Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Bevor Sie beginnen

Sekundären Supervisor einfügen

Sekundäre Version mit Version 10.4(x)

Bild mit gleicher Version

Verschiedene Release-Images

Sekundäre Version mit Version 10.3(x)

Image-Synchronisierung

BIOS-Version

Download von Aktiv erzwingen

Sekundäre EOBC-Boot-Supervisor

BIOS-Upgrade des Standby-Supervisors

Upgrade-EPLD für Supervisoren

Zusammenfassung

Einleitung

In diesem Dokument wird die Migration auf duale Supervisoren für die modularen Nexus Switches der Serie 9800 beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Der Konsolenzugriff auf beide Supervisoren ist erforderlich.

Cisco empfiehlt, dass Sie mit den Grundlagen des Upgrades von Nexus 9000-Switches vertraut sind.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation hier:

Cisco Nexus Serie 9000 NX-OS Software-Upgrade- und Downgrade-Leitfaden, Version 10.4(x)

Cisco empfiehlt, sich mit den Grundlagen der Hochverfügbarkeit für Nexus 9000-Switches vertraut zu machen.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation hier:

Cisco Nexus Serie 9000 NX-OS - Hochverfügbarkeits- und Redundanzleitfaden, Version 10.4(x)

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf dem Nexus 9808 mit der NX-OS-Softwareversion 10.4(3)F und zwei N9K-C9800-SUP-A-Supervisor-Modulen.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Die Cisco Nexus Switches der Serie 9000 sind durch redundante Hardwarekomponenten vor den Auswirkungen von Hardware- oder Softwarefehlern geschützt.

Zwei Supervisoren bieten Redundanz für die Kontroll- und Verwaltungsebene. Die beiden Supervisoren arbeiten in einer Aktiv/Standby-Kapazität, in der jeweils nur eines der Supervisor-Module aktiv ist, während das andere als Standby-Backup dient. Die beiden Supervisoren synchronisieren den Status und die Konfiguration fortlaufend, um einen nahtlosen Stateful-Switchover der meisten Services zu ermöglichen, falls das aktive Supervisor-Modul ausfällt.

Die Unterstützung für duale Supervisoren wurde für die Nexus 9808-Switches mit 10.4(1)F bzw. für die Nexus 9804-Switches mit 10.4(2)F eingeführt.

In frühen Plattformbereitstellungen kann zunächst nur ein Supervisor implementiert werden, bevor der Wechsel zu dualen Supervisoren vollzogen wird.

Es ist wichtig zu wissen, wie Sie auf dieser Plattform richtig zu dualen Supervisoren migrieren.

Die Beispielausgaben, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, stammen von einem Nexus 9808 mit NX-OS Softwareversion 10.4(3)F.

Diese Inhalte gelten auch für Nexus 9804.

In diesem Dokument werden die Begriffe Sekundärer Supervisor und Standby-Supervisor verwendet.

Der sekundäre Supervisor bezieht sich auf den zweiten Supervisor, der physisch im Chassis installiert ist, aber nicht notwendigerweise mit dem aktiven Supervisor synchronisiert wurde.

Standby-Supervisor bezieht sich auf den zweiten Supervisor, der physisch im Chassis installiert ist und im HA-Standby-Zustand mit dem aktiven Supervisor synchronisiert wurde.

Bevor Sie beginnen

Aktualisieren Sie Ihren Nexus 9800-Switch mit einem Supervisor auf eine NX-OS Softwareversion mit Unterstützung für zwei Supervisoren, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben.

Um Funktionen bereitzustellen, die nur in Version 10.4(x) unterstützt werden, empfiehlt Cisco ein Upgrade auf die neueste verfügbare Version 10.4(x), auf die in den empfohlenen Cisco NX-OS-Versionen für Cisco Nexus Switches der Serie 9000 verwiesen wird.

Sekundären Supervisor einfügen

Setzen Sie den sekundären Supervisor in den Supervisor-Steckplatz 28 des Nexus 9800 ein.

Schließen Sie das Konsolenkabel an den sekundären Supervisor an, und öffnen Sie eine Terminalsitzung, um den Bootvorgang zu überwachen.

Sekundäre Version mit Version 10.4(x)

Ein sekundärer Supervisor mit vorinstallierter Version 10.4(x) erkennt sich selbst als Standby-Supervisor und Steckplatz 27 als aktiven Supervisor.

Der sekundäre Supervisor beginnt mit der Synchronisierung mit dem aktiven Supervisor, beginnend mit den Boot-Images.

Cisco Serie N9800(R) BIOS Ver. 1.11 Primär

Intel(R) Xeon(R) CPU D-1530 mit 2,40 GHz

Platinentyp 0x220 PID N9K-C9808 Serial FOX2739PFU4

Chipguard-Initialisierung

TAM-Bibliotheksversion: 3.4.26

Aikido-Version: 5.0.13

Seriennummer des Aikido-Chips:

006FE1619905AB2897EB0DE352DFEFF300000000000000000000000000000000

Aikido FPGA-Version: 0x120

Aikido-Chip-Authentifizierung erfolgreich

Aikido KEY-Format: UEFI

Cisco PK-Schlüssel

Cisco Schlüssel

Cisco DBX-Schlüssel

Cisco Betriebssystem-Funktionstaste

Cisco OS-Entwicklungsschlüssel

Platine Typ 5

IOFPGA @ 0xb2400000

SLOT_ID @ 0x1c

NXOS-Gruppe

Watchdog deaktivieren

Dateisystemtyp unbekannt, Partitionstyp 0x83

check_bootmode: grub: grub fortsetzen

Versuch, die Konfigurationsdatei /boot/grub/menu.lst.local aus (hd0,4) zu lesen

Der Dateisystemtyp ist ext2fs, Partitionstyp 0x83.

Bootflash:/nxos64-cs.10.4.3.F.bin ...

Bootflash:/nxos64-cs.10.4.3.F.bin <<

Diskboot wird versucht

Der Dateisystemtyp ist ext2fs, Partitionstyp 0x83.

Bild gültig

Die Überprüfung der Bildsignatur war erfolgreich.

Boot-Zeit: 05.08.2024 17:41:4

mount: overlay mountet auf /newroot/usr.

Installation von klm_card_index

fertig

Systemstart festlegen

n9k Mando SSD-Partition wird verknüpft...

Erstellen von Flash-Geräten BOOT_DEV= sda

INIT: Version 2.88 wird gestartet

Installation des ata_piix-Moduls ... abgeschlossen.

Installation von kheaders module ... abgeschlossen.

Dächer werden zerquetscht ...

Die Gesamtgröße für Bootflash beträgt 158780.

check bootflash: OK

Die Gesamtgröße für Bootflash beträgt 55644.

check bootflash: OK

Workaround für fehlerhafte INTs des seriellen Treibers 8250

Die Installation ist an procfs ... abgeschlossen.

is_lxc: is_titan_eor: is_stby: Suffix: klm_ftrace: /isanboot/lib/modules/klm_ftrace.o

Installieren von ftrace im Nicht-LXC-Modus abgeschlossen

Installation des SSE-Moduls mit Kartenindex 21213 ... abgeschlossen.

Erstellen des SSE-Geräteknotens 243 ... abgeschlossen.

Ausführen von /etc/rc.d/rcS.d/S06Starten

Ausführen von /etc/rc.d/rcS.d/S06Starten

MKR mando set cpa libs

MANDO RP CPA-Einrichtung abgeschlossen

I2C-Treiber wird geladen ... fertig.

Installieren des CCTRL-Treibers für Card_type 132 ohne NEED_GE[ 16.676681] ERMÖGLICHEN VON RP-UNTERBRECHUNGEN AUF DER OBERSTEN EBENE

M ... [ 16.682862] 28 Bereitschaftsdienst wartet darauf, dass 27 aktiv werden <<<

[ 18.689037] Fortsetzung folgt..

fertig.

Bild mit gleicher Version

Wenn das Boot-Image für beide Supervisoren identisch ist, schließt der sekundäre Supervisor den Boot-Vorgang ab und richtet den HA-Standby-Status (High Availability Standby) mit dem aktiven Supervisor ein.

Überprüfung des Benutzerzugriffs

N9K-C9808(Standby)-Anmeldung: 2024 Aug 5 17:43:17 stark %$ VDC-1 %$ %KERN-0-SYSTEM_MSG: [ 16.676681] ERMÖGLICHEN VON RP-UNTERBRECHUNG DER OBERSTEN STUFE - Kernel

2024 Aug 5 17:43:17 Stark %$ VDC-1 %$ %KERN-0-SYSTEM_MSG: [ 16.682862] 28 Stdby wartet darauf, dass 27 aktiv werden - Kernel

2024 Aug 5 17:43:17 Stark %$ VDC-1 %$ %KERN-0-SYSTEM_MSG: [ 18.689037] Jetzt Fortsetzung.. - Kernel

2024 Aug 5 17:43:17 Stark %$ VDC-1 %$ %KERN-0-SYSTEM_MSG: [ 53.624182] Panik-NMI initialisieren - Kernel

2024 Aug 5 17:43:17 Stark %$ VDC-1 %$ %KERN-0-SYSTEM_MSG: [ 53.656637] fpga_setup_probe - kernel

2024 Aug 5 17:43:17 Stark %$ VDC-1 %$ %KERN-0-SYSTEM_MSG: [ 85.571069] Zeitverzögerte Arbeit wird initialisiert - Kernel

2024 Aug 5 17:43:17 Stark %$ VDC-1 %$ %KERN-0-SYSTEM_MSG: [ 85.575323] Beendet INIT-Funktion für lfm - Kernel

2024 Aug 5 17:43:17 Stark %$ VDC-1 %$ %KERN-0-SYSTEM_MSG: [ 94.522919] MANDO RDN : register_rdn_int - kernel

2024 Aug 5 17:43:17 Stark %$ VDC-1 %$ %KERN-0-SYSTEM_MSG: [ 94.527406] register_rdn_int : Sent First Heartbeat - Kernel

2024 Aug 5 17:43:18 Stark %$ VDC-1 %$ %USER-2-SYSTEM_MSG: <<%USBHSD-2-MOUNT>> logflash: online - usbhsd

2024 Aug. 5 17:43:43 Stark %$ VDC-1 %$ %USER-2-SYSTEM_MSG: Installieren von RPMs von Drittanbietern - /thirdparty_install.py

2024 Aug 5 17:43:46 Stark %$ VDC-1 %$ %USER-2-SYSTEM_MSG: ssnmgr_app_init called on ssnmgr up - aclmgr

2024 Aug 5 17:43:47 Stark %$ VDC-1 %$ %USER-1-SYSTEM_MSG: VP aclqos tah stats get - pltfm_config

2024 Aug. 5 17:44:11 Stark %$ VDC-1 %$ %USER-1-SYSTEM_MSG: ASSERT@../utils/usd/libusd/usd_drv.c:3332 - s1hal_supe

2024 Aug. 5 17:44:16 Stark %$ VDC-1 %$ %USER-1-SYSTEM_MSG: ASSERT@../utils/usd/libusd/usd_drv.c:3332 - s1hal_supe (Nachricht 1 Mal wiederholt)

2024 Aug 5 17:44:16 Stark %$ VDC-1 %$ %USER-0-SYSTEM_MSG: end of default policer - copp

2024 Aug 5 17:44:36 Stark %$ VDC-1 %$ %CARDCLIENT-2-FPGA_BOOT_PRIMARY: IOFPGA gestartet von Primary

2024 Aug 5 17:44:36 stark %$ VDC-1 %$ %CARDCLIENT-2-FPGA_BOOT_PRIMARY: TMFPGA gestartet von Primary

N9K-C9808# Modul anzeigen

MOD-Ports, Modultyp, Modellstatus

- ----- ------------------------------------------------ --------------------- --------

27 0 Supervisor-Modul N9K-C9800-SUP-A aktiv *

28.0 Supervisor-Modul N9K-C9800-SUP-A ha-standby <<

Verschiedene Release-Images

Wenn das Boot-Image für beide Supervisoren unterschiedliche 10.4(x)-Versionen aufweist, wird der sekundäre Supervisor neu gestartet, um NetBoot zu erzwingen und das Boot-Image des aktiven Supervisors auf den sekundären Supervisor herunterzuladen.

In diesem Beispiel wird der aktive Supervisor mit 10.4(3)F ausgeführt, der sekundäre Supervisor jedoch mit 10.4(1)F gestartet.

Cisco Serie N9800(R) BIOS Ver. 1.11 Primär

Intel(R) Xeon(R) CPU D-1530 mit 2,40 GHz

Platinentyp 0x220 PID N9K-C9808 Serial FOX2739PFU4

Chipguard-Initialisierung

TAM-Bibliotheksversion: 3.4.26

Aikido-Version: 5.0.13

Seriennummer des Aikido-Chips:

006FE1619905AB2897EB0DE352DFEFF300000000000000000000000000000000

Aikido FPGA-Version: 0x120

Aikido-Chip-Authentifizierung erfolgreich

Aikido KEY-Format: UEFI

Cisco PK-Schlüssel

Cisco Schlüssel

Cisco DBX-Schlüssel

Cisco Betriebssystem-Funktionstaste

Cisco OS-Entwicklungsschlüssel

Platine Typ 5

IOFPGA @ 0xb2400000

SLOT_ID @ 0x1c

NXOS-Gruppe

Watchdog deaktivieren

Dateisystemtyp unbekannt, Partitionstyp 0x83

check_bootmode: grub: grub fortsetzen

Versuch, die Konfigurationsdatei /boot/grub/menu.lst.local aus (hd0,4) zu lesen

Der Dateisystemtyp ist ext2fs, Partitionstyp 0x83.

Bootflash:/nxos64-cs.10.4.1.F.bin ...

Bootflash:/nxos64-cs.10.4.1.F.bin <<

Diskboot wird versucht

Der Dateisystemtyp ist ext2fs, Partitionstyp 0x83.

Bild gültig

<...>

[93.294604] MANDO RDN: register_rdn_int

[93.299095] register_rdn_int: Erster Heartbeat gesendet

< Startet den NetBoot-Prozess neu >

Cisco Serie N9800(R) BIOS Ver. 1.11 Primär

Intel(R) Xeon(R) CPU D-1530 mit 2,40 GHz

Platinentyp 0x220 PID N9K-C9808 Serial FOX2739PFU4

Chipguard-Initialisierung

TAM-Bibliotheksversion: 3.4.26

Aikido-Version: 5.0.13

Seriennummer des Aikido-Chips:

006FE1619905AB2897EB0DE352DFEFF300000000000000000000000000000000

Aikido FPGA-Version: 0x120

Aikido-Chip-Authentifizierung erfolgreich

Aikido KEY-Format: UEFI

Cisco PK-Schlüssel

Cisco Schlüssel

Cisco DBX-Schlüssel

Cisco Betriebssystem-Funktionstaste

Cisco OS-Entwicklungsschlüssel

Platine Typ 5

IOFPGA @ 0xb2400000

SLOT_ID @ 0x1c

NXOS-Gruppe

Watchdog deaktivieren

Treiber für NIC-Anbieter finden 8086 Device 15ab

i210 Geräte-ID = 1537

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

x Treiber für NIC-Anbieter überprüfen 8086 Gerät 15ab

Innentreiber für NIC-Hersteller 8086 Device 15ab

pci_base_addres 0= b2c000c ioaddr= 0

Maskenproblem

Das Gerät 8086:15ab wurde bei ioaddr 1000 gefunden, membase b2c00000 bei 4:0

Sondieren...

Intellix-Sonde

EOBC-MAC-Adresse 00000000:00000000:00000000:0000001c:00000000:00000000

board_type=5

Netzwerk ist bereit.

bp_op = 1

bp_htype = 1

bp_hlen = 6

bp_xid = -160883712

bp_hwaddr = 00:00:00:1C:00:00

bp_hops = 0

bp_secs = 2132726648

*retry 1 currticks 27126 timeout = 720

*retry 2 currticks 27684 timeout = 720

bp_op = 1

bp_htype = 1

bp_hlen = 6

bp_xid = -160883712

bp_hwaddr = 00:00:00:1C:00:00

bp_hops = 0

bp_secs = 2132726648

errnum = 0

Anforderung = 0

*2 retry 2 currticks 27684 timeout = 720

Dateiname: /img-sync/curr-ks.img

board_type=5

board_type=5

Adresse: 127.1.1.28

Netzmaske: 255.255.0.0

Server: 127.1.1.27

Gateway: 0.0.0.0

Der Dateisystemtyp ist tftp, wobei die gesamte Festplatte verwendet wird.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bild gültig

Die Überprüfung der Bildsignatur war erfolgreich.

Nach dem Download wird der sekundäre Supervisor mit dem neuen Image gestartet und dann verschoben, um den ha-Standby-Status mit dem aktiven Supervisor herzustellen.

N9K-C9808# Modul anzeigen

MOD-Ports, Modultyp, Modellstatus

- ----- ------------------------------------------------ --------------------- --------

27 0 Supervisor-Modul N9K-C9800-SUP-A aktiv *

28.0 Supervisor-Modul N9K-C9800-SUP-A ha-standby

Mod Sw Hw-Steckplatz

- ----------------------- ------ ----

27.10.4(3) 1,0 SUP1

28 10.4(3) 1.0 SUP2

Sekundäre Version mit Version 10.3(x)

Bei einem sekundären Supervisor mit vorinstallierter Version 10.3(x) kann eines der aufgeführten Ereignisse nach dem Einfügen auftreten:

1. Bootschleife.

2. Booten Sie als unabhängiger Supervisor.

3. Boot in Loader > Eingabeaufforderung

Wenn sich der sekundäre Supervisor im Zustand von Ereignis 1 oder 2 befindet, müssen Sie ihn während des Bootvorgangs in Loader > Prompt aufbrechen, indem Sie Strg-C bei "NXOS Grub" eingeben.

Cisco Serie N9800(R) BIOS Ver. 1.11 Primär

Intel(R) Xeon(R) CPU D-1530 mit 2,40 GHz

Platinentyp 0x220 PID N9K-C9808 Serial FOX2633PCKJ

Chipguard-Initialisierung

TAM-Bibliotheksversion: 3.4.26

Aikido-Version: 5.0.13

Seriennummer des Aikido-Chips:

3E772D0F6E8FC7406CEC11BBA5B2A84C00000000000000000000000000000000

Aikido FPGA-Version: 0x11B

Aikido-Chip-Authentifizierung erfolgreich

Aikido KEY-Format: UEFI

Cisco PK-Schlüssel

Cisco Schlüssel

Cisco DBX-Schlüssel

Cisco Betriebssystem-Funktionstaste

Cisco OS-Entwicklungsschlüssel

Platine Typ 5

IOFPGA @ 0xb2400000

SLOT_ID @ 0x1b

NXOS Grub <<<< Strg+C hier einfügen

Watchdog deaktivieren

Konfigurationsdatei lesen und automatisch booten wird abgebrochen

Kein Autoboot oder Autoboot fehlgeschlagen.

Lader-Version 1.12

Ladegerät >

In diesem Beispiel startete der sekundäre Supervisor auf 10.3(2)F, erkannte sich dann als Standby-Supervisor und startete neu in die Eingabeaufforderung loader >.

Cisco Serie N9800(R) BIOS Ver. 1.11 Primär

Intel(R) Xeon(R) CPU D-1530 mit 2,40 GHz

Platinentyp 0x220 PID N9K-C9808 Serial FOX2739PFU9

Chipguard-Initialisierung

TAM-Bibliotheksversion: 3.4.26

Aikido-Version: 5.0.13

Seriennummer des Aikido-Chips:

006FE1619905AB2897EB0DE352DFEFF300000000000000000000000000000000

Aikido FPGA-Version: 0x120

Aikido-Chip-Authentifizierung erfolgreich

Aikido KEY-Format: UEFI

Cisco PK-Schlüssel

Cisco Schlüssel

Cisco DBX-Schlüssel

Cisco Betriebssystem-Funktionstaste

Cisco OS-Entwicklungsschlüssel

Platine Typ 5

IOFPGA @ 0xb2400000

SLOT_ID @ 0x1c

NXOS-Gruppe

Watchdog deaktivieren

Dateisystemtyp unbekannt, Partitionstyp 0x83

check_bootmode: grub: grub fortsetzen

Versuch, die Konfigurationsdatei /boot/grub/menu.lst.local aus (hd0,4) zu lesen

Der Dateisystemtyp ist ext2fs, Partitionstyp 0x83.

Bootflash:/nxos64-cs.10.3.2.F.bin ...

Bootflash:/nxos64-cs.10.3.2.F.bin <<

Diskboot wird versucht

Der Dateisystemtyp ist ext2fs, Partitionstyp 0x83.

Bild gültig

Die Überprüfung der Bildsignatur war erfolgreich.

Boot-Zeit: 23.07.2024 22:49:10

mount: overlay mountet auf /newroot/usr.

Installation von klm_card_index

fertig

Systemstart festlegen

n9k Mando SSD-Partition wird verknüpft...

Erstellen von Flash-Geräten BOOT_DEV= sda

INIT: Version 2.88 wird gestartet

Installation des ata_piix-Moduls ... abgeschlossen.

Installation von kheaders module ... abgeschlossen.

Dächer werden zerquetscht ...

Die Gesamtgröße für Bootflash beträgt 153632.

check bootflash: OK

Die Gesamtgröße für Bootflash beträgt 54464.

check bootflash: OK

Workaround für fehlerhafte INTs des seriellen Treibers 8250

Die Installation ist an procfs ... abgeschlossen.

is_lxc: is_titan_eor: is_stby: Suffix: klm_ftrace: /isanboot/lib/modules/klm_ftrace.o

Installieren von ftrace im Nicht-LXC-Modus abgeschlossen

Installation des SSE-Moduls mit Kartenindex 21213 ... abgeschlossen.

Erstellen des SSE-Geräteknotens 243 ... abgeschlossen.

Ausführen von /etc/rc.d/rcS.d/S06Starten

Ausführen von /etc/rc.d/rcS.d/S06Starten

Mit Strg_Lite auf Mando SUP...

I2C-Treiber wird geladen ... fertig.

Installation des CTRL-Treibers für Card_type 132 ohne NEED_GEM ... abgeschlossen.

IGB-Treiber wird geladen ...

Intel igb-Treiber für Mando wird geladen...14.81: \nInstallieren von klm_ins_ixgbe für Mando... card_index=21213

Installieren von klm_ins_ixgbe ... abgeschlossen.

Nicht Micron SSD...

Alle Dateisysteme überprüfen.

RPM wird aus Bild extrahiert...

/

MANDO RP CPA-Einrichtung abgeschlossen

Installation des SPROM-Treibers ... 21213 IS_N9K abgeschlossen.

@@ MANDO-RP

Installation des PFMSVCS-Moduls ...abgeschlossen.

Installation des nvram-Moduls ... abgeschlossen.

Installation des if_index-Moduls mit Portmodus 6 ... abgeschlossen.

Installieren von fcfwd

Installation von RNI lcnd ... abgeschlossen.

Installation von lcnd ... abgeschlossen.

\n S090setup-eth sup_start

autoneg unverändert, ignorieren

Keine Pausenparameter geändert, abgebrochen

autoneg unverändert, ignorieren

Keine Pausenparameter geändert, abgebrochen

psdev wird installiert...

Installation des VOBC-Moduls ... abgeschlossen.

RTNETLINK-Antworten: Datei vorhanden

Säubern der vorherigen pcap-Dateien im tmp-Verzeichnis

Überprüfen der SR-Karte

Kartenindex: 21213

48.15: Einsetzen des obfl & mtd Spi-Treibers ...

alte daten: 0 neue daten: 9f000000

alte Daten: 0 neue Daten: 0

alte Daten: 20907001 neue Daten: a0901406

[48,207892] fpga_setup_probe

48.26: Fertig...Einsetzen des obfl & mtd Spi-Treibers ...

Herstellung von OBFL-Zeichengeräten

alte Daten: c000000 neue Daten: 9f000000

alte Daten: 10c0000 neue Daten: 0

alte Daten: 989040 neue Daten: a0901406

Montageplog für N9k!

48.31: Montageplog für N9k!

48.32: Fertig.. Montageplog für N9k!

Mounting Recovery für N9k!

48.33: Mounting Recovery für N9k!

Montage OBFL pstore für mtd

Einfügen des Moduls kernel_services ... abgeschlossen.

Erstellen von kernel_services-Zeichengeräten

Gruppen initialisiert

update-alternatives: Verknüpfung /usr/bin/unshare mit /usr/bin/unshare.util-linux

Alle Systemstartlinks für cgroups-init werden entfernt ...

Systemstart für /etc/init.d/cgroups-init wird hinzugefügt.

Gruppenhinzufügungsbefehle werden ausgeführt...

HINWEIS: docker-ce: Gruppendruck wird mit [ -r docker] ausgeführt.

update-alternatives: Verknüpfung von /bin/vi mit /usr/bin/vim.tiny

update-alternatives: Verknüpfung von /usr/bin/vim mit /usr/bin/vim.tiny

bootvar wird entfernt, um RP(standby) zu zwingen, sich an der Ladeaufforderung zu befinden Sie können cmdline enable_standby verwenden, um RP(standby) das Booten zu ermöglichen

INIT: Switching/isan/etc/rc.cleanup ignoriert Inittab-Aufrufe

Daemons von Drittanbietern werden angehalten

Alle Prozesse des TERM-Signals werden gesendet...

Alle Prozesse werden mit dem KILL-Signal gesendet...

Dateisysteme werden entladen...

Cisco Serie N9800(R) BIOS Ver. 1.11 Primär

Intel(R) Xeon(R) CPU D-1530 mit 2,40 GHz

Platinentyp 0x220 PID N9K-C9808 Serial FOX2739PFU9

Chipguard-Initialisierung

TAM-Bibliotheksversion: 3.4.26

Aikido-Version: 5.0.13

Seriennummer des Aikido-Chips:

006FE1619905AB2897EB0DE352DFEFF300000000000000000000000000000000

Aikido FPGA-Version: 0x120

Aikido-Chip-Authentifizierung erfolgreich

Aikido KEY-Format: UEFI

Cisco PK-Schlüssel

Cisco Schlüssel

Cisco DBX-Schlüssel

Cisco Betriebssystem-Funktionstaste

Cisco OS-Entwicklungsschlüssel

Platine Typ 5

IOFPGA @ 0xb2400000

SLOT_ID @ 0x1c

NXOS-Gruppe

Watchdog deaktivieren

Dateisystemtyp unbekannt, Partitionstyp 0x83

check_bootmode: grub: grub fortsetzen

Versuch, die Konfigurationsdatei /boot/grub/menu.lst.local aus (hd0,4) zu lesen

Der Dateisystemtyp ist ext2fs, Partitionstyp 0x83.

Versuch, die Konfigurationsdatei /boot/grub/menu.lst.local aus (hd0,5) zu lesen

Der Dateisystemtyp ist ext2fs, Partitionstyp 0x83.

Kein Autoboot oder Autoboot fehlgeschlagen.

Lader-Version 1.11

Ladegerät >

Um eine Image-Synchronisierung mit dem aktiven Supervisor zu initiieren, um eine hohe Verfügbarkeit zu erreichen, stehen uns zwei Methoden zur Verfügung, die wir je nach BIOS-Version verwenden können.

Image-Synchronisierung

BIOS-Version

Sie müssen die aktuelle BIOS-Version des sekundären Supervisors ermitteln.

Die aktuelle Version befindet sich in der ersten Zeile der Erstausgabe, wenn der Supervisor eingefügt wird und nach dem Neustart vor der Eingabeaufforderung des Laders >.

Cisco N9800(R) Serie BIOS Ver. 1.11 Primäres <<<

Intel(R) Xeon(R) CPU D-1530 mit 2,40 GHz

Platinentyp 0x220 PID N9K-C9808 Serial FOX2739PFU9

Chipguard-Initialisierung

TAM-Bibliotheksversion: 3.4.26

Aikido-Version: 5.0.13

Seriennummer des Aikido-Chips:

006FE1619905AB2897EB0DE352DFEFF300000000000000000000000000000000

Aikido FPGA-Version: 0x120

Aikido-Chip-Authentifizierung erfolgreich

Aikido KEY-Format: UEFI

Cisco PK-Schlüssel

Cisco Schlüssel

Cisco DBX-Schlüssel

Cisco Betriebssystem-Funktionstaste

Cisco OS-Entwicklungsschlüssel

Platine Typ 5

IOFPGA @ 0xb2400000

SLOT_ID @ 0x1c

NXOS-Gruppe

Download von Aktiv erzwingen

Wenn die installierte BIOS-Version 1.11 oder HÖHER ist, kann die Image-Synchronisierung mit dem Befehl reload module 28 force-dnld manuell vom aktiven Supervisor auf den sekundären Supervisor initiiert werden.

Der sekundäre Supervisor muss sich beim Ausführen dieses Befehls an der Eingabeaufforderung loader > befinden.

Ähnlich wie im Abschnitt "Images verschiedener Versionen" wird der sekundäre Supervisor neu gestartet, um NetBoot zu erzwingen und das Boot-Image des aktiven Supervisors auf den sekundären Supervisor herunterzuladen.

Über den aktiven Supervisor -

N9K-C9808# Modul neu laden 28 force-dnld

N9K-C9808# 2024 Jul 23:59:15 N9K-C9808 %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-PFM_MODULE_RESET: Manueller Neustart von Modul 28 von der Befehlszeilenschnittstelle

Vom sekundären Supervisor -

Lader-Version 1.11

Ladegerät >

< Neustart initiiert durch Aktiv - Startet den NetBoot-Prozess neu >

Cisco Serie N9800(R) BIOS Ver. 1.11 Primär

Intel(R) Xeon(R) CPU D-1530 mit 2,40 GHz

Platinentyp 0x220 PID N9K-C9808 Serial FOX2739PFU4

Chipguard-Initialisierung

TAM-Bibliotheksversion: 3.4.26

Aikido-Version: 5.0.13

Seriennummer des Aikido-Chips:

006FE1619905AB2897EB0DE352DFEFF300000000000000000000000000000000

Aikido FPGA-Version: 0x120

Aikido-Chip-Authentifizierung erfolgreich

Aikido KEY-Format: UEFI

Cisco PK-Schlüssel

Cisco Schlüssel

Cisco DBX-Schlüssel

Cisco Betriebssystem-Funktionstaste

Cisco OS-Entwicklungsschlüssel

Platine Typ 5

IOFPGA @ 0xb2400000

SLOT_ID @ 0x1c

NXOS-Gruppe

Watchdog deaktivieren

Treiber für NIC-Anbieter finden 8086 Device 15ab

i210 Geräte-ID = 1537

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

x Treiber für NIC-Anbieter überprüfen 8086 Gerät 15ab

Innentreiber für NIC-Hersteller 8086 Device 15ab

pci_base_addres 0= b2c000c ioaddr= 0

Maskenproblem

Das Gerät 8086:15ab wurde bei ioaddr 1000 gefunden, membase b2c00000 bei 4:0

Sondieren...

Intellix-Sonde

EOBC-MAC-Adresse 00000000:00000000:00000000:0000001c:00000000:00000000

board_type=5

Netzwerk ist bereit.

bp_op = 1

bp_htype = 1

bp_hlen = 6

bp_xid = -160883712

bp_hwaddr = 00:00:00:1C:00:00

bp_hops = 0

bp_secs = 2132726648

*retry 1 currticks 27126 timeout = 720

*retry 2 currticks 27684 timeout = 720

bp_op = 1

bp_htype = 1

bp_hlen = 6

bp_xid = -160883712

bp_hwaddr = 00:00:00:1C:00:00

bp_hops = 0

bp_secs = 2132726648

errnum = 0

Anforderung = 0

*2 retry 2 currticks 27684 timeout = 720

Dateiname: /img-sync/curr-ks.img

board_type=5

board_type=5

Adresse: 127.1.1.28

Netzmaske: 255.255.0.0

Server: 127.1.1.27

Gateway: 0.0.0.0

Der Dateisystemtyp ist tftp, wobei die gesamte Festplatte verwendet wird.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bild gültig

Die Überprüfung der Bildsignatur war erfolgreich.

Sobald der Download abgeschlossen ist, startet der sekundäre Supervisor mit dem neuen Image und setzt den aktiven Supervisor auf den Standby-Status.

N9K-C9808# Modul anzeigen

MOD-Ports, Modultyp, Modellstatus

- ----- ------------------------------------------------ --------------------- --------

27 0 Supervisor-Modul N9K-C9800-SUP-A aktiv *

28.0 Supervisor-Modul N9K-C9800-SUP-A ha-standby

Mod Sw Hw-Steckplatz

- ----------------------- ------ ----

27.10.4(3) 1,0 SUP1

28 10.4(3) 1.0 SUP2

Sekundäre EOBC-Boot-Supervisor

Wenn die installierte BIOS-Version NIEDRIGER als 1.11 ist, kann die Image-Synchronisierung NUR manuell vom sekundären Supervisor über die Eingabeaufforderung des Loaders > mit dem EOBC-Befehl initiiert werden.

Dies zwingt den Switch zum TFTP-Boot vom aktiven Supervisor und führt dann eine Synchronisierung mit dem Switch durch.

Ladegerät > ?

? Drucken der Befehlsliste

Boot-Image

Bootmodus Anzeige/Änderung des aktuellen Bootmodus

dir Listet Dateiinhalte auf einem Gerät auf

EOBC-Boot-Image von aktivem SUP über EOBC-Kanal

Schlüsselinfo BIOS KEY-Informationen

help Drucken der Befehlsliste oder der spezifischen Befehlsverwendung

ip Setting IP-Adresse oder Gateway-Adresse

Neustart System neu starten

Serielle serielle Konsoleneinstellung

Netzwerkkonfiguration festlegen

show Konfiguration des Laders anzeigen

Ladegerät > EOBC

Treiber für NIC-Anbieter finden 8086 Device 15ab

i210 Geräte-ID = 1537

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

Loop-Treiber für NIC-Anbieter 8086 Gerät 15ab

x Treiber für NIC-Anbieter überprüfen 8086 Gerät 15ab

Innentreiber für NIC-Hersteller 8086 Device 15ab

pci_base_addres 0= b2c000c ioaddr= 0

Maskenproblem

Das Gerät 8086:15ab wurde bei ioaddr 1000 gefunden, membase b2c00000 bei 4:0

Sondieren...

Intellix-Sonde

< Nach wenigen Minuten startet der Supervisor den TFTP-Startvorgang >

Adresse: 127.1.1.27

Netzmaske: 255.255.0.0

Server: 127.1.1.28

Gateway: 0.0.0.0

Der Dateisystemtyp ist tftp, wobei die gesamte Festplatte verwendet wird.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bild gültig

< Nach einiger Zeit ist der TFTP-Startvorgang abgeschlossen, und der Image-Synchronisierungsvorgang wird gestartet. >

Bild wird für img-sync gespeichert ...

Genügend freier Speicherplatz auf dem Bootflash gefunden

< Der Synchronisierungsvorgang zeigt keinen Fortschrittsstatus an und kann einige Zeit in Anspruch nehmen. >

Md5-Prüfsumme für /bootflash/curr-ks.img ÜBERPRÜFEN ....

Überprüfen Sie OK!!

< Kurz danach schließt der Supervisor den Boot- und Synchronisierungsprozess erfolgreich ab und wird dann als Standby-Supervisor angezeigt. >

Ethernet-Switching-Modus Fr Jun 21 15:46:14 UTC 2024

Prepare-Span-CLI

[666.302971] MANDO RDN: register_rdn_int

[ 666.307460] register_rdn_int : Erster Heartbeat gesendet

Überprüfung des Benutzerzugriffs

N9K-C9808 (Standby)-Anmeldung:

Der gesamte Start- und Synchronisierungsvorgang kann mehr als 15 Minuten dauern.

Sie kann von der Konsole aus überwacht werden.

Auf dem aktiven Supervisor (Aktiver Supervisor) können Sie bestätigen, dass der Status des sekundären Supervisors ha-standby lautet.

N9K-C9808# Modul anzeigen

MOD-Ports, Modultyp, Modellstatus

- ----- ------------------------------------------------ --------------------- --------

27 0 Supervisor-Modul N9K-C9800-SUP-A aktiv *

28.0 Supervisor-Modul N9K-C9800-SUP-A ha-standby

Mod Sw Hw-Steckplatz

- ----------------------- ------ ----

27.10.4(3) 1,0 SUP1

28 10.4(3) 1.0 SUP2

Die Durchführung der beiden genannten Verfahren ist nur ein Mal erforderlich.

Es wird empfohlen, die Version 10.3(x) aus dem Bootflash des Standby-Supervisors zu löschen, während die Version 10.4(x) übrig bleibt.

BIOS-Upgrade des Standby-Supervisors

Der aktive Supervisor ist bereits in der aktuellsten BIOS-Version, wenn ein unterstütztes Upgrade zur Installation aller nxos darauf durchgeführt wurde.

Die in den Abschnitten "Different Release Images, Force Download from Active" (Herunterladen erzwingen) und "EOBC Boot Secondary Supervisor" (Sekundärer Supervisor) gezeigten Prozesse führen KEIN BIOS-Upgrade auf dem Standby-Supervisor durch.

Der nächste Schritt besteht darin, das BIOS auf dem Standby-Supervisor zu aktualisieren, damit es mit dem aktiven Supervisor übereinstimmt.

Wenn nur das Standby-Supervisor-BIOS aktualisiert wird, muss es nicht neu geladen werden.

N9K-C9808# alle nxos bootflash:nxos64-cs.10.4.3.F.bin installieren

Das Installationsprogramm führt zunächst eine Kompatibilitätsprüfung durch. Bitte warten.

Installationsprogramm wird unterbrochen

Image-Bootflash wird überprüft:/nxos64-cs.10.4.3.F.bin für die Boot-Variable "nxos".

[######################] 100 % - ERFOLG

Bildtyp wird überprüft.

[######################] 100 % - ERFOLG

"nxos"-Versionsinformationen werden mit dem Image-Bootflash vorbereitet:/nxos64-cs.10.4.3.F.bin.

[######################] 100 % - ERFOLG

"BIOS"-Versionsinformationen werden mit dem Image-Bootflash vorbereitet:/nxos64-cs.10.4.3.F.bin.

[######################] 100 % - ERFOLG

Führen Sie die Modulunterstützungsprüfungen durch.

[######################] 100 % - ERFOLG

Services werden über System-Upgrades benachrichtigt.

[######################] 100 % - ERFOLG

Die Kompatibilitätsprüfung wird durchgeführt:

Startfähiges Modul Ursache für Installationsart Impact

------ -------- -------------- ------------ ------

27 Ja, unterbrechungsfreies standardmäßiges Copy-Only-Upgrade ist nicht unterbrechungsfrei

28 ja störend kein Standard-Upgrade ist nicht unterbrechungsfrei

Die Images werden entsprechend der folgenden Tabelle aktualisiert:

Modul-Image Running-Version(pri:alt) New-Version Upg erforderlich

------ ---------- ---------------------------------------- -------------------- ------------

27 nxos 10.4(3) 10.4(3) nein

27 BIOS v01.09(19.12.2022):v01.03(29.12.2021) v01.12(28.11.2023) ja

28 nxos 10.4(3) 10.4(3) nein

28 BIOS v01.12(28.11.2023):v01.03(29.12.2021) v01.12(28.11.2023) nein

Der Switch wird zur Unterbrechung des Upgrades neu geladen.

Möchten Sie mit der Installation fortfahren (J/N)? [n] j

Installation wird durchgeführt, bitte warten.

Ausführen von Laufzeitüberprüfungen.

[######################] 100 % - ERFOLG

Image-Bootflash wird synchronisiert:/nxos64-cs.10.4.3.F.bin mit Standby.

[######################] 100 % - ERFOLG

Boot-Variablen werden festgelegt.

[######################] 100 % - ERFOLG

Kopie der Konfiguration wird durchgeführt.

[######################] 100 % - ERFOLG

Modul 20: Compact-Flash aktualisieren und BIOS/Loader/Bootrom aktualisieren.

Warnung: Das Modul darf zu diesem Zeitpunkt nicht entfernt oder ausgeschaltet werden.

[######################] 100 % - ERFOLG

Modul 22: Compact-Flash aktualisieren und BIOS/Loader/Bootrom aktualisieren

Warnung: Das Modul darf zu diesem Zeitpunkt nicht entfernt oder ausgeschaltet werden.

[######################] 100 % - ERFOLG

Modul 24: Compact-Flash aktualisieren und BIOS/Loader/Bootrom aktualisieren.

Warnung: Das Modul darf zu diesem Zeitpunkt nicht entfernt oder ausgeschaltet werden.

[######################] 100 % - ERFOLG

Modul 26: Compact-Flash aktualisieren und BIOS/Loader/Bootrom aktualisieren.

Warnung: Das Modul darf zu diesem Zeitpunkt nicht entfernt oder ausgeschaltet werden.

[######################] 100 % - ERFOLG

Modul 27: Compact-Flash aktualisieren und BIOS/Loader/Bootrom aktualisieren.

Warnung: Das Modul darf zu diesem Zeitpunkt nicht entfernt oder ausgeschaltet werden.

[######################] 100 % - ERFOLG

Modul 28: Compact-Flash aktualisieren und BIOS/Loader/Bootrom aktualisieren.

Warnung: Das Modul darf zu diesem Zeitpunkt nicht entfernt oder ausgeschaltet werden.

[######################] 100 % - ERFOLG

Die Installation war erfolgreich.

Die BIOS-Version auf dem Standby- und auf dem aktiven Supervisor stimmt jetzt überein, die EPLD-Version jedoch nicht:

N9K-C9808(Standby)# Hardware-interne Entwicklerversion anzeigen

-------------------------------------------------------------------

Name InstanzNum Versionsdatum

-------------------------------------------------------------------

E/A-FPGA 0, 0 x 1001b

TM FPGA 0, 0 x 10006

BIOS-Version v01.12(28.11.2023)

Alternative BIOS-Version v01.03(29.12.2021)

N9K-C9808# Hardware-interne Entwicklerversion anzeigen

-------------------------------------------------------------------

Name InstanzNum Versionsdatum

-------------------------------------------------------------------

E/A-FPGA 0, 0 x 10017

TM FPGA 0, 0 x 10002

FM-Modul-20 FPGA 1 0x10000

FM-Modul-2 FPGA 3 0x10000

FM-Modul-24 FPGA 5 0x10000

FM-Modul-26 FPGA 7 0x10000

BIOS-Version v01.12(28.11.2023)

Alternative BIOS-Version v01.03(29.12.2021)

Upgrade-EPLD für Supervisoren

Wie im Cisco Nexus NX-OS-Leitfaden für hohe Verfügbarkeit und Redundanz der Serie 9000, Version 10.4(x) erwähnt, ist es zwingend erforderlich, ein EPLD-Upgrade für Nexus 9800-Bereitstellungen mit zwei Supervisors durchzuführen.

Wie weiter in Cisco Bug-ID CSCwk42621 ausgeführt Diese Tabelle zeigt die EPLD-Mindestversion auf den Supervisoren, damit die hohe Verfügbarkeit voll funktionsfähig ist:

E/A-FPGA

0x10020 oder HÖHER

TM FPGA

0x10006 oder HÖHER

Sie können einzelne Module oder das gesamte Chassis gleichzeitig aktualisieren.

Je nachdem, welche Module aktualisiert werden, kann dieser Vorgang zu Unterbrechungen führen.

Es wird empfohlen, wenn möglich alle Module zu aktualisieren.

Die Anzahl der Module, die aktualisiert werden, wirkt sich darauf aus, wie lange das gesamte Upgrade dauert.

Cisco empfiehlt, das EPLD-Upgrade während eines Wartungsfensters durchzuführen, um mögliche Unterbrechungen so gering wie möglich zu halten.

N9K-C9808# epld-Bootflash installieren:n9000-epld.10.4.3.F.img-Modul ?

WORD X oder x-y (max. Größe 5)

alle Alle Module installieren

N9K-C9808# install epld bootflash:n9000-epld.10.4.3.F.img module all

Kompatibilitätsprüfung:

Modultyp - Upgrade möglich - Auswirkungsgrund

------ ----------------- ---------- ---------- ------

20 FM Ja, unterbrechungsfreies Modul erweiterbar

22 FM Ja, unterbrechungsfreies Modul erweiterbar

24 FM Ja, unterbrechungsfreies Modul erweiterbar

26 FM Ja, unterbrechungsfreies Modul erweiterbar

27 SUP Ja, unterbrechungsfreies Modul erweiterbar

28 SUP Ja, unterbrechungsfreies Modul erweiterbar

EPLD-Versionen werden abgerufen.... Bitte warten.

Die Images werden entsprechend der folgenden Tabelle aktualisiert:

Modultyp EPLD Running-Version New-Version Upg erforderlich

------ ---- ------------- --------------- ----------- ------------

20 FM MI FPGA 0x10000 0x10002 Ja

22 FM MI FPGA 0x10000 0x10002 Ja

24 FM MI FPGA 0x10000 0x10002 Ja

26 FM MI FPGA 0x10000 0x10002 Ja

27 SUP TM FPGA 0x10006 0x10006 Nein

27 SUP IO FPGA 0x1001b 0x10020 Ja

28 SUP TM FPGA 0x10002 0x10006 Ja

28 SUP IO FPGA 0x10017 0x10020 Ja

Für die oben genannten Module ist ein Upgrade erforderlich.

Möchten Sie fortfahren (J/N) ? [n] j

Möchten Sie das Upgrade des aktiven Supervisors durchführen? [n] j

Fahren Sie mit dem Upgrade der Module fort.

Fahren Sie mit dem Upgrade der Module fort.

Starten des EPLD-Upgrades für Modul 20

Modul 20 : MI FPGA [Programmierung] : 0,00% ( 0 von 64 Sektoren)

Modul 20 : MI FPGA [Programmierung] : 100,00% ( 64 von 64 Sektoren)

EPLD-Upgrade für Modul 20 erfolgreich.

EPLD-Upgrade für Modul 20 erfolgreich.

Starten des EPLD-Upgrades für Modul 2

Modul 22 : MI FPGA [Programmierung] : 100,00% ( 64 von 64 Sektoren)

Das EPLD-Upgrade für Modul 22 ist erfolgreich.

Das EPLD-Upgrade für Modul 22 war erfolgreich.

Startmodul 24 EPLD-Upgrade

Modul 24 : MI FPGA [Programmierung] : 100,00% ( 64 von 64 Sektoren)

EPLD-Upgrade für Modul 24 erfolgreich abgeschlossen.

Das EPLD-Upgrade für Modul 24 war erfolgreich.

Startmodul 26 EPLD-Upgrade

Modul 26 : MI FPGA [Programmierung] : 100,00% ( 64 von 64 Sektoren)

EPLD-Upgrade für Modul 26 erfolgreich abgeschlossen.

Das EPLD-Upgrade für Modul 26 ist erfolgreich.

Modul 27 : I/O FPGA [Programmierung ] : 0,00% ( 0 von insgesamt 64 Sektoren)

Modul 27 : I/O FPGA [Programmierung ] : 100,00% ( 64 von insgesamt 64 Sektoren)

Das EPLD-Upgrade für Modul 27 war erfolgreich.

Starten des EPLD-Upgrades für Modul 28

Modul 28 : I/O FPGA [Programmierung] : 100,00% ( 64 von 64 Sektoren)

EPLD-Upgrade für Modul 28 erfolgreich abgeschlossen.

Modultyp - Upgrade-Ergebnis

------ ------------------ --------------

27 SUP erfolgreich

28 SUP erfolgreich

EPLDs aktualisiert. Switchover wird durchgeführt.

Das EPLD-Upgrade für Modul 28 ist erfolgreich.

Chassis wird neu geladen...

Zurücksetzen der Standby-SUP (Modul 27)-FPGAs Bitte warten...

Modul 27 wird neu geladen.

Modul 20 FPGAs zurücksetzen. Bitte warten...

Modul 20 wird neu geladen.

Modul 22 FPGAs zurücksetzen. Bitte warten...

Modul 22 wird neu geladen.

Modul 24 FPGAs zurücksetzen. Bitte warten...

Modul 24 wird neu geladen.

Modul 26 FPGAs zurücksetzen. Bitte warten...

Modul 26 wird neu geladen.

Aktives Sup-Reset wird verarbeitet...

Zurücksetzen aktiver SUP-FPGAs (Modul 28). Bitte warten...

Neuladen in 10 Sekunden .....

Modul 20 FPGAs zurücksetzen. Bitte warten...

Modul 20 wird neu geladen.

Nach dem EPLD-Upgrade und dem erneuten Laden können die Rollen des aktiven und des Standby-Supervisors umgeschaltet werden:

N9K-C9808# Modul anzeigen

MOD-Ports, Modultyp, Modellstatus

- ----- ------------------------------------------------ --------------------- --------

27 0 Supervisor-Modul N9K-C9800-SUP-A aktiv *

28 0 Supervisor-Modul N9K-C9800-SUP-A ha-standby

Um den aktiven Supervisor zu ändern, können Sie den aktiven Supervisor mit dem Befehl "system switchover" neu laden und den Standby-Supervisor als aktiven Supervisor festlegen.

Über den aktiven Supervisor:

N9K-C9808# System-Switchover

Vom Standby-Supervisor, wenn er zum aktiven Supervisor wird:

N9K-C9808(Standby)-Anmeldung: [ 784.909143] RP P2PM intr. erhalten, wird aktiv !!

Überprüfung des Benutzerzugriffs

N9K-C9808-Anmeldung: admin

Kennwort:

Cisco Nexus-Betriebssystemsoftware (NX-OS)

TAC-Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (C) 2002-2024, Cisco und/oder Partnerunternehmen.

Alle Rechte vorbehalten.

Die Urheberrechte für bestimmte in dieser Software enthaltene Werke sind

im Besitz anderer Dritter sind und unter ihrer eigenen

Lizenzen, z. B. Open Source. Diese Software wird "wie besehen" und nur bereitgestellt, wenn

andernfalls gibt es keine Gewährleistung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, einschließlich, jedoch nicht

auf die Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck beschränkt.

Einige Komponenten dieser Software sind lizenziert unter

die GNU General Public License (GPL) Version 2.0 oder

GNU General Public License (GPL) Version 3.0 oder die GNU

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 oder

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.

Eine Kopie jeder dieser Lizenzen finden Sie unter

http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php und

http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html und

http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php und

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt

N9K-C9808# Modul anzeigen

MOD-Ports, Modultyp, Modellstatus

- ----- ------------------------------------------------ --------------------- --------

27.0 Supervisor-Modul ist eingeschaltet

28 0 Supervisor-Modul N9K-C9800-SUP-A aktiv *

Zusammenfassung

1. Sekundären Supervisor installieren

2. Führen Sie einen Prozess zur Image-Synchronisierung sekundär mit dem aktiven Supervisor aus, je nach vorinstallierter Version.

3. BIOS-Upgrade auf Standby-Supervisor

4. EPLD für alle Module aktualisieren