Inhalt

Einführung

Fehlermeldung Beschreibung

Befehle zur Fehlerbehebung

Mögliche Ursachen

Einführung

In diesem Dokument wird die Fehlerbehebung für OSPF-5-ADJCHG beschrieben: ... Nachbar unten: Zu viele Neuübertragungen OSPF-Fehlermeldung (Open Shortest Path First).

Fehlermeldung Beschreibung

Eine OSPF-Adjacency wird deaktiviert, und diese Fehlermeldung wird generiert:

%OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.1.1.1 on TenGigabitEthernet2/1

from FULL to DOWN, Neighbor Down: Too many retransmissions

Diese Fehlermeldung bedeutet, dass die Neuübertragungen der OSPF-Pakete erfolgen, bis OSPF die Grenze von 25 Neuübertragungen erreicht. An diesem Punkt wird die OSPF-Adjacency deaktiviert und die Fehlermeldung wird generiert.

Befehle zur Fehlerbehebung

Geben Sie den Befehl show ip ospf neighbor detail ein, um die OSPF-Neuübertragungen zu überprüfen. Im Folgenden finden Sie eine Beispielausgabe des Befehls show ip ospf neighbor detail:

Router#show ip ospf neighbor gigabitEthernet 0/1 detail

Neighbor 10.100.100.1, interface address 10.1.1.1

In the area 0 via interface GigabitEthernet0/1

Neighbor priority is 0, State is LOADING, 5 state changes

DR is 0.0.0.0 BDR is 0.0.0.0

Options is 0x12 in Hello (E-bit L-bit )

Options is 0x52 in DBD (E-bit L-bit O-bit)

LLS Options is 0x1 (LR)

Dead timer due in 00:00:33

Neighbor is up for 00:02:06

Index 1/1, retransmission queue length 0, number of

retransmission 0

First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)

Last retransmission scan length is 0, maximum is 0

Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Number of retransmissions for last link state request

packet 25

Poll due in 00:00:03

Alternativ können Sie den Befehl show ip ospf reübertragung-list eingeben, um die OSPF-Neuübertragungen zu überprüfen. Dieser Befehl zeigt eine Liste an, die alle LSAs (Link-State Advertisements) enthält, die darauf warten, erneut gesendet zu werden. Im Folgenden finden Sie eine Beispielausgabe des Befehls show ip ospf reübertragung-list:

Router# show ip ospf retransmission-list serial 0

OSPF Router with ID (192.168.1.12) (Process ID 1)

Neighbor 192.168.1.11, interface Serial0 address 172.16.1.11

Link state retransmission due in 3764 msec, Queue length 2

Type   LS ID          ADV RTR        Seq NO       Age    Checksum

1      192.168.1.12   192.168.1.12   0x80000210   0      0xB196

Mögliche Ursachen

Nachfolgend sind einige mögliche Ursachen aufgeführt, die zur Generierung der Fehlermeldung führen können (dies ist keine vollständige Liste):

- Der Link weist einen Paketverlust auf, der zum Verwerfen der OSPF-Pakete führt.

- Der Befehl ip ospf mtu-ignore wurde konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie im Dokument IP OSPF MTU-Ignore Command Cisco.

- Es besteht ein Problem im Zusammenhang mit der Maximum Transmission Unit (MTU) und der Größe der OSPF-Pakete. Weitere Informationen finden Sie im Dokument OSPF, MTU und LSA Packing Tech Note Cisco.