Inhalt

Einführung

Bevor Sie beginnen

Konventionen

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundtheorie

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält eine Beispielkonfiguration für die Redundanz im Single-Router-Modus und das Border Gateway Protocol (BGP) auf einer Catalyst 6000 Multilayer Switch Feature Card (MSFC).

Eine bewährte Methode für das Netzwerkdesign ist die Bereitstellung einer Layer-2- und Layer-3-Redundanz. Ein Netzwerk mit zwei Catalyst 6000-Switches mit jeweils zwei Supervisor Engines und zwei MSFCs kann die gewünschte Redundanz bereitstellen. Die beiden Supervisor Engines (eine ist aktiv und eine Standby-Engine) bieten Layer-2-Redundanz, und die beiden MSFCs in jedem Chassis bieten Layer-3-Redundanz. Darüber hinaus können die beiden Catalyst 6000-Chassis mit BGP für zwei verschiedene ISPs Multihomed konfiguriert werden. Dies bietet zusätzliche Redundanz, falls ein ISP ausfällt.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Redundanz in einem Catalyst 6000 zu konfigurieren:

- Duale MSFC-Redundanz (Hohe Verfügbarkeit)

- Redundanz im Single Router Mode (SRM)

- Redundanz im manuellen Modus

Dieses Dokument enthält eine Beispielkonfiguration für die SRM-Redundanz in einem Catalyst 6000 mit zwei Supervisoren und MSFCs, auf denen CatOS-Systemsoftware ausgeführt wird. In einem multihomed BGP-Netzwerk mit zwei Catalyst 6000-Chassis bietet die SRM-Redundanz die einfachste Konfiguration unter den drei oben genannten Optionen.

Bevor Sie beginnen

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Voraussetzungen

Die Leser dieses Dokuments sollten mit der Konfiguration von BGP sowie mit der Konfiguration der Supervisor- und MSFC-Redundanz für Catalyst Switches der Serie 6000 vertraut sein. Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie unter den Links in den Verwandten Informationen.