Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Wie finde ich heraus, welche Traps auf meinem Switch aktiviert sind?

Wie konfiguriere ich den SNMP-Trap-Empfänger auf dem Switch?

Wie aktiviere ich Traps auf dem Switch, und was bedeuten diese Traps?

Syntax

Syntaxbeschreibung

Wie aktiviere ich Traps auf einzelnen Ports, z. B. linkUp/linkDown?

Syntax

Syntaxbeschreibung

Beispiel

Welche weiteren Traps kann der Catalyst Switch senden?

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die Traps, die vom Catalyst OS (CatOS) unterstützt werden, und wie diese auf dem Switch konfiguriert werden.

Mithilfe von Trap-Vorgängen können SNMP-Agenten asynchrone Benachrichtigungen über das Auftreten eines Ereignisses senden. Traps werden nach bestem Bemühen und ohne jede Methode zur Verifizierung ihres Empfangs gesendet.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, vor dem Versuch dieser Konfiguration sicherzustellen, dass Sie die SNMP-Community-Strings auf dem Switch ordnungsgemäß konfiguriert haben.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von SNMP-Community-Strings.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Catalyst Switches der Serien 4500/4000, 5500/5000 und 6500/6000

- CatOS Version 7.3

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Wie finde ich heraus, welche Traps auf meinem Switch aktiviert sind?

Geben Sie den Befehl show snmp im Aktivierungsmodus aus. Hier eine Beispielausgabe:

6509 (enable) show snmp

RMON:                       Enabled

Extended RMON Netflow Enabled : None.

Traps Enabled:

Port,Module,Chassis,Bridge,Repeater,Vtp,Auth,ippermit,Vmps,config,entity,stpx,syslog

Port Traps Enabled: 2/1-2,3/1-48,4/1-8

Community-Access     Community-String

....

....

!--- Output suppressed.

Wie konfiguriere ich den SNMP-Trap-Empfänger auf dem Switch?

Geben Sie den Befehl set snmp trap host string ein.

Hinweis: Die Befehlssyntax umfasst Folgendes:

- host - IP-Adresse oder IP-Alias des Systems für den Empfang von SNMP-Traps.

- String - Community String, der zum Senden von Authentifizierungsfallen verwendet wird.

Hier ein Beispiel:

6509 (enable) set snmp trap 1.1.1.1 public

SNMP trap receiver added.

Geben Sie den Befehl show snmp ein, um das Hinzufügen dieser set snmp trap-Anweisung zu überprüfen. Hier eine Beispielausgabe:

6509 (enable)  show snmp

6509 (enable)  show snmp

RMON:                       Enabled

Extended RMON Netflow Enabled : None.

!--- Output suppressed.

....

....

!--- Output suppressed.

Trap-Rec-Address  Trap-Rec-Community

---------------       -----------------

1.1.1.1               public

Wie aktiviere ich Traps auf dem Switch, und was bedeuten diese Traps?

Geben Sie den Befehl set snmp trap ein, um die verschiedenen SNMP-Traps im System zu aktivieren oder zu deaktivieren. Der Befehl fügt außerdem einen Eintrag in die Empfängertabelle für SNMP-Authentifizierungsprofile hinzu.

Syntax

set snmp trap {enable | disable} [Alle | auth | Brücke | Chassis | Konfiguration | Einheit | entityfru | umbenennen | Mittel | Umschalten | ippermit | Modul | Repeater | stpx | Syslog | System | vmps | vtp]

Hinweis: Dieser Befehl sollte in einer Zeile stehen.

Syntaxbeschreibung

Schlüsselwort

Beschreibung

Trap

MIB

aktivieren

Schlüsselwort zum Aktivieren von SNMP-Traps.

deaktivieren

Schlüsselwort zum Deaktivieren von SNMP-Traps.

alle

(Optional) Schlüsselwort, um alle Trap-Typen anzugeben. Bevor Sie diese Option verwenden, lesen Sie die Switch-Dokumentation.

Eier

(Optional) Schlüsselwort zur Angabe des authenticationFailure-Traps aus RFC 1157 .

AuthenticationFailure

(.1.3.6.1.2.1.11.0.4)

SNMPv2-MIB

Brücke

(Optional) Schlüsselwort zur Angabe der neuenRoot- und Topologieänderungen Traps aus RFC 1493 . Siehe BRIDGE-MIB.

newRoot

(.1.3.6.1.2.1.17.0.1)

Topologieänderung (.1.3.6.1.2.1.17.0.2)

BRIDGE-MIB

Gehäuse

(Optional) Schlüsselwort zur Angabe der ChassisAlarmOn (.1.3.6.1.4.1.9.5.0.5)- und ChassisAlarmOff (.1.3.6.1.4.1.9.5.0.6)-Traps der CISCO-STACK-MIB.

ChassisAlarmOn (.1.3.6.1.4.1.9.5.0.5)

ChassisAlarmOff (.1.3.6.1.4.1.9.5.0.6)

CISCO STACK-MIB

Konfiguration

(Optional) Schlüsselwort zur Angabe des Traps sysConfigChange aus der CISCO-STACK-MIB.

sysConfigChangeTrap

(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.9)

CISCO STACK-MIB

Einheit

(Optional) Schlüsselwort zum Angeben des entityMIB-Traps aus der ENTITY-MIB.

entConfigChange

(.1.3.6.1.2.1.47.2.0.1)

ENTITY-MIB

Tityfru

(Optional) Schlüsselwort, um die Einheit FRU^1 anzugeben.

cefcModuleStatusChange (.1.3.6.1.4.1.9.9.117.2.0.1)

cefcPowerStatusChange (.1.3.6.1.4.1.9.9.117.2.0.2)

cefcFRUInserted (.1.3.6.1.4.1.9.9.117.2.0.3)

cefcFRURemoved (.1.3.6.1.4.1.9.9.117.2.0.4)

CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB

beneiden

(Optional) Schlüsselwort zur Angabe des Umgebungslüfters.

ciscoEnvMonFanNotification (.1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.4)

CISCO-ENVMON-MIB

umsetzen

(Optional) Schlüsselwort zur Angabe der Umgebungsleistung.

ciscoEnvMonRedundantSupplyNotification (.1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.5)

CISCO-ENVMON-MIB

Umschalten

(Optional) Das Schlüsselwort, um das Herunterfahren der Umgebung anzugeben.

ciscoEnvMonShutdownNotification (.1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.1)

CISCO-ENVMON-MIB

umplanen

(Optional) Schlüsselwort zur Angabe der Umgebungstemperatur-Benachrichtigung.

ciscoEnvMonTemperatureNotification (.1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.3)

CISCO-ENVMON-MIB

vertreiben

(Optional) Schlüsselwort zur Angabe des IP Permit Denied Access from the CISCO-STACK-MIB.

ipPermitDeniedTrap

(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.7)

CISCO STACK-MIB

Maknotifizierung

(Optional) Schlüsselwort, das die MAC-Adressenbenachrichtigung angibt.

cmnMacChangedNotification (.1.3.6.1.4.1.9.9.215.2.0.1)

CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB

Modul

(Optional) Schlüsselwort zur Angabe der ModulUp- und ModulDown-Traps aus der CISCO-STACK-MIB.

ModulUp

(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.3)

ModulDown

(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.4)

CISCO STACK-MIB

Repeater

(Optional) Schlüsselwort zur Angabe der rptrHealth-, rptrGroupChange- und rptrResetEvent-Traps aus RFC 1516 . Weitere Informationen finden Sie unter SNMP-REPEATER-MIB.

rptrHealth

(.1.3.6.1.2.1.22.0.1)

rptrGroupChange

(.1.3.6.1.2.1.22.0.2)

rptrResetEvent

(.1.3.6.1.2.1.22.0.3)

SNMP-REPEATER-MIB

stpx

(Optional) Schlüsselwort zur Angabe des STPX2-Traps.

stpxInconsistencyUpdate (.1.3.6.1.4.1.9.9.82.2.0.1)

stpxLoopInconsistencyUpdate (.1.3.6.1.4.1.9.9.82.2.0.3)

stpxRootInconsistencyUpdate (.1.3.6.1.4.1.9.9.82.2.0.2)

CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB

Syslog

(Optional) Schlüsselwort zur Angabe der Syslog-Benachrichtigungsfallen.

clogMessageGenerated (.1.3.6.1.4.1.9.9.41.2.0.1)

CISCO-SYSLOG-MIB

System

(Optional) Schlüsselwort, um das System anzugeben.

ciscoSystemClockChanged (1.3.6.1.4.1.9.9.131.2.0.1)

CISCO-SYSTEM-MIB

VMPS

(Optional) Schlüsselwort zur Angabe des vmVmpsChange-Traps aus der CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB.

vmVMPSChange

(.1.3.6.1.4.1.9.9.68.2.0.1)

CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB

VTP

(Optional) Schlüsselwort zur Angabe des VTP^3 aus der CISCO-VTP-MIB.

vtpConfigDigestError

(.1.3.6.1.4.1.9.9.46.2.0.2)

vtpConfigRevNumberError (.1.3.6.1.4.1.9.9.46.2.0.1)

vlanTrunkPortDynamicStatusChange (.1.3.6.1.4.1.9.9.46.2.0.7)

vtpVersionOneDeviceDetected (.1.3.6.1.4.1.9.9.46.2.0.6)

CISCO-VTP-MIB

1 FRU = vor Ort austauschbare Einheit

2 STPX = Spanning Tree Protocol Extensions

3 VTP = VLAN-Trunk-Protokoll

Wie aktiviere ich Traps auf einzelnen Ports, z. B. linkUp/linkDown?

Geben Sie den Befehl set port trap ein, um den Betrieb des Standard-SNMP-Link-Traps für einen Port oder Port-Bereich zu aktivieren oder zu deaktivieren. Standardmäßig sind alle Port-Traps deaktiviert.

Hinweis: Das Network Analysis Module (NAM) unterstützt diesen Befehl nicht.

Syntax

Port Trap Mod/Port {enable} einstellen | Deaktivieren}

Syntaxbeschreibung

- mod/port: Nummer des Moduls und des Ports des Moduls.

- enable - Schlüsselwort zum Aktivieren des SNMP-Verknüpfungsfadens.

- disable - Schlüsselwort zum Deaktivieren des SNMP-Link-Traps.

Wenn Sie die Traps aktivieren, sind die entsprechenden Traps, die generiert werden, linkUp (.1.3.6.1.2.1.11.0.3) und linkDown (.1.3.6.1.2.1.11.0.2). Diese Traps stammen von der IF-MIB.

Beispiel

Dieses Beispiel zeigt, wie das SNMP-Link-Trap für Modul 1, Port 2 aktiviert wird:

Console> (enable) set port trap 1/2 enable

Port 1/2 up/down trap enabled.

Console> (enable)

Welche weiteren Traps kann der Catalyst Switch senden?

Siehe folgende Tabelle:

MIB-Objektname

OID

MIB

ciscoFlashCopyCompletionTrap

.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.3.0.1

CISCO-FLASH-MIB

ciscoFlashDeviceChangeTrap

.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.3.0.4

CISCO-FLASH-MIB

ciscoFlashMiscOpCompletionTrap

.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.3.0.3

CISCO-FLASH-MIB

Kaltstart

.1.3.6.1.6.3.1.1.5.1

RFC 1157-SNMP (SNMPv2-MIB)

WarmStart

.1.3.6.1.6.3.1.1.5.2

RFC 1157-SNMP (SNMPv2-MIB)

tokenRingSoftErrExceededTrap

.1.3.6.1.4.1.9.5.0.10

CISCO STACK-MIB

lerAlarmOn

.1.3.6.1.4.1.9.5.0.1

CISCO STACK-MIB

lerAlarmOff

.1.3.6.1.4.1.9.5.0.2

CISCO STACK-MIB

entSensorThresholdNotification

.1.3.6.1.4.1.9.9.91.2.0.1

CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB

fallenderAlarm

.1.3.6.1.2.1.16.0.2

RMON-MIB

steigendAlarm

.1.3.6.1.2.1.16.0.1

RMON-MIB

Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- Cisco Produkte und Services - Switches

- Unterstützte Cisco IOS SNMP-Traps und Konfigurieren dieser Traps

- Konfigurationsbeispiele für IP-Anwendungsdienste und technische Hinweise

- Netzwerkmanagement-Software-Downloads - MIBs (nur registrierte Kunden)

- Support-Seite für LAN-Switching

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems