Inhalt

Einführung

Warum sind einige dynamische ARP-Einträge nach Ablauf des entsprechenden ARP-Timeouts noch in der ARP-Tabelle vorhanden?

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird das Eingeben von dynamischen ARP-Einträgen (Address Resolution Protocol) beschrieben.

Warum sind einige dynamische ARP-Einträge nach Ablauf des entsprechenden ARP-Timeouts noch in der ARP-Tabelle vorhanden?

In der Cisco IOS®-Software ist das ARP-Cache-Timeout standardmäßig auf vier Stunden (240 Minuten) festgelegt, kann jedoch im Schnittstellenkonfigurationsmodus geändert werden.

Geben Sie den Befehl show interfaces ein, um das Timeout für den ARP-Cache anzuzeigen:

ASR1k#show interfaces gi0/0/2 | include ARP

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Der ARP-Eintrag wird sogar nach Ablauf des Timeouts im ARP-Cache gespeichert. In diesem Beispiel ist der dynamische ARP-Eintrag für die IP-Adresse 10.2.2.2 seit 253 Minuten im ARP-Cache vorhanden:

ASR1k#show arp

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  10.2.2.1                -   30e4.dbb7.7e02  ARPA   GigabitEthernet0/0/2

Internet  10.2.2.2              253   0004.c01d.7c1a  ARPA   GigabitEthernet0/0/2

Die zusätzliche Zeit ist der Jitter, der jedem dynamischen ARP-Eintrag hinzugefügt wird, wenn er erstellt wird. Der zufällige Jitter wird dem ARP-Cache-Timeout hinzugefügt, um das synchrone Ablaufen der ARP-Einträge zu vermeiden, was einen ARP-Sturm auslösen könnte. Bei Jitter muss es sich um eine Zufallszahl zwischen 0 Sekunden und 30 Minuten mit einem maximalen Jitter von 30 Minuten handeln.

In diesem Verfahren wird beschrieben, wie Sie bestätigen, dass Jitter zufällig ist:

1. Geben Sie den Befehl show arp IP address detail ein, um die Details des ARP-Eintrags zu überprüfen:

ASR1k#show arp 10.2.2.2 detail

ARP entry for 10.2.2.2, link type IP.

Dynamic, via GigabitEthernet0/0/2, last updated 253 minutes ago.

Encap type is ARPA, hardware address is 0004.c01d.7c1a, 6 bytes long.

ARP subblocks:

* Dynamic ARP Subblock

Entry will be refreshed in 9 minutes and 4 seconds.

It has 2 chances to be refreshed before it is purged.

Entry is complete.

* ARP HA

ARP entry is a new entry and has not been synchronized to standby RP.

* IP ARP Adjacency

Adjacency (for 10.2.2.2 on GigabitEthernet0/0/2) was installed.

Connection ID: 0

2. Löschen Sie den ARP-Eintrag, und erfassen Sie die Ausgabe erneut mit dem Befehl show arp IP address detail:

ASR1k#clear arp 10.2.2.2

ASR1k#show arp 10.2.2.2 detail

ARP entry for 10.2.2.2, link type IP.

Dynamic, via GigabitEthernet0/0/2, last updated 0 minute ago.

Encap type is ARPA, hardware address is 0004.c01d.7c1a, 6 bytes long.

ARP subblocks:

* Dynamic ARP Subblock

Entry will be refreshed in 261 minutes and 42 seconds.

It has 2 chances to be refreshed before it is purged.

Entry is complete.
Beachten Sie, dass der Timer zurückgesetzt wurde.

3. Wiederholen Sie Schritt 2, und beachten Sie, dass das Ergebnis anders ist:

ASR1k #clear arp 10.2.2.2

ASR1k #show arp 10.2.2.2 det

ARP entry for 10.2.2.2, link type IP.

Dynamic, via GigabitEthernet0/0/2, last updated 0 minute ago.

Encap type is ARPA, hardware address is 0004.c01d.7c1a, 6 bytes long.

ARP subblocks:

* Dynamic ARP Subblock

Entry will be refreshed in 263 minutes and 58 seconds.

It has 2 chances to be refreshed before it is purged.

Entry is complete.

Zugehörige Informationen

- show arp-Befehl in der Befehlsreferenz für Cisco IOS-IP-Adressierungsdienste

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems