Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Netzwerkdiagramm

Allgemeine Konfiguration

Konfiguration

Überprüfung

Fehlerbehebung

Einleitung

In diesem Dokument wird die Bereitstellung von L2 Ethernet VPN (EVPN) Virtual Extensible LAN (VXLAN) IPv6 Overlay auf dem Nexus 9000 beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Border Gateway Protocol (BGP)

- Open Shortest Path First (OSPF)

- EVPN

- IPV6

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Cisco N9K-C93180YC-FX mit Version 9.3.(9)

- Cisco N9K-C93216TC-FX2 mit Version 9.3(7)

- Cisco Aggregation Service Router (ASR) mit End-Host zur Unterstützung von IPv4 und IPv6

- Cisco N9K-C93180YC-EX mit Version 9.3(8)

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Netzwerkdiagramm

Allgemeine Konfiguration

1. Funktionen installieren

2. IP-Adresse konfigurieren - Underlay

3. Konfiguration von IGP - OSPF

4. Konfigurieren von MP - BGP

5. VLAN und EVPN-Overlay konfigurieren

6. e-BGP zwischen Hosts und LEAFs konfigurieren

Konfiguration

Überprüfung

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um zu überprüfen, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Behebung von Fehlern in Ihrer Konfiguration.

Verwenden Sie die folgenden Befehle zur Fehlerbehebung bei der Konfiguration:

#show bgp l2vpn evpn

#show nve peer

#show nve vni

# show ip arp <> >> On host side