Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfung

Überprüfen der OSPF-Datenbank

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Open Shortest Path First (OSPF) eine Standardroute in einen normalen Bereich einschleusen kann.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Hintergrundinformationen

Dieses Dokument zeigt, wie Open Shortest Path First (OSPF) eine Standardroute in einen normalen Bereich einfügt. Standardrouten, die in einen normalen Bereich eingespeist werden, können von jedem OSPF-Router stammen. Der OSPF-Router generiert standardmäßig keine Standardroute in die OSPF-Domäne. Damit OSPF eine Standardroute generieren kann, müssen Sie die  default-information originate  aus.

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Standard-Routing in einem normalen Bereich anzukündigen. Die erste besteht darin, 0.0.0.0 in der OSPF-Domäne anzukündigen, vorausgesetzt, der Ankündigungsrouter verfügt bereits über eine Standardroute. Die zweite Möglichkeit ist die Ankündigung von 0.0.0.0, unabhängig davon, ob der Ankündigungsrouter bereits über eine Standardroute verfügt. Die zweite Methode kann durchgeführt werden, wenn Sie das Schlüsselwort hinzufügen  always an die default-information originate  aus.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt werden die Schritte zum Konfigurieren der in diesem Dokument erwähnten Funktionen beschrieben.

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die in diesem Diagramm dargestellte Netzwerkeinrichtung verwendet.

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

In diesem Dokument werden die folgenden Konfigurationen verwendet:

- Router 10.1.1.1

- Router 10.2.2.2

Router 10.1.1.1

Current configuration:

hostname r10.1.1.1

!

interface Loopback0

ip address 10.1.1.1 255.0.0.0

!

interface Serial2/1/0

ip address 10.5.0.1 255.0.0.0

!

router ospf 2

network 10.5.0.0 0.255.255.255 area 1

!

end

Router 10.2.2.2

Current configuration:

hostname r10.2.2.2

!

interface Loopback0

ip address 10.2.2.2 255.0.0.0

!

interface Serial0/1/0

ip address 10.5.0.2 255.0.0.0

!

interface ATM1/0.20

ip address 10.6.0.2 255.0.0.0

!

router ospf 2

network 10.5.0.0 0.255.255.255 area 1

network 10.6.0.0 0.255.255.255 area 0

default-information originate

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.6.0.3

!

end

Überprüfung

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die ordnungsgemäße Funktion Ihrer Konfiguration überprüfen.

Bestimmt  show Befehle werden vom Cisco CLI Analyzer unterstützt, mit dem Sie eine Analyse von  show Befehlsausgabe.

Hinweis: Nur registrierte Cisco Benutzer können auf interne Cisco Tools und Informationen zugreifen.

- show ip ospf database   - Zeigt eine Liste der Link State Advertisements (LSAs) an und gibt sie in eine Link State Database ein. In dieser Liste werden nur die Informationen im LSA-Header angezeigt.

- show ip ospf database external  - Zeigt nur Informationen über die externen LSAs an.

- show ip route  - Zeigt den aktuellen Status der Routing-Tabelle an.

Überprüfen der OSPF-Datenbank

Diese Ausgabe zeigt, wie die OSPF-Datenbank in dieser Netzwerkumgebung aussieht, zusammen mit der  show ip ospf database aus.

r10.2.2.2#show ip ospf database

OSPF Router with ID (10.2.2.2) (Process ID 2)

Router Link States (Area 0)

Link ID   ADV Router   Age     Seq#          Checksum   Link count

10.2.2.2    10.2.2.2     600     0x80000001    0x9583          1

Summary Net Link States (Area 0)

Link ID    ADV Router   Age     Seq#          Checksum

10.5.0.0     10.2.2.2     600     0x80000001    0x8E61

Router Link States (Area 1)

Link ID   ADV Router   Age     Seq#           Checksum   Link count

10.1.1.1    10.1.1.1     864     0x8000005E     0xD350         2

10.2.2.2    10.2.2.2     584     0x8000001E     0xF667         2

Summary Net Link States (Area 1)

Link ID   ADV Router   Age     Seq#          Checksum

10.6.0.0    10.2.2.2     585     0x80000004    0xA87C

Type-5 AS External Link States

Link ID   ADV Router   Age     Seq#          Checksum    Tag

0.0.0.0    10.2.2.2     601     0x80000001    0xD0D8       0

Da der Router über eine Standardroute verfügt, stammt vom Router 10.2.2.2 ein Typ-5-LSA mit der Verbindungs-ID 0.0.0.0. Dies ist das Ergebnis der  default-information originate  in seiner OSPF-Konfiguration verwendet.

r10.2.2.2#show ip ospf database external 0.0.0.0

OSPF Router with ID (10.2.2.2) (Process ID 2)

Type-5 AS External Link States

LS age: 650

Options: (No TOS-capability, DC)

LS Type: AS External Link

Link State ID: 0.0.0.0 (External Network Number )

Advertising Router: 10.2.2.2

LS Seq Number: 80000001

Checksum: 0xD0D8

Length: 36

Network Mask: /0

Metric Type: 2 (Larger than any link state path)

TOS: 0

Metric: 1

Forward Address: 0.0.0.0

External Route Tag: 0

r10.2.2.2#show ip route 0.0.0.0

S* 10.0.0.0/0 [1/0] via 10.6.0.3, 00:28:00, ATM1/0.20

r10.1.1.1#show ip route ospf

O IA 10.6.0.0/8 [110/65] via 10.5.0.2, 00:00:18, Serial2/1/0

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.5.0.2, 00:00:18, Serial2/1/0

Sie können auch die  always  Schlüsselwort zur  default-information originate  , damit ein Router von einem LSA vom Typ 0.0.0.0 Typ 5 ausgeht, auch wenn der Router keine Standardroute in seiner Routing-Tabelle hat.

Zugehörige Informationen

- OSPF-Datenbank - Erklärungsleitfaden

- IP-Routing-Unterstützung

- Technischer Support und Downloads von Cisco