Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

VPN-ID

IPv4- und IPv6-fähig für mVPN

mVPN-Profile

Profile 0 Default MDT - GRE - PIM C-Mcast Signaling

Profil 1 Standard-MDT - MLDP MP2MP - PIM C-Mcast Signaling

Profil 2 Partitionierter MDT - MLDP MP2MP - PIM C-Mcast Signaling

Profil 3 Standard-MDT - GRE - BGP-AD - PIM C-mcast Signaling

Profil 4 Partitionierter MDT - MLDP MP2MP - BGP-AD - PIM C-mcast Signaling

Profil 5 Partitionierter MDT - MLDP P2MP - BGP-AD - PIM C-mcast Signaling

Profile 6 VRF MLDP - In-Band-Signalisierung

Profil 7 Globale MLDP-In-Band-Signalisierung

Profil 8 Global Static - P2MP-TE

Profile 9 Default MDT - MLDP - MP2MP - BGP-AD - PIM C-mcast Signaling

Profile 10 VRF statisch - P2MP TE - BGP-AD

Profile 11 Default MDT - GRE - BGP-AD - BGP C-mcast Signaling

Profile 12 Default MDT - MLDP - P2MP - BGP-AD - BGP C-mcast Signaling

Profile 13 Default MDT - MLDP - MP2MP - BGP-AD - BGP C-mcast Signaling

Profil 14 Partitionierter MDT - MLDP P2MP - BGP-AD - BGP C-Mast-Signalisierung

Profile 15 Partitionierter MDT - MLDP MP2MP - BGP-AD - BGP C-Mast-Signalisierung

Profil 16 Statischer Standard-MDT - P2MP TE - BGP-AD - BGP C-mcast-Signalisierung

Profile 17 Default MDT - MLDP - P2MP - BGP-AD - PIM C-mcast Signaling

Profil 18 Statischer Standard-MDT - P2MP TE - BGP-AD - PIM C-mcast-Signalisierung

Profile 19 Default MDT - IR - BGP-AD - PIM C-mcast Signaling

Profile 20 Default MDT - P2MP-TE - BGP-AD - PIM - C-mcast Signaling

Profil 21 Standard-MDT - IR - BGP-AD - BGP - C-mcast-Signalisierung

Profile 22 Default MDT - P2MP-TE - BGP-AD BGP - C-mcast Signaling

Profile 23 Partitionierter MDT - IR - BGP-AD - PIM C-mcast Signaling

Profile 24 Partitionierter MDT - P2MP-TE - BGP-AD - PIM C-mcast Signaling

Profile 25 Partitionierter MDT - IR - BGP-AD - BGP C-mcast Signaling

Profile 26 Partitionierter MDT - P2MP TE - BGP-AD - BGP C-mcast Signaling

Überprüfen

Fehlerbehebung

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie jedes Multicast VPN (mVPN)-Profil innerhalb von Cisco IOS® nur für IPv6 konfiguriert wird.

Hinweis: Die in diesem Dokument beschriebenen Konfigurationen gelten für Provider Edge (PE)-Router.

Voraussetzungen

Anforderungen

Bevor Sie mit der in diesem Dokument beschriebenen Konfiguration fortfahren, prüfen Sie, ob auf der jeweiligen Plattform, auf der Cisco IOS ausgeführt wird, Unterstützung für ein mVPN-Profil vorhanden ist.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf allen Versionen von Cisco IOS.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Hintergrundinformationen

Hinweis: Die in diesem Dokument verwendete VRF-Instanz ist VRF One.

Ein mVPN-Profil wird für den globalen Kontext oder pro VRF (Virtual Routing/Forwarding) konfiguriert. Nur die neuere Methode zur Definition einer VRF-Instanz (VRF-Definition) kann verwendet werden, um IPv6 für mVPN-Profile zu aktivieren. Hier ein Beispiel:

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

!

address-family ipv4

mdt auto-discovery mldp

mdt default mpls mldp 10.100.1.3

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

address-family ipv6

mdt default mpls mldp 10.100.1.3

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

Multicast-Routing für IPv6 muss für die Profile im globalen Kontext aktiviert werden. Darüber hinaus muss die Protocol Independent Multicast Version 6 (PIMv6) auf der globalen Loopback-Schnittstelle aktiviert werden. Dies gilt, wenn der Befehl ipv6-Multicast-Routing aktiviert ist und die Loopback-Schnittstelle über eine IPv6-Adresse verfügt oder der Befehl ipv6 enable auf der Loopback-Schnittstelle konfiguriert ist.

ipv6 multicast-routing

Multicast-Routing für IPv6 muss auf der VRF-Instanz für die Profile im VRF-Kontext aktiviert werden.

ipv6 multicast-routing vrf one

Es empfiehlt sich, die Protokollierung von MLDP (Multipoint Label Distribution Protocol) mit diesem globalen Befehl für die Profile mit MLDP zu aktivieren:

mpls mldp logging notifications

PIM für IPv6 ist standardmäßig auf den Schnittstellen im globalen oder VRF-Kontext aktiviert, wenn der entsprechende Befehl ipv6-Multicast-Routing oder ipv6-Multicast-Routing vrf one konfiguriert wurde.

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ip address 10.2.1.1 255.255.255.0

ip pim sparse-mode

ipv6 address 2001:DB8:1::1/64

Dies bedeutet, dass der Befehl ipv6 pim auf den Schnittstellen standardmäßig aktiviert ist. Für die Profile mit VRF müssen 6 Virtual Provider Edge (6VPE) für den Unicast-Datenverkehr vollständig betriebsbereit sein. Für das Profil 7 muss der 6 Provider Edge (6PE) für den Unicast-Datenverkehr voll betriebsbereit sein.

Hinweis: Damit Multicast funktioniert, muss Unicast vollständig betriebsbereit sein.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die mVPN-Profile innerhalb des Cisco IOS konfigurieren.

Hinweis: Verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Abschnitt verwendeten Befehlen zu erhalten.

VPN-ID

Die für die VRF-Instanz konfigurierte VPN-ID ist nur für Profile erforderlich, die MLDP als Core Tree Protocol und Standard Multicast Distribution Tree (MDT) verwenden.

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

âÂ¦

IPv4- und IPv6-fähig für mVPN

Wenn für die Profile mit Standard-MDT und Generic Routing Encapsulation (GRE) mVPN für IPv4 und IPv6 aktiviert ist, muss für beide Adressfamilien (AFs) derselbe Standard-MDT verwendet werden.

Für die verschiedenen AFs können keine Profile gemischt werden.

Wenn für die Profile mit partitioniertem MDT mit MLDP mVPN für IPv4 und IPv6 aktiviert ist, wird für jeden AF für denselben Root-PE-Router ein anderer partitionierter MDT signalisiert. Der Opak-Wert im MLDP-Tree enthält eine andere globale ID (GID). Für beide AFs wird dieselbe LSPVIF-Schnittstelle (Label Switched Path Virtual Interface) verwendet.

Im folgenden Beispiel wird das Profil 14 für die IPv4- und IPv6-Ports der AF verwendet:

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

!

address-family ipv4

mdt auto-discovery mldp

mdt partitioned mldp p2mp

mdt overlay use-bgp

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery mldp

mdt partitioned mldp p2mp

mdt overlay use-bgp

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

Die Quellen 10.100.1.6 und 2001:DB8:2:6 liegen hinter demselben Quell-PE-Router PE2. Der MRIB-Eintrag (Multicast Routing Information Database) für die IPv4-Multicast-Gruppe und die IPv6-Multicast-Gruppe verwendet einen anderen LSM-Eintrag (Label Switched Multicast) oder MLDP-Eintrag in der Datenbank des Eingangs-PE-Routers, sodass beide Gruppen auf unterschiedlichen MLDP-Trees weitergeleitet werden.

PE2#show mpls mldp database opaque_type gid

LSM ID : 5   Type: P2MP   Uptime : 02:18:54

FEC Root           : 10.100.1.2 (we are the root)

Opaque decoded     : [gid 65536 (0x00010000)]

Opaque length      : 4 bytes

Opaque value       : 01 0004 00010000

Upstream client(s) :

None

Expires        : N/A           Path Set ID  : 5

Replication client(s):

MDT  (VRF one)

Uptime         : 02:18:54      Path Set ID  : None

Interface      : Lspvif1

10.100.1.4:0

Uptime         : 00:32:50      Path Set ID  : None

Out label (D)  : 20            Interface    : Ethernet2/0*

Local label (U): None          Next Hop     : 10.1.2.4

LSM ID : 6   Type: P2MP   Uptime : 00:37:06

FEC Root           : 10.100.1.2 (we are the root)

Opaque decoded     : [gid 131072 (0x00020000)]

Opaque length      : 4 bytes

Opaque value       : 01 0004 00020000

Upstream client(s) :

None

Expires        : N/A           Path Set ID  : 6

Replication client(s):

MDT  (VRF one)

Uptime         : 00:37:06      Path Set ID  : None

Interface      : Lspvif1

10.100.1.4:0

Uptime         : 00:18:38      Path Set ID  : None

Out label (D)  : 22            Interface    : Ethernet2/0*

Local label (U): None          Next Hop     : 10.1.2.4

PE2#show ip mfib vrf one 232.1.1.1

Entry Flags:    C - Directly Connected, S - Signal, IA - Inherit A flag,

ET - Data Rate Exceeds Threshold, K - Keepalive

DDE - Data Driven Event, HW - Hardware Installed

ME - MoFRR ECMP entry, MNE - MoFRR Non-ECMP entry, MP - MFIB

MoFRR Primary, RP - MRIB MoFRR Primary, P - MoFRR Primary

MS  - MoFRR  Entry in Sync, MC - MoFRR entry in MoFRR Client.

I/O Item Flags: IC - Internal Copy, NP - Not platform switched,

NS - Negate Signalling, SP - Signal Present,

A - Accept, F - Forward, RA - MRIB Accept, RF - MRIB Forward,

MA - MFIB Accept, A2 - Accept backup,

RA2 - MRIB Accept backup, MA2 - MFIB Accept backup

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kbits per second

Other counts:      Total/RPF failed/Other drops

I/O Item Counts:   FS Pkt Count/PS Pkt Count

VRF one

(10.100.1.6,232.1.1.1) Flags:

SW Forwarding: 374/0/100/0, Other: 122/0/122

Ethernet0/0 Flags: A

Lspvif1, LSM/6 Flags: F

Pkts: 374/0

PE2#show ipv6 mfib vrf one route FF3E::4000:1

Entry Flags:    C - Directly Connected, S - Signal, IA - Inherit A flag,

ET - Data Rate Exceeds Threshold, K - Keepalive

DDE - Data Driven Event, HW - Hardware Installed

ME - MoFRR ECMP entry, MNE - MoFRR Non-ECMP entry, MP - MFIB

MoFRR Primary, RP - MRIB MoFRR Primary, P - MoFRR Primary

MS  - MoFRR  Entry in Sync, MC - MoFRR entry in MoFRR Client.

I/O Item Flags: IC - Internal Copy, NP - Not platform switched,

NS - Negate Signalling, SP - Signal Present,

A - Accept, F - Forward, RA - MRIB Accept, RF - MRIB Forward,

MA - MFIB Accept, A2 - Accept backup,

RA2 - MRIB Accept backup, MA2 - MFIB Accept backup

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kbits per second

Other counts:      Total/RPF failed/Other drops

I/O Item Counts:   FS Pkt Count/PS Pkt Count

VRF one

(2001:DB8:2::6,FF3E::4000:1)

Ethernet0/0 A

Lspvif1, LSM/5 F

mVPN-Profile

In diesem Abschnitt werden die erforderlichen Konfigurationen für jedes Profil beschrieben.

Profile 0 Default MDT - GRE - PIM C-Mcast Signaling

Verwenden Sie diese Konfiguration für Profil 0:

interface Loopback0

ipv6 address 2001:DB8:100::2/128

!

vrf definition one

rd 1:1

!

address-family ipv6

mdt default 232.1.1.1

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

!

address-family ipv4 mdt

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

Hinweis: Die address-family ipv4 mdt ist für den Standard-MDT erforderlich, der für IPv6 PIM/IP Multicast erstellt wurde. Für die Loopback-Schnittstelle muss IPv6 aktiviert sein. Das bedeutet, dass auf der Loopback-Schnittstelle ein Befehl zur IPv6-Adresse oder ipv6-Aktivierung konfiguriert sein muss. Wenn Multicast auch in der VRF-Instanz für IPv4 aktiviert ist, verwenden IPv6 und IPv4 denselben Standard-MDT (dieselbe Multicast-Gruppe im globalen Kontext) und dieselbe Tunnelschnittstelle auf dem PE-Router.

Profil 1 Standard-MDT - MLDP MP2MP - PIM C-Mcast Signaling

Verwenden Sie diese Konfiguration für Profil 1:

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

!

address-family ipv6

mdt default mpls mldp 10.100.1.3

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

ipv6 multicast-routing vrf one

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

Profil 2 Partitionierter MDT - MLDP MP2MP - PIM C-Mcast Signaling

Profil 2 wird derzeit im Cisco IOS nicht unterstützt, und das MLDP unterstützt keinen Partitionierten MDT mit Multipoint-to-Multipoint (MP2MP).

Profil 3 Standard-MDT - GRE - BGP-AD - PIM C-mcast Signaling

Verwenden Sie diese Konfiguration für Profil 3:

interface Loopback0

ipv6 address 2001:DB8:100::2/128

!

vrf definition one

rd 1:1

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery pim

mdt default 232.1.1.1

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

!

address-family ipv6 mvpn

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

Hinweis: Da Border Gateway Protocol-Auto Discovery (BGP-AD) für PIM verwendet wird, ist kein AF-IPv4-MDT mehr erforderlich, der für Profil 0 erforderlich war. Für die Loopback-Schnittstelle muss IPv6 aktiviert sein. Das bedeutet, dass auf der Loopback-Schnittstelle ein Befehl zur IPv6-Adresse oder ipv6-Aktivierung konfiguriert sein muss. Wenn Multicast auch in der VRF-Instanz für IPv6 aktiviert ist, verwenden IPv6 und IPv4 denselben Standard-MDT (dieselbe Multicast-Gruppe im globalen Kontext) und dieselbe Tunnelschnittstelle auf dem PE-Router.

Profil 4 Partitionierter MDT - MLDP MP2MP - BGP-AD - PIM C-mcast Signaling

Profil 4 wird derzeit von Cisco IOS nicht unterstützt, und MLDP unterstützt keinen partitionierten MDT mit MP2MP.

Profil 5 Partitionierter MDT - MLDP P2MP - BGP-AD - PIM C-mcast Signaling

Profil 5 wird derzeit im Cisco IOS nicht unterstützt, und die PIM-Signalisierung wird nicht über einen partitionierten MDT unterstützt.

Profile 6 VRF MLDP - In-Band-Signalisierung

Verwenden Sie diese Konfiguration für Profil 6:

vrf definition one

rd 1:1

!

address-family ipv6

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

ipv6 multicast-routing vrf one

ipv6 multicast vrf one mpls source Loopback0

ipv6 multicast vrf one mpls mldp

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

Profil 7 Globale MLDP-In-Band-Signalisierung

Verwenden Sie diese Konfiguration für Profil 7:

ipv6 multicast-routing

ipv6 multicast mpls source Loopback0

ipv6 multicast mpls mldp

interface Ethernet0/0

ip address 10.2.2.2 255.255.255.0

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

!

!

address-family ipv6

redistribute connected

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-label

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

Profil 8 Global Static - P2MP-TE

Profil 8 wird derzeit im Cisco IOS nicht unterstützt.

Profile 9 Default MDT - MLDP - MP2MP - BGP-AD - PIM C-mcast Signaling

Verwenden Sie diese Konfiguration für Profil 9:

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery mldp

mdt default mpls mldp 10.100.1.3

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

ipv6 multicast-routing vrf one

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

address-family ipv6 mvpn

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

Profile 10 VRF statisch - P2MP TE - BGP-AD

Profile 10 wird derzeit im Cisco IOS nicht unterstützt, und BGP-AD wird für Point-to-Multipoint Traffic Engineering (P2MP TE) nicht unterstützt.

Profile 11 Default MDT - GRE - BGP-AD - BGP C-mcast Signaling

Verwenden Sie diese Konfiguration für Profil 11:

interface Loopback0

ipv6 address 2001:DB8:100::2/128

!

vrf definition one

rd 1:1

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery pim

mdt default 232.1.1.1

mdt overlay use-bgp

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

!

address-family ipv6 mvpn

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

Hinweis: Da BGP-AD für PIM verwendet wird, ist für Profil 0 kein AF-IPv4-MDT mehr erforderlich. Für die Loopback-Schnittstelle muss IPv6 aktiviert sein. Das bedeutet, dass auf der Loopback-Schnittstelle ein Befehl zur IPv6-Adresse oder ipv6-Aktivierung konfiguriert sein muss. Wenn Multicast auch in der VRF-Instanz für IPv6 aktiviert ist, verwenden IPv6 und IPv4 denselben Standard-MDT (dieselbe Multicast-Gruppe im globalen Kontext) und dieselbe Tunnelschnittstelle auf dem PE-Router.

Profile 12 Default MDT - MLDP - P2MP - BGP-AD - BGP C-mcast Signaling

Verwenden Sie diese Konfiguration für Profil 12:

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery mldp

mdt default mpls mldp p2mp

mdt overlay use-bgp

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

address-family ipv6 mvpn

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

Profile 13 Default MDT - MLDP - MP2MP - BGP-AD - BGP C-mcast Signaling

Verwenden Sie diese Konfiguration für Profil 13:

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery mldp

mdt default mpls mldp 10.100.1.3

mdt overlay use-bgp

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

ipv6 multicast-routing vrf one

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

address-family ipv6 mvpn

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

Profil 14 Partitionierter MDT - MLDP P2MP - BGP-AD - BGP C-Mast-Signalisierung

Verwenden Sie diese Konfiguration für Profil 14:

vrf definition one

rd 1:1

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery mldp

mdt strict-rpf interface

mdt partitioned mldp p2mp

mdt overlay use-bgp

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

!

!

address-family ipv6 mvpn

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate exit-address-family

Profile 15 Partitionierter MDT - MLDP MP2MP - BGP-AD - BGP C-Mast-Signalisierung

Profil 15 wird derzeit von Cisco IOS nicht unterstützt, und MLDP unterstützt keinen partitionierten MDT mit MP2MP.

Profil 16 Statischer Standard-MDT - P2MP TE - BGP-AD - BGP C-mcast-Signalisierung

Profil 16 wird derzeit im Cisco IOS nicht unterstützt.

Profile 17 Default MDT - MLDP - P2MP - BGP-AD - PIM C-mcast Signaling

Verwenden Sie diese Konfiguration für Profil 17:

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery mldp

mdt default mpls mldp p2mp

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

address-family ipv6 mvpn

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

Profil 18 Statischer Standard-MDT - P2MP TE - BGP-AD - PIM C-mcast-Signalisierung

Profil 18 wird derzeit im Cisco IOS nicht unterstützt.

Profile 19 Default MDT - IR - BGP-AD - PIM C-mcast Signaling

Profile 19 und Ingress Replication (IR) werden im Cisco IOS derzeit nicht unterstützt.

Profile 20 Default MDT - P2MP-TE - BGP-AD - PIM - C-mcast Signaling

Profile 20 und P2MP Auto-Tunnels TE werden derzeit im Cisco IOS nicht unterstützt.

Profil 21 Standard-MDT - IR - BGP-AD - BGP - C-mcast-Signalisierung

Profile 21 und IR werden derzeit im Cisco IOS nicht unterstützt.

Profile 22 Default MDT - P2MP-TE - BGP-AD BGP - C-mcast Signaling

Profile 22 und P2MP Auto-Tunnels TE werden derzeit im Cisco IOS nicht unterstützt.

Profile 23 Partitionierter MDT - IR - BGP-AD - PIM C-mcast Signaling

Profile 23 und IR werden derzeit im Cisco IOS nicht unterstützt.

Profile 24 Partitionierter MDT - P2MP-TE - BGP-AD - PIM C-mcast Signaling

Profile 24 und P2MP Auto-Tunnels TE werden im Cisco IOS derzeit nicht unterstützt.

Profile 25 Partitionierter MDT - IR - BGP-AD - BGP C-mcast Signaling

Profile 25 und IR werden derzeit im Cisco IOS nicht unterstützt.

Profile 26 Partitionierter MDT - P2MP TE - BGP-AD - BGP C-mcast Signaling

Profile 26 und P2MP Auto-Tunnels TE werden derzeit im Cisco IOS nicht unterstützt.

Überprüfen

Für diese Konfigurationen ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfigurationen sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.