Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Router R2

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie der Wert für die administrative Distanz des Routing-Protokolls geändert wird, um die Routenauswahl in Cisco Routern zu beeinflussen.

Die administrative Distanz ist die Funktion, die Router verwenden, um den besten Pfad auszuwählen, wenn es zwei oder mehr verschiedene Routen von zwei verschiedenen Routing-Protokollen zum gleichen Ziel gibt. Die administrative Distanz definiert die Zuverlässigkeit eines Routing-Protokolls. Je kleiner der Wert für die administrative Distanz ist, desto zuverlässiger ist das Protokoll.

Hinweis: Wenn Sie die Standardabstände ändern, kann dies zu Routing-Schleifen im Netzwerk führen. Ändern Sie die administrative Distanz mit Vorsicht und erst, nachdem Sie durchdacht haben, was Sie erreichen möchten.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine besonderen Voraussetzungen.

Verwendete Komponenten

Die Konfigurationen in diesem Dokument basieren auf dem Cisco Router der Serie 3700 in Version 12.4 (15)T 13 der Cisco IOS-Software.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten.

Netzwerkdiagramm

Hier sind die Router R1 und R2 über parallele serielle Leitungen angeschlossen. Die Router R1 und R2 sind mit BGP und OSPF konfiguriert. Die standardmäßige administrative Distanz von OSPF beträgt 110, die des eBGP 20. Mit der Befehlsdistanz wurde der AD-Wert von BGP auf 190 geändert. Vor diesem Befehl zog der Router R2 die BGP-Routen den OSPF vor, da die standardmäßigen AD-Werte konfiguriert wurden. Nachdem der AD-Wert des BGP geändert wurde, haben die OSPF-Routen die Rangfolge.

Konfigurationen

Dieses Dokument verwendet diese Konfiguration.

- Router R1-Konfiguration

- Router R2-Konfiguration

R1-Konfiguration

interface Loopback0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

!

!

interface Loopback10

ip address 10.10.10.10 255.255.255.255

!

!

interface Loopback20

ip address 20.20.20.20 255.255.255.255

!

!

interface Loopback30

ip address 30.30.30.30 255.255.255.255

!

!

interface Serial1/0

ip address 100.100.100.1 255.255.255.0

serial restart-delay 0

clock rate 64000

!

!

interface Serial1/1

ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

serial restart-delay 0

clock rate 64000

!

!

router ospf 10

router-id 1.1.1.1

log-adjacency-changes

network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0

network 10.10.10.10 0.0.0.0 area 0

network 20.20.20.20 0.0.0.0 area 0

network 100.100.100.1 0.0.0.0 area 0

!

router bgp 123

no synchronization

bgp router-id 1.1.1.1

bgp log-neighbor-changes

network 10.10.10.10 mask 255.255.255.255

network 20.20.20.20 mask 255.255.255.255

network 30.30.30.30 mask 255.255.255.255

neighbor 2.2.2.2 remote-as 100

neighbor 2.2.2.2 ebgp-multihop 5

neighbor 2.2.2.2 update-source Loopback0

no auto-summary

!

R2-Konfiguration

interface Loopback0

ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

!

!

interface Serial1/0

ip address 100.100.100.2 255.255.255.0

serial restart-delay 0

clock rate 64000

!

!

interface Serial1/1

ip address 192.168.12.2 255.255.255.0

serial restart-delay 0

clock rate 64000

!

!

router ospf 10

router-id 2.2.2.2

log-adjacency-changes

network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0

network 100.100.100.2 0.0.0.0 area 0

!

router bgp 100

no synchronization

bgp router-id 2.2.2.2

bgp log-neighbor-changes

neighbor 1.1.1.1 remote-as 123

neighbor 1.1.1.1 ebgp-multihop 5

neighbor 1.1.1.1 update-source Loopback0

distance 190 1.1.1.1 0.0.0.0

Changed the AD value of BGP as 190!

no auto-summary

!

Überprüfen

Verwenden Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Befehle, um die Konfiguration zu überprüfen.

Das Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) (OIT) unterstützt bestimmte show-Befehle. Verwenden Sie das OIT, um eine Analyse der Ausgabe des Befehls show anzuzeigen.

Router R2

Wenn der Distanzbefehl nicht auf Router R2 angewendet wird

ip route anzeigen

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O        1.1.1.1 [110/65] via 100.100.100.1, 00:00:03, Serial1/0

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

C        2.2.2.2 is directly connected, Loopback0

10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

B        10.10.10.10 [20/0] via 1.1.1.1, 00:00:03

BGP Router Preffered Over OSPF

20.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

B        20.20.20.20 [20/0] via 1.1.1.1, 00:00:03

BGP Router Preffered Over OSPF

30.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

B        30.30.30.30 [20/0] via 1.1.1.1, 00:00:03

100.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        100.100.100.0/24 is directly connected, Serial1/0

L        100.100.100.2/32 is directly connected, Serial1/0

192.168.12.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.12.0/24 is directly connected, Serial1/1

L        192.168.12.2/32 is directly connected, Serial1/1

Wenn der Distanzbefehl auf Router R2 angewendet wird

ip route anzeigen

R2#sh ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O        1.1.1.1 [110/65] via 100.100.100.1, 00:00:03, Serial1/0

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

C        2.2.2.2 is directly connected, Loopback0

10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O        10.10.10.10 [110/65] via 100.100.100.1, 00:00:03, Serial1/0

By increasing the AD of External BGP, OSPF takes precedence

20.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O        20.20.20.20 [110/65] via 100.100.100.1, 00:00:03, Serial1/0

By increasing the AD of External BGP, OSPF takes precedence

30.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

B        30.30.30.30 [190/0] via 1.1.1.1, 00:00:03

100.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        100.100.100.0/24 is directly connected, Serial1/0

L        100.100.100.2/32 is directly connected, Serial1/0

192.168.12.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.12.0/24 is directly connected, Serial1/1

L        192.168.12.2/32 is directly connected, Serial1/1

Zugehörige Informationen

- Routenauswahl in Cisco Routern

- OSPF-Support-Seite

- BGP-Support-Seite

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems