Inhalt

Einleitung

Hintergrund

Verwendete Komponenten

Topologie

ITD konfigurieren

ITD überprüfen

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Konfiguration und grundlegende Fehlerbehebung von Intelligent Traffic Director (ITD) auf der Nexus 9000-Plattform.

Hintergrund

Cisco Intelligent Traffic Director (ITD):

- ASIC-basierte (Hardware-) Datenverkehrsverteilung für Services und Anwendungen auf Layer 3 und 4 mithilfe von Cisco Nexus 5000/6000/7000-Switches

- Er führt eine L3- und L4-Datenverkehrsverteilung durch, ersetzt jedoch nicht die Layer-7-Load-Balancer.

- Systemüberwachung und automatische Fehlerbehandlung von Servern mit Lastausgleich

- Er erstellt automatisch ACLs und Route-Map-Richtlinien, um PBR-Funktionen zum Umleiten und Load Balancing von Datenverkehr auszuführen.

Verwendete Komponenten

HW - C9372PX

SW - 7.0(3)I7(2)

Lizenzanforderung

Für Cisco NX-OS -ITD ist eine Network Services-Lizenz erforderlich.

Die folgenden Protokolle werden angezeigt, wenn "Feature ITD" aktiviert ist und wir nicht über die erforderliche Lizenz verfügen.

VDC-1 %$ iscm[31793]: !!!!!!  Warnung: 'NETWORK_SERVICES_PKG'-LIZENZ NICHT IM SYSTEM GEFUNDEN  !!!!!! Sie haben versucht,

VDC-1 %$ iscm[31793]: Das System unterstützt honorbasierte Lizenzen.Die Funktion wird aktiviert und ist voll funktionsfähig.Lizenznutzung

VDC-1 %$ iscm[31793]: Wenn Sie diese Funktion fälschlicherweise aktiviert haben, deaktivieren Sie sie. Wenn Sie das Produkt nicht gekauft haben

Funktionen, die zur Verwendung von ITD aktiviert werden müssen

- Funktion ITD

- Funktion PBR

- Feature-SLA-Absender

- Feature SLA Responder*

Topologie

ITD konfigurieren

Vier primäre Schritte zur Konfiguration eines ITD-Service

- Gerätegruppe erstellen

- ITD-Dienst erstellen

- Gerätegruppe an ITD-Dienst anhängen

- Hinzufügen des Service zur Eingangsschnittstelle

N9K_ITD

version 7.0(3)I7(2)

feature itd

itd device-group Test

probe icmp

node ip 192.168.1.1

node ip 192.168.1.2

itd Telnet

device-group Test ( Call the device group )

virtual ip 192.168.2.2 255.255.255.255 tcp 23 ( Optional )

ingress interface Vlan20 ( Assign ingress interface )

no shut

interface Vlan20

no shutdown

ip address 192.168.2.2/24

ip policy route-map Telnet_itd_pool ( This line gets automatically added when we “no shut” the ITD service )

Hinweis: Wenn Sie diese Einstellung auf L2-Schnittstellen anwenden, tritt der folgende Fehler auf. Erstellen Sie eine L3-Schnittstelle oder eine SVI.

N9K_ITD(config-itd)# ingress interface ethernet 1/3

ERROR: Interface:Ethernet1/3 is not a layer-3 interface

Beachten Sie, dass die folgende Konfiguration automatisch hinzugefügt wird. Dies sind die Buckets, die für jeden Knoten erstellt werden, für den ein PBR als LB definiert ist.

Show run | section ITD

feature itd

ip access-list Telnet_itd_vip_1_bucket_1

10 permit tcp 1.1.1.0 255.255.255.127 192.168.2.4/32 eq telnet

ip access-list Telnet_itd_vip_1_bucket_2

10 permit tcp 1.1.1.128 255.255.255.127 192.168.2.4/32 eq telnet

route-map Telnet_itd_pool permit 10

description auto generated route-map for ITD service Telnet

match ip address Telnet_itd_vip_1_bucket_1

set ip next-hop verify-availability 192.168.1.1 track 2

route-map Telnet_itd_pool permit 11

description auto generated route-map for ITD service Telnet

match ip address Telnet_itd_vip_1_bucket_2

set ip next-hop verify-availability 192.168.1.2 track 3

ip policy route-map Telnet_itd_pool

switch(config)# show route-map Telnet_itd_pool

route-map Telnet_itd_pool, permit, sequence 10

Description: auto generated route-map for ITD service Telnet

Match clauses:

ip address (access-lists): Telnet_itd_bucket_1

Set clauses:

ip next-hop verify-availability 192.168.1.1 track 2 [ UP ]

route-map Telnet_itd_pool, permit, sequence 11

Description: auto generated route-map for ITD service Telnet

Match clauses:

ip address (access-lists): Telnet_itd_bucket_2

Set clauses:

ip next-hop verify-availability 192.168.1.2 track 3 [ UP ]

ITD überprüfen

N9K_ITD(config)# show itd Telnet statistics

Service                        Device Group                            VIP/mask

#Packets

-------------------------------------------------------------------------------------

Telnet                             Test                            192.168.2.2 /

255.255.255.255                                   0          (0%)

Traffic Bucket                                   Assigned to

Mode                Original Node                   #Packets

---------------                                  --------------

Telnet_itd_vip_1_bucket_1                        192.168.1.1

Bypass            192.168.1.1                     0          (0%) <<<<<<<<<<

Traffic Bucket                                   Assigned to

Mode                Original Node                   #Packets

---------------                                  --------------

Telnet_itd_vip_1_bucket_2                        192.168.1.2

Bypass            192.168.1.2                     0          (0%) <<<<<<<<<<

switch(config)# show itd Telnet brief

Legend:

C-S(Config-State): A-Active,S-Standby,F-Failed

ST(Status): ST-Standby,LF-Link Failed,PF-Probe Failed,PD-Peer Down,IA-Inactive

Name           LB Scheme  Interface  Status   Buckets

-------------- ---------- ---------- -------- --------

Telnet         src-ip     Vlan20     ACTIVE   2    <<<<<<

Exclude ACL

-------------------------------

Device Group                                       Probe  Port

-------------------------------------------------- ----- ------

Test                                                ICMP

Virtual IP                              Netmask/Prefix Protocol     Port

------------------------------------------------------ ------------ ----------

192.168.2.2 / 255.255.255.255                          TCP          23

Node  IP           C-S WGT Probe Port     Probe-IP   STS

------------------- -- --- ---- ----- --------------- --

1       192.168.1.1  A   1 ICMP                       OK<<<<

2       192.168.1.2  A   1 ICMP                       OK<<<<

Telnet zum VLAN 20 Load Balancer-VIP (SVI)

Laptop - telnet 192.168.2.2

Trying 192.168.2.2...

Connected to 192.168.2.2.

Pakete, die vom VIP empfangen (31 Pakete) und an den Knoten (192.168.1.1) weitergeleitet werden, 31 Pakete

N9K_ITD(config)# show it Telnet statistics

Service                        Device Group                            VIP/mask

#Packets

--------------------------------------------------------------------------------

Telnet                             Test                            192.168.2.2 /

255.255.255.255                                   31       (100.00%)

Traffic Bucket                                   Assigned to

Mode                Original Node                   #Packets

---------------                                  --------------

Telnet_itd_vip_1_bucket_1                        192.168.1.1

Redirect            192.168.1.1                     31       (100.00%)

Traffic Bucket                                   Assigned to

Mode                Original Node                   #Packets

---------------                                  --------------

Telnet_itd_vip_1_bucket_2                        192.168.1.2

Redirect            192.168.1.2                     0        (0.00%)

Bekannte Fehler:

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvc73162/?reffering_site=dumpcr