Inhalt

Einleitung

Allgemeine Hinweise zu Upgrades

Empfohlene Upgrade-Matrix für Cisco Nexus 3000/9000

Upgrade-Matrix für Cisco Nexus 7000 - empfohlen

Empfohlene Versionsinformationen

Cisco Nexus Switches der Serien 3000, 3100, 3200, 3400-S, 3500 und 3600

Cisco Nexus Switches der Serie 9000

Cisco Nexus Switches der Serie 5500

Cisco Nexus Switches der Serie 5600

Cisco Nexus Switches der Serie 6000

Cisco Nexus Switches der Serie 7000

Einleitung

In diesem Dokument wird relevantes Material beschrieben, das zur Vorbereitung eines Cisco Nexus-Geräts auf ein Cisco NX-OS-Upgrade erforderlich ist.

Allgemeine Hinweise zu Upgrades

Empfohlene Upgrade-Matrix für Cisco Nexus 3000/9000

Upgrade-Matrix für Nexus Switches der Serien 3000/9000:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/dcn/tools/nexus-9k3k-issu-matrix/index.html

Upgrade-Matrix für Cisco Nexus 7000 - empfohlen

Upgrade-Matrix für Nexus Switches der Serie 7000:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/dcn/tools/nexus-7k-issu-matrix/index.html

Empfohlene Versionsinformationen

Cisco Nexus Switches der Serien 3000, 3100, 3200, 3400-S, 3500 und 3600

Empfohlene Cisco NX-OS-Versionen für Cisco Nexus Switches der Serien 3000, 3100, 3200, 3400-S, 3500 und 3600:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus3000/sw/recommended_release/b_Minimum_and_Recommended_Cisco_NX-OS_Releases_for_Cisco_Nexus_3000_Series_Switches.html

Cisco Nexus Switches der Serie 9000

Empfohlene Cisco NX-OS-Versionen für Cisco Nexus Switches der Serie 9000:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/recommended_release/b_Minimum_and_Recommended_Cisco_NX-OS_Releases_for_Cisco_Nexus_9000_Series_Switches.html

Cisco Nexus Switches der Serie 5500

Empfohlene Cisco NX-OS-Versionen für Cisco Nexus Switches der Serie 5500:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5500/sw/release/recommended_releases/n5500_recommended_nx-os_releases.html

Cisco Nexus Switches der Serie 5600

Empfohlene Cisco NX-OS-Versionen für Cisco Nexus Switches der Serie 5600:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5600/sw/release/recommended_releases/n5600_recommended_nx-os_releases.html

Cisco Nexus Switches der Serie 6000

Empfohlene Cisco NX-OS-Versionen für Cisco Nexus Switches der Serie 6000:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus6000/sw/release/recommended_releases/recommended_nx-os_releases.html

Cisco Nexus Switches der Serie 7000

Empfohlene Cisco NX-OS-Versionen für Cisco Nexus Switches der Serie 7000:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/recommended_releases/recommended_nx-os_releases.html