Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Umverteilte Kennzahl

Weiterleitungsmetrik

Ähnliche Diskussionen in der Cisco Support Community

Einführung

Dieses Dokument beschreibt den Routenauswahlmechanismus Open Shortest Path First Version 3 (OSPFv3) Autonomous System (AS) External Link State Advertisement (LSA) Typ 5. Es wird ein Netzwerkszenario mit der Konfiguration für die Auswahl der Route präsentiert, die von einem Autonomous System Boundary Router (ASBR) über einen anderen empfangen wurde.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie mit OSPFv3 und IPv6-Routing vertraut sind.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Hintergrundinformationen

Wenn Routen von anderen IPv6-Routing-Protokollen oder von statischen IPv6-Routen in OSPFv3 umverteilt werden, werden diese Routen standardmäßig zu OSPF AS-External Routen. Diese AS-externen Routen fallen unter zwei Kategorien: externe Routen Typ 1 (O E1) und externer Typ 2 (O E2).

Der Unterschied zwischen den beiden ist die Art und Weise, wie die Kosten (Metrik) der Route berechnet werden. Die Kosten für eine Route vom Typ 2 sind immer die externen Kosten, unabhängig von den Kosten für die Anreise. Die Kosten für eine Route vom Typ 1 ergeben sich aus den externen Kosten und den internen Kosten, die für die Weiterleitung dieser Route anfallen. Eine Route vom Typ 1 wird immer gegenüber einer Route vom Typ 2 für dasselbe Ziel bevorzugt.

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

In der folgenden Netzwerktopologie können Sie überprüfen, ob der auf R4 in Bereich 0 empfangene AS-External LSA 5 von ASBRs in Bereich 1 stammt. R2 und R3 sind Area Border Router (ABRs).

Konfigurationen

Aus Gründen der Einfachheit verteilt diese Konfiguration die statische IPv6-Route auf ASBRs in Area 1 Router R5 und R1 neu.

R5#

ipv6 route FD00:AAAA:BBBB:CCCC::/64 Null0

!

interface FastEthernet0/0

ipv6 address FD00:AAAA:BBBB:25::5/64

ipv6 ospf 10 area 1

!

ipv6 router ospf 10

router-id 192.168.1.5

redistribute static

R1#

ipv6 route FD00:AAAA:BBBB:CCCC::/64 Null0

!

interface FastEthernet0/1

ipv6 address FD00:AAAA:BBBB:13::1/64

ipv6 ospf 10 area 1

!

ipv6 router ospf 10

router-id 192.168.1.1

redistribute static

Hinweis: Wenn keine Metrik angegeben ist, legt OSPFv3 bei der Neuverteilung von Routen aus allen Protokollen außer Border Gateway Protocol (BGP)-Routen, die eine Metrik von 1 empfangen, einen Standardwert von 20 fest.

Überprüfen

Sie können diese Befehle verwenden, um die Neuverteilung zu überprüfen:

R5#show ipv6 ospf

Routing Process "ospfv3 10" with ID 192.168.1.5

Event-log enabled, Maximum number of events: 1000, Mode: cyclic

It is an autonomous system boundary router

Redistributing External Routes from,

static

Router is not originating router-LSAs with maximum metric

Initial SPF schedule delay 5000 msecs

Minimum hold time between two consecutive SPFs 10000 msecs

Maximum wait time between two consecutive SPFs 10000 msecs

Minimum LSA interval 5 secs

Minimum LSA arrival 1000 msecs

LSA group pacing timer 240 secs

Interface flood pacing timer 33 msecs

Retransmission pacing timer 66 msecs

Number of external LSA 2. Checksum Sum 0x0100D4

Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa

Graceful restart helper support enabled

Reference bandwidth unit is 100 mbps

RFC1583 compatibility enabled

Area 1

Number of interfaces in this area is 1

SPF algorithm executed 5 times

Number of LSA 16. Checksum Sum 0x08011B

Number of DCbitless LSA 0

Number of indication LSA 0

Number of DoNotAge LSA 0

Flood list length 0

R1#show ipv6 ospf

Routing Process "ospfv3 10" with ID 192.168.1.1

Event-log enabled, Maximum number of events: 1000, Mode: cyclic

It is an autonomous system boundary router

Redistributing External Routes from,

static

Router is not originating router-LSAs with maximum metric

Initial SPF schedule delay 5000 msecs

Minimum hold time between two consecutive SPFs 10000 msecs

Maximum wait time between two consecutive SPFs 10000 msecs

Minimum LSA interval 5 secs

Minimum LSA arrival 1000 msecs

LSA group pacing timer 240 secs

Interface flood pacing timer 33 msecs

Retransmission pacing timer 66 msecs

Number of external LSA 2. Checksum Sum 0x0100D4

Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa

Graceful restart helper support enabled

Reference bandwidth unit is 100 mbps

RFC1583 compatibility enabled

Area 1

Number of interfaces in this area is 1

SPF algorithm executed 6 times

Number of LSA 16. Checksum Sum 0x08AD19

Number of DCbitless LSA 0

Number of indication LSA 0

Number of DoNotAge LSA 0

Flood list length 0

Sowohl die ASBR-Router als auch R5 und R1 verteilen die statischen IPv6-Routen neu. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die neu verteilte Route in der Routing-Tabelle und in der OSPFv3-Datenbank auf Router R4 für das Präfix FD00:AAAA:BBBB:CCCC::/64 zu überprüfen:

Umverteilte Kennzahl

Wie bereits erwähnt, wird der metrische Wert bei der Neuverteilung der Routen in OSPFv3 standardmäßig auf 20 festgelegt. Legen Sie anschließend den Wert 10 fest, während Sie den ASBR 192.168.1.1 (R1) neu verteilen, und überprüfen Sie die Ausgabe auf Router 4.

Die Änderungen wurden für R1 implementiert:

R1(config)#ipv6 router ospf 10

R1(config-rtr)#redistribute static metric 10

Die Routing-Tabelle zeigt jetzt nur noch einen Eintrag in der IPv6-Routing-Tabelle. Weitere Informationen zur OSPF-Datenbank für dieses AS-External LSA finden Sie unter:

Weiterleitungsmetrik

Die Weiterleitungsmetrik ist die Kosten für die Erreichbarkeit von ASBR vom Router aus. Dies kann mithilfe der folgenden Befehle überprüft werden:

R4#show ipv6 ospf border-routers

OSPFv3 Router with ID (192.168.1.4) (Process ID 10)

Codes: i - Intra-area route, I - Inter-area route

I 192.168.1.1 [3] via FE80::C801:37FF:FE2C:6, FastEthernet0/0, ASBR, Area 0, SPF 2

I 192.168.1.1 [2] via FE80::C802:BFF:FEB4:6, FastEthernet0/1, ASBR, Area 0, SPF 2

i 192.168.1.3 [1] via FE80::C802:BFF:FEB4:6, FastEthernet0/1, ABR, Area 0, SPF 2

i 192.168.1.2 [1] via FE80::C801:37FF:FE2C:6, FastEthernet0/0, ABR, Area 0, SPF 2

I 192.168.1.5 [2] via FE80::C801:37FF:FE2C:6, FastEthernet0/0, ASBR, Area 0, SPF 2

In dieser Ausgabe betragen die Kosten für das Erreichen der ASBRs (R1 und R5) 2 von Router R4. Die Kosten für die FastEthernet-Schnittstelle in OSPFv3 betragen standardmäßig 1. In diesem Fall sind die Kosten 2 von R4, um R1 oder R5 zu erreichen: Weiterleitungsmetrik = Router-Kosten für die Erreichbarkeit von ABR (1) + ABR-Kosten für die Erreichbarkeit des ASBR (1) = 2.

Ändern Sie die Umverteilungsmetrik ebenfalls auf 10 für R5, sodass beide Routen erneut in der IPv6-Routing-Tabelle installiert werden.

Im Folgenden werden die Änderungen an R5 umgesetzt:

R5(config)#ipv6 router ospf 10

R5(config-rtr)#redistribute static metric 10

Die IPv6-Routing-Tabelle und die OSPFv3-RIB auf R4 zeigen Folgendes:

R4#sh ipv6 ospf rib detail

* FD00:AAAA:BBBB:CCCC::/64, Ext-2, cost 10/2

source 192.168.1.1, tag 0

via FE80::C801:37FF:FE2C:6, FastEthernet0/0

via FE80::C802:BFF:FEB4:6, FastEthernet0/1

LSA: 4005/0/192.168.1.5

LSA: 4005/0/192.168.1.1

R4#show ipv6 route FD00:AAAA:BBBB:CCCC::/64

Routing entry for FD00:AAAA:BBBB:CCCC::/64

Known via "ospf 10", distance 110, metric 10, type extern 2

Route count is 2/2, share count 0

Routing paths:

FE80::C802:BFF:FEB4:6, FastEthernet0/1

Last updated 00:09:49 ago

FE80::C801:37FF:FE2C:6, FastEthernet0/0

Last updated 00:00:14 ago

Ändern Sie jetzt die Kosten, um eines der ASBRs zu erreichen, jedoch mit derselben Umverteilungsmetrik, und überprüfen Sie die gleiche Ausgabe.

Erhöhen Sie die OSPFv3-Kosten auf fa0/1 für Router R4:

R4(config)#int fa0/1

R4(config-if)#ipv6 ospf cost 10

Überprüfen Sie die Weiterleitungsmetrik. Es zeigt, dass jetzt die Kosten für das Erreichen von ASBR R1 11 von der Fa0/1-Schnittstelle sind:

R4#show ipv6 ospf border-routers

OSPFv3 Router with ID (192.168.1.4) (Process ID 10)

Codes: i - Intra-area route, I - Inter-area route

I 192.168.1.1 [3] via FE80::C801:37FF:FE2C:6, FastEthernet0/0, ASBR, Area 0, SPF 3

I 192.168.1.1 [11] via FE80::C802:BFF:FEB4:6, FastEthernet0/1, ASBR, Area 0, SPF 3

i 192.168.1.3 [10] via FE80::C802:BFF:FEB4:6, FastEthernet0/1, ABR, Area 0, SPF 3

i 192.168.1.2 [1] via FE80::C801:37FF:FE2C:6, FastEthernet0/0, ABR, Area 0, SPF 3

I 192.168.1.5 [2] via FE80::C801:37FF:FE2C:6, FastEthernet0/0, ASBR, Area 0, SPF 3

Die IPv6 Routing Table und OSPFv3 RIB auf R4 zeigen nun Folgendes:

R4#sh ipv6 ospf rib detail

* FD00:AAAA:BBBB:CCCC::/64, Ext-2, cost 10/2

source 192.168.1.5, tag 0

via FE80::C801:37FF:FE2C:6, FastEthernet0/0

LSA: 4005/0/192.168.1.5

LSA: 4005/0/192.168.1.1

R4#show ipv6 route FD00:AAAA:BBBB:CCCC::/64

Routing entry for FD00:AAAA:BBBB:CCCC::/64

Known via "ospf 10", distance 110, metric 10, type extern 2

Route count is 1/1, share count 0

Routing paths:

FE80::C801:37FF:FE2C:6, FastEthernet0/0

Last updated 00:02:19 ago

Die Route mit der unteren Weiterleitungsmetrik wird also in der IPv6-Weiterleitungstabelle installiert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei mehreren Einträgen für AS-External LSA die Metrik (Umverteilte Metrik) die erste Priorität erhält. Die Route mit der niedrigeren Metrik wird in der IPv6-Routing-Tabelle installiert. Die zweite Präferenz gilt für die Weiterleitungsmetrik, wenn die neu verteilte Metrik identisch ist. Die Route mit der unteren Weiterleitungsmetrik wird in der IPv6-Weiterleitungstabelle installiert.