP-CPU-Prozess meines Routers ist auf 90 % (oder mehr) angehoben. Ist das ein Fehler?

Nein, das ist kein Fehler. IP-SNMP kann bis zu 90 Prozent der CPU auf dem Router beanspruchen, wenn der Router nur wenig mit anderen Aufgaben geladen ist. Diese Situation ist nicht ungewöhnlich. IP-SNMP wird mit einer niedrigen Priorität ausgeführt. Eine CPU-Auslastung von 90 Prozent oder mehr bedeutet, dass der Router über ausreichend Bandbreite verfügt, um mehr Zeit für SNMP zu verbringen. Antwort:

Bei starker Auslastung kann die CPU-Auslastung jedoch 100 Prozent erreichen und Prozesse mit niedriger Priorität einbüßen. Ein Beispiel für die starke Verwendung ist der Abruf großer Tabellen (z. B. der automatische Erkennungsabruf der ipRouteTable und der ipNetToMediaTable) durch eine Netzwerkverwaltungsanwendung.

Unter bestimmten Umständen kann der IP-SNMP-Prozess fast alle CPU-Ressourcen beanspruchen. Der Prozess kann andere Prozesse aushöhlen und ein unregelmäßiges Verhalten im Gerät verursachen. Das offensichtlichste Symptom ist der Verlust von TCP-Verbindungen zum Gerät. Die wahrscheinlichste Ursache des Problems ist das Senden einer Flasche SNMP-Anfragen an das Gerät in kurzer Zeit, was den Abruf großer Datenmengen verursacht. Dieses Verhalten wird in der Regel mit Mechanismen der automatischen Netzwerkerkennung verknüpft, die den gesamten ARP-Cache (Address Resolution Protocol) des Geräts und die IP-Routing-Tabelle periodisch abrufen.

Einige Netzwerkverwaltungsanwendungen können das Problem verschärfen. Einige dieser Anwendungen führen standardmäßig die automatische Erkennung bereits alle 5 Minuten durch.

Eine Teilumgehung besteht darin, die Geräte zu identifizieren, die eine automatische Erkennung durchführen, und das Standardverhalten zu ändern.

Eine weitere Problemumgehung besteht darin, den Router zu zwingen, die Abfragen für die IP-Routing-Tabelle und den ARP-Cache vom Netzwerkmanagement-Systemserver vorzeitig zu beenden. Konfigurieren Sie den Router so, dass er mit einer vollständigen Nachricht antwortet, sobald der Router den Beginn einer Anforderung für die IP-Routing-Tabelle oder den ARP-Cache empfängt. Im Dokument IP Simple Network Management Protocol (SNMP) Causes High CPU Utilization (IP Simple Network Management Protocol) finden Sie ein Beispiel dafür, wie Sie diese Konfiguration auf einem Cisco Router durchführen.

F. Unterstützt die Cisco IOS Software die Subschnittstellen in der ifTable?

Antwort:RFC 1573 IF-MIB implementiert Unterstützung für Subschnittstellen. (RFC 2233 und RFC 2863 veraltet RFC 1573 .) Sie ermöglichen die Verwendung von VLANs, Frame Relay Data Link Connection Identifiers (DLCIs) und X.25 Virtual Circuits (VCs) als Subschnittstellen, die in der ifTable angezeigt werden ... RFC 1213 führte ifTable ein, und RFC 1573 verbesserte ifTable. Eine der Verbesserungen besteht darin, dass in der ifTable nicht physische Schnittstellen vorhanden sein können.

Generische Unterstützung von Subschichten in der ifTable ist seit Version 11.1(1) der Cisco IOS-Software vorhanden. Die Gruppen, die einen bestimmten Medientyp unterstützen, müssen (unter Anleitung der Internet Engineering Task Force [IETF]) bestimmen, ob die Subschichten für diesen Medientyp geeignet sind. Die Gruppen müssen auch festlegen, wie diese Unterschichten unterstützt werden sollen.

Subschnittstelle

Unterstützt seit ...

Geldautomat

Cisco IOS Softwareversion 12.0(1)T

Frame-Relay

Cisco IOS Softwareversion 11.1

SPRACHE 1

Cisco IOS Softwareversion 11.1

- FE^2

- GE^3

- Cisco IOS Software Release 12.0(21)S - (IEEE 802.1Q-Kapselung)

- Cisco IOS Software Release 12.1(3)T - Cisco Bug ID CSCdk25367 (nur registrierte Kunden) (Unterstützung für Kapselung des Cisco Inter-Switch Link Protocol [ISL])

- Cisco IOS Software Release 12.1(7)E - Cisco Bug ID CSCds76462 (nur registrierte Kunden) (Unterstützung für Cisco ISL-Kapselung)

- Cisco IOS Software Release 12.2(6.8) - Cisco Bug ID CSCds00250 (nur registrierte Kunden) (IEEE 802.1Q-Kapselung)

1 LAN-Emulation

2 Fast Ethernet

3 Gigabit-Ethernet

F. Wie kann ich einen Router mit SNMP neu laden?

Gehen Sie folgendermaßen vor:Antwort:

tsMsgSend = .1.3.6.1.4.1.9.2.9.9 from the OLD-CISCO-TS-MIB

tsMsgSend OBJECT-TYPE

-- FROM OLD-CISCO-TS-MIB

SYNTAX     Integer { nothing(1), reload(2), messagedone(3), abort(4) }

MAX-ACCESS  read-write

STATUS      Mandatory

DESCRIPTION    "Sends the message. The value determines what

to do after the message has completed."

::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) cisco(9)

local(2) lts(9) 9 }

Auf dem Cisco Router müssen Sie die folgenden Befehle festlegen, um den Befehl reload zu unterstützen:

snmp-server community private RW

snmp-server system-shutdown

In diesem Beispiel wird der Router mit der IP-Adresse 10.16.99.55 neu geladen:

# ./snmpset 10.16.99.55 private .1.3.6.1.4.1.9.2.9.9.0 i 2

!--- This is an explanation of the variables that this command uses.

10.16.99.55 = ip address of your router

private = R/W SNMP Community string of your router

.1.3.6.1.4.1.9.2.9.9.0 = tsMsgSend SNMP MIB OID

i = Integer as defined SYNTAX in the MIB

2 = reload command as defined in the MIB

Zugehörige Informationen

- Technische Tipps zum Simple Network Management Protocol

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems