Inhalt

Einführung

Verwendete Komponenten

Einschränkungen für Bridge-Domänenschnittstellen

Zusammenfassende Schritte

Detaillierte Schritte

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Zuweisen einer MAC-Adresse

Überprüfen der Bridge-Domänen-Schnittstellenkonfiguration

DETAILLIERTE SCHRITTE

Technische Hilfe

Einführung

Eine Bridge-Domäne muss eine Reihe logischer Schnittstellen enthalten, die am Layer-2-Lernen und -Forwarding teilnehmen. Sie können optional eine VLAN-ID und eine Routing-Schnittstelle für die Bridge-Domäne konfigurieren, um auch Layer-3-IP-Routing zu unterstützen.

Die Cisco Integrated Services Router der Serie ISR 4000 unterstützen die BDI-Funktion (Bridge Domain Interface), um Layer-2-Ethernet-Segmente in Layer-3-IP zu verpacken.

Bridge-Domänenschnittstelle unterstützt die folgenden Funktionen:

- IP-Terminierung

- Layer-3-VPN-Terminierung

- Address Resolution Protocol (ARP), G-ARP und P-ARP-Verarbeitung

- MAC-Adressenzuweisung

Bevor Sie eine Bridge-Domänen-Schnittstelle konfigurieren, müssen Sie die folgenden Konzepte verstehen:

- Ethernet Virtual Circuit - Übersicht

- Kapselung der Bridge-Domänenschnittstelle

- Zuweisen einer MAC-Adresse

- Unterstützung für IP-Protokolle

- Unterstützung für IP-Weiterleitung

- Paketweiterleitung

- Statistiken zur Bridge-Domänenschnittstelle

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf dem ISR 4000 Router.

Einschränkungen für Bridge-Domänenschnittstellen

Die folgenden Einschränkungen gelten für Bridge-Domänenschnittstellen:

Pro System werden nur 4096 Bridge-Domänen-Schnittstellen unterstützt.

Für eine Bridge-Domänenschnittstelle kann die MTU-Größe (Maximum Transmission Unit) zwischen 1500 und 9216 Byte konfiguriert werden.

Bridge-Domänenschnittstellen unterstützen nur die folgenden Funktionen:

- IPv4-Multicast

- QoS-Markierung und -Richtlinien Shaping und Queuing werden nicht unterstützt.

- IPv4-VRF

- IPv6-Unicast-Weiterleitung

- Dynamisches Routing wie BGP, OSPF, EIGRP, RIP, ISIS und STATIC

- Hot Standby Router Protocol (HSRP) ab IOS XE 3.8.0

- Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) ab IOS XE 3.8.0

- Bridge-Domänenschnittstellen unterstützen die folgenden Funktionen nicht:

- PPP over Ethernet (PPPoE)

- BFD-Protokoll (Bidirectional Forwarding Detection)

- NetFlow

- QoS

- Network-Based Application Recognition (NBAR) oder Advanced Video Coding (AVC)

- MPLS TE, das über eine BDI-Schnittstelle erstellt wird, wird nicht unterstützt und Blackholed nicht verwendet.

Zusammenfassende Schritte

1. aktivieren

2. Terminal konfigurieren

3. Schnittstelle BDI-Schnittstellennummer

4. encapsulation dot1q <first-tag> [second-dot1q <second-tag>]

5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- ip address ip address mask

- ipv6-Adresse { X:X:X:X:X::X link-local | X:X:X:X::X / prefix [ anycast: | eui-64 ] | autoconfig [ default ]

6. MAC-Adresse { mac-address }

7. nicht geschlossen

8. interface GigabitEthernet Schnittstellennummer

9. keine IP-Adresse

10. service instance [number] Ethernet

11. encapsulation dot1q <first-tag>

12. bridge-Domain <Nummer>

Detaillierte Schritte

Befehl oder Aktion

Zweck

Schritt 1

configure terminal

Router# configure terminal

Wechselt in den globalen Konfigurationsmodus.

Schritt 2

interface BDI {interface number}

Router(config-if)# interface BDI3

Gibt eine Bridge-Domänen-Schnittstelle auf einem Cisco Integrated Services Router der Serie ISR 4000 an.

Schritt 3

encapsulation encapsulation dot1q [second-dot1q ]

Router(config-if)# encapsulation dot1Q 1 second-dot1q 2

Definiert den Kapselungstyp.

Im Beispiel wird veranschaulicht, wie dot1q als Kapselungstyp definiert wird.

Schritt 4

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

ip address ip-address mask

ipv6 address {X:X:X:X::X link-local | X:X:X:X::X/prefix [ anycast | eui-64 ] | autoconfig [ default ]}

Router(config-if)# ip address 100.1.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)# ipv6 address AB01:CD1:123:C::/64 eui-64

Gibt entweder die IPv4- oder die IPv6-Adresse für die Bridge-Domänenschnittstelle an.

Schritt 6

match security-group destination tag sgt-number

Router(config-route-map)# match security-group destination tag 150

Konfiguriert den Wert für das Security Group Destination Security Tag.

Schritt 6

mac address {mac-address}

Router(config-if)# mac-address 1.1.1

Gibt die MAC-Adresse für die Bridge-Domänen-Schnittstelle an.

Schritt 7

no shut

Router(config-if)# no shut

Aktiviert die Bridge-Domänen-Schnittstelle.

Schritt 8

shut

Router(config-if)# shut

Deaktiviert die Bridge-Domänen-Schnittstelle auf dem Cisco Integrated Services Router der Serie ISR 4000.

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

ISR 4000-1

ISR 4000-2

Schnittstelle BDI1

MAC-Adresse 0001.0001.0001

ip address 100.1.1.1 255.255.255.0

encapsulation dot1Q 100

Ende

!

interface GigabitEthernet0/0/1

keine IP-Adresse

Verhandlungsauto

Service Instanz 100 Ethernet

encapsulation dot1q 100

Bridge-Domäne 1

nicht geschlossen

!

Schnittstelle BDI1

MAC-Adresse 0002.0002.0002

ip address 100.1.1.2 255.255.255.0

encapsulation dot1Q 100

Ende

!

interface GigabitEthernet0/0/0

keine IP-Adresse

Verhandlungsauto

Service Instanz 100 Ethernet

encapsulation dot1q 100

Bridge-Domäne 1

nicht geschlossen

!

Zuweisen einer MAC-Adresse

Alle Bridge-Domänen-Schnittstellen des Cisco ISR 4000-Chassis verwenden eine gemeinsame MAC-Adresse. Die erste Bridge-Domänen-Schnittstelle in einer Bridge-Domäne erhält eine MAC-Adresse. Danach wird allen Bridge-Domänen, die in dieser Bridge-Domäne erstellt werden, dieselbe MAC-Adresse zugewiesen.

Überprüfen der Bridge-Domänen-Schnittstellenkonfiguration

DETAILLIERTE SCHRITTE

Schritt 1 zeigt Schnittstellen bd.

Zeigt die Konfigurationsübersicht des entsprechenden BDI an.

Router# Showlik-Schnittstellen bdi 1

BDI1 ist aktiv, das Verbindungsprotokoll ist aktiv.

Hardware ist BDI, Adresse ist 0001.0001.0001 (bia 00c8.8bee.5993)

Die Internetadresse lautet 100.1.1.1/24

MTU 1500 Byte, BW 100000 Kbit/s, DLY 10 µs,

Zuverlässigkeit 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Kapselung 802.1Q VLAN, VLAN-ID 100, Loopback nicht festgelegt

Keepalive wird nicht unterstützt

ARP-Typ: ARPA, ARP-Zeitüberschreitung 04:00:00

Letzte Eingabe 00:06:07, Ausgabe 00:00:50, Ausgabehängen nie

Letzte Löschung von Zählern für "show interface"

Eingabewarteschlange: 0/375/0/0 (Größe/max/Tropfen/Pinsel); Gesamtausgangsverluste: 0

Warteschlangenstrategie: fünfzig

Ausgabewarteschlange: 0/40 (Größe/max.)

5-Minuten-Eingangsrate 0 Bit/s, 0 Pakete/s

5-Minuten-Ausgangsrate 0 Bit/s, 0 Pakete/s

Eingabe von 30 Paketen, 366 Byte, 0 kein Puffer

Empfangene 0 Broadcasts (0 IP-Multicasts)

0 Läufer, 0 Riesen, 0 Kehlchen

0 Eingabefehler, 0 CRC, 0 Frame, 0 Überlauf, 0 ignoriert

87 Pakete, 22568 Byte, 0 Unterläufe

0 Ausgabefehler, 0 Schnittstellenrücksetzer

0 unbekannte Protokollverluste

0 Ausfall des Ausgabepuffers, 0 ausgetauschte Ausgabepuffer

Schritt 2 show platform software interface fp active name

Zeigt die Bridge-Domänenschnittstellenkonfiguration in einem Forwarding-Prozessor an.

Router# show platform software interface fp active name bdi 1

Name: BDI1, ID: 8, QFP-ID: 9, Zeitpläne: 4096

Typ: BDI, Bundesland: Aktiviert, SNMP-ID: 4, MTU: 1500

IP-Adresse: 100.1.1.1

IPv6-Adresse: :

Flaggen: IPv4

ICMP-Flags: Unerreichbare Geräte, keine Umleitungen, keine Info-Antwort, keine Maske-Antwort

ICMP6-Flaggen: unerreichbar, keine Umleitungen

SMI aktiviert für Protokolle: UNBEKANNT

Authentifizierter Benutzer:

FRR-Link-ID: 65535

Bridge-Domänen-ID: 1

BDI-FLAG: 0

vNet-Name: , vNet-Tag: 0, vNet Extra-Informationen: 0

Schuld: unbekannt

Prüfung der AOM-Abhängigkeitsintegrität: BESTÄTIGEN       //gibt an, dass die BDI-Hardwareprogrammierung korrekt ist.

AOM Obj-ID: 109

Schritt 3 show platform hardware qfp active interface if-name

Zeigt die Konfiguration der Bridge-Domänenschnittstelle in einem Datenpfad an.

Router# show platform hardware qfp active interface if name BDI1

Allgemeine Schnittstelleninformationen

Schnittstellenname: BDI1

Schnittstellenstatus: GÜLTIG

Plattformschnittstellen-Handle: 8

QFP-Schnittstellenhandle: 9

Rx-Uidb: 32761

Tx-Uidb: 32759

Kanal: 0

Schnittstellenbeziehungen

Konfigurationsinformationen für BGPPA/QPPB-Schnittstellen

Eingehend: BGPPA/QPPB nicht konfiguriert. Flaggen: 0000

Ausgehend: BGPPA nicht konfiguriert. Flaggen: 0000

ipv4_input ist aktiviert.

ipv4_output aktiviert.

layer2_input aktiviert.

layer2_output aktiviert ist.

ess_ac_input ist aktiviert.

Schnittstellengebundene Funktionen:

2 GIC FIA-Status

65-PUNKT-INJECT-DB

69 cpp_l2bd_svr

41 icmp_svr

43 ipfrag_svr

44 ipreass_svr

Protokoll 0 - ipv4_input

FIA-Handle - CP:0x56432e2146c0 DP:0xead8fc80

IPV4_INPUT_DST_LOOKUP_ISSUE (M)

IPV4_INPUT_ARL_SANITY (M)

IPV4_INPUT_DST_LOOKUP_CONSUME (M)

IPV4_INPUT_FOR_US_MARTIAN (M)

IPV4_INPUT_LOOKUP_PROCESS (M)

IPV4_INPUT_IPOPTIONS_PROCESS (M)

IPV4_INPUT_GOTO_OUTPUT_FEATURE (M)

Protokoll 1 - ipv4_output

FIA-Handle - CP:0x56432e213fb8 DP:0xead9d100

IPV4_VFR_REFRAG (M)

IPV4_OUTPUT_L2_REWRITE (M)

IPV4_OUTPUT_FRAG (M)

BDI_VLAN_TAG_ATTACH

BDI_LAYER2_LOOKUP_GOTO

LAYER2_BRIDGE

BDI_OUTPUT_GOTO_OUTPUT_FEATURE

IPV4_OUTPUT_DROP_POLICY (M)

DEF_IF_DROP_FIA (M)

Protokoll 8 - layer2_input

FIA-Griff - CP:0x56432e214d80 DP:0xead83080

LAYER2_INPUT_SIA (M)

LAYER2_INPUT_LOOKUP_PROCESS (M)

LAYER2_INPUT_GOTO_OUTPUT_FEATURE (M)

Protokoll 9 - layer2_output

FIA-Handle - CP:0x56432e214000 DP:0xead9c880

BDI_VLAN_TAG_ATTACH

BDI_LAYER2_LOOKUP_GOTO

LAYER2_BRIDGE

BDI_OUTPUT_GOTO_OUTPUT_FEATURE

LAYER2_OUTPUT_DROP_POLICY (M)

DEF_IF_DROP_FIA (M)

Protokoll 14 - ess_ac_input

FIA-Handle - CP:0x56432e2140d8 DP:0xead9af00

PPPOE_GET_SESSION

ESS_ENTER_SWITCHING

PPPOE_HANDLE_UNCLASSIFIED_SESSION

DEF_IF_DROP_FIA (M)

Schritt 4: Debugging-Plattform Hardware-QFP-Funktion

Router# Debug-Plattform Hardware qfp active feature l2bd client all

Das ausgewählte CPP-L2BD-Client-Debugging ist aktiviert.

Schritt 5: Plattform Trace Runtime Process Forwarding Manager-Modul

Aktiviert die Ablaufverfolgungsmeldungen des Forwarding Manager-Routingprozessors und des Embedded Service Processor für den Forwarding Manager-Prozess.

Router(config)# Plattform trace Runtime-Steckplatz F0 Schacht 0 Prozess Forwarding-Manager Modul Schnittstellenebeneninformationen

Schritt 6: Schnittstellen des Plattform Trace Boottime Process Forwarding Manager-Moduls

Aktiviert die Ablaufverfolgungsmeldungen des Forwarding Manager-Routingprozessors und des Embedded Service Processor für den Route Processor Forwarding Manager-Prozess beim Hochfahren.

Router(config)# Plattform Ablaufverfolgungs-Boottime-Steckplatz R0 Schacht 1 Prozessweiterleitungs-Manager Weiterleitungs-Manager max.

Technische Hilfe

Beschreibung

Link

Die Cisco Support- und Dokumentations-Website bietet Online-Ressourcen zum Herunterladen von Dokumentation, Software und Tools. Verwenden Sie diese Ressourcen, um die Software zu installieren und zu konfigurieren sowie technische Probleme mit Cisco Produkten und Technologien zu beheben und zu beheben. Der Zugriff auf die meisten Tools auf der Cisco Support- und Dokumentations-Website erfordert eine Benutzer-ID und ein Kennwort für Cisco.com.

http://www.cisco.com/cisco