Inhalt

Einleitung

Matrix-Tools aktualisieren

Integritätsprüfung

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument finden Sie Einzelheiten zu den verschiedenen Nexus Upgrade Matrix-Tools, die Sie bei einem Upgrade auf Nexus Switches unterstützen. Die hier genannten Dokumente bieten detaillierte Anleitungen zu Upgrade-Verfahren, damit zusammenhängenden Defekten/Mängeln, der Unterstützung von Hardware und vielem mehr.

Matrix-Tools aktualisieren

Die Upgrade Matrix-Tools fungieren als zentrale Datenquelle für von Cisco validierte Upgrade-Pfade für verschiedene Nexus-Plattformen und Upgrade-Methoden wie In-Service Software Upgrade (ISSU) und Kaltstart. Darüber hinaus finden Sie Informationen zu unterstützten Hardware-Produkt-IDs (PIDs) und alternativen Pfaden sowie zu offenen/behobenen Vorbehalten in der aktuellen und der Zielversion von NX-OS sowie Links zum Zugriff auf relevante NX-OS-Dokumentation.

Die verfügbaren Upgrade Matrix Tools sind:

- Cisco Nexus 9000 und 3000 ISSU-Support-Matrix

- Cisco Nexus 7000 ISSU und Cold Boot Support Matrix

Integritätsprüfung

Sind Sie daran interessiert, wie Sie vor einem Software-Upgrade oder einer Wartung eine automatische Statusüberprüfung Ihrer Geräte durchführen können? Falls ja, befolgen Sie das Verfahren unter Durchführen einer Nexus-Integritäts- und Konfigurationsprüfung.

Zugehörige Informationen

- End-of-Life-/End-of-Sale-Hinweise für Nexus 9500

- End-of-Life-/End-of-Sale-Hinweise für Nexus 3000

- End-of-Life-/End-of-Sale-Hinweise für Nexus 7000/7700

- Empfohlene Cisco NX-OS-Versionen für Cisco Nexus Switches der Serie 9000

- Empfohlene Cisco NX-OS-Versionen für Cisco Nexus Switches der Serie 3000

- Empfohlene Cisco NX-OS-Versionen für Cisco Nexus Switches der Serie 7000

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme