Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Einführung

Dieses Dokument beschreibt den Zweck des Befehls "Dampen-igp metric" im Border Gateway Protocol (BGP) für Cisco Nexus-Switches, die das NX-OS-Betriebssystem ausführen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Nexus NX-OS-Software.

- BGP-Routing-Protokoll

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco N9K-C9508

- NXOS Version 7.0(3)I7(6)

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konfigurieren

Standardmäßig ist für die Nexus-Switches der Befehl Dampen-igp-metric im BGP-Konfigurationsabschnitt auf den Standardwert von 600 Sekunden festgelegt.

Dies wirkt sich darauf aus, wie BGP die für neu verteilte Routen gemeldeten metrischen Änderungen der Interior Gateway Protocols (IGP) behandelt. BGP dämpft diese Änderungen bei der Batch-Verarbeitung mit einer Verzögerung von 10 Minuten.

Mit diesem Befehl können Sie die Verzögerung anpassen oder ganz entfernen, um schneller auf diese Änderungen reagieren zu können.

Das BGP MED-Attribut (Multi Exit Diskriminator) wird mit den neuen Kosten der neu verteilten IGP-Route aktualisiert, sobald der Timer abläuft.

Nexus - Nexus NX-OS

Nexus# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Nexus(config)# router bgp 65535

Nexus(config-router)# address-family ipv4 unicast

Nexus(config-router-af)# dampen-igp-metric ?

<20-3600>  Time interval in seconds

*Default value is 600

Nexus(config-router-af)# no dampen-igp-metric

Dieser Befehl kann ebenfalls für address-family-IPv6-Unicast und für VRF-Instanzen im BGP-Konfigurationsabschnitt konfiguriert werden.

Hinweis: Der Befehl Dampen-igp-metric steuert auch die Verzögerungszeit für die Aktualisierung anderer BGP-Attribute, z. B. des Next-Hop-Attributs, wenn IGP-Routen mithilfe von BGP in andere VRFs übertragen werden.

Netzwerkdiagramm

In diesem Szenario wurde der Nexus Switch so konfiguriert, dass die OSPF-Routen (Open Shortest Path First) von der Routing-Tabelle in die BGP-Tabelle umverteilt werden.

Konfigurationen

R1 - Cisco IOS

configure terminal

!

hostname R1

!

router ospf 1

router-id 10.255.255.1

!

interface Loopback0

ip address 10.255.255.1 255.255.255.255

ip ospf 1 area 0

!

interface GigabitEthernet0/0

ip address 10.1.2.1 255.255.255.0

ip ospf network point-to-point

ip ospf 1 area 0

no shutdown

!

end

Nexus - NX-OS

configure terminal

!

hostname Nexus

!

feature ospf

feature bgp

!

route-map ALL

!

router ospf 1

router-id 10.255.255.2

!

router bgp 65535

router-id 10.255.255.2

address-family ipv4 unicast

redistribute ospf 1 route-map ALL

neighbor 10.2.3.3

remote-as 65535

address-family ipv4 unicast

!

interface Ethernet1/1

ip address 10.1.2.2/24

ip ospf network point-to-point

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

no shutdown

!

interface Ethernet1/2

ip address 10.2.3.2/24

no shutdown

R3 - Cisco IOS

configure terminal

!

hostname R3

!

router bgp 65535

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.3.2 remote-as 65535

!

interface GigabitEthernet0/0

ip address 10.2.3.3 255.255.255.0

no shutdown

!

end

Überprüfen

Führen Sie den Befehl show bgp internal af aus. Stellen Sie sicher, dass das IGP Metric Dampening Interval für die Leitung den gewünschten Wert angibt.

Der Standardwert ist 600 (Sekunden).

Nexus - NX-OS

Nexus# show bgp internal af

. . .

BGP Address Family Information for VRF: default

Import Pending               : No

Import Pending               : never

Import Pending Reset         : never

Table Context Address : 0xcfa08bf4

Address family: IPv4 Unicast

. . .

IGP Metric Dampening Interval  : 600

Falls die OSPF-Route in der Routing-Tabelle ihre Kosten aktualisiert, wird der neue Wert im BGP MED-Pfadattribut verzögert.

Nexus - NX-OS

Nexus# show ip route 10.255.255.1

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

10.255.255.1/32, ubest/mbest: 1/0

*via 10.1.2.1, Eth1/1, [110/41], 01:58:41, ospf-1, intra

Nexus#

* There is an update in the Cost of the OSPF route 10.255.255.1/32

Nexus# show ip route 10.255.255.1

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

10.255.255.1/32, ubest/mbest: 1/0

*via 10.1.2.1, Eth1/1, [110/190], 00:00:02, ospf-1, intra

Nexus#

Nexus# show bgp ipv4 unicast

BGP routing table information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP table version is 4, Local Router ID is 10.255.255.2

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-i

njected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup

Network            Next Hop            Metric     LocPrf     Weight Path

*>r10.255.255.1/32    0.0.0.0                 41        100      32768 ?

Nexus#

* After 600 seconds.

Nexus# show bgp ipv4 unicast

BGP routing table information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP table version is 5, Local Router ID is 10.255.255.2

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-i

njected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup

Network            Next Hop            Metric     LocPrf     Weight Path

*>r10.255.255.1/32    0.0.0.0                190        100      32768 ?

Führen Sie den Befehl no Dampen-igp-metric im Konfigurationsabschnitt der BGP-Adressfamilie aus, um das MED-Attribut in der BGP-Tabelle bei einer OSPF-Kostenänderung in der Routing-Tabelle sofort zu aktualisieren.

Nexus - NX-OS

Nexus# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Nexus(config)# router bgp 65535

Nexus(config-router)#   address-family ipv4 unicast

Nexus(config-router-af)# no dampen-igp-metric

* There is an update in the Cost of the OSPF route 10.255.255.1/32

Nexus# show ip route 10.255.255.1

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

10.255.255.1/32, ubest/mbest: 1/0

*via 10.1.2.1, Eth1/1, [110/190], 00:00:02, ospf-1, intra

Nexus# show ip bgp

BGP routing table information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP table version is 7, Local Router ID is 10.255.255.2

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-i

njected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup

Network            Next Hop            Metric     LocPrf     Weight Path

*>r10.255.255.1/32    0.0.0.0                190        100      32768 ?

Fehlerbehebung

Um die Funktionalität des Befehls Dampen-igp-metric in NX-OS zu bestätigen, aktivieren Sie das nächste Debuggen.

- debug filter bgp prefix <PREFIX/MASK>

- Debug-Protokolldatei <FILE_NAME>

- Debug-BGP-Dampening-Bridge

Nexus - NX-OS

Nexus# debug-filter bgp prefix 10.255.255.1/32

Nexus# debug logfile bgpdebug.log

Nexus# debug bgp dampening brib

Nexus#

Nexus# show debug logfile bgpdebug.log

2019 Jul 23 21:13:27.676328 bgp: [25368] (default) BRIB: [IPv4 Unicast] Setting the update pending flag for 10.255.255.1/32

Nexus# show debug logfile bgpdebug.log

2019 Jul 23 21:13:27.676328 bgp: [25368] (default) BRIB: [IPv4 Unicast] Setting the update pending flag for 10.255.255.1/32

2019 Jul 23 21:20:47.641987 bgp: [25368] (default) BRIB: [IPv4 Unicast] Clearing the update pending flag for 10.255.255.1/32

2019 Jul 23 21:20:47.642013 bgp: [25368] (default) BRIB: [IPv4 Unicast] Originating prefix 10.255.255.1/32, route type redist

2019 Jul 23 21:20:47.642075 bgp: [25368] (default) BRIB: [IPv4 Unicast] Installing prefix 10.255.255.1/32 (redist) via 0.0.0.0 (0x0/0x0) into BRIB with extcomm Extcommunity: OSPF RT:0.0.0.0:0:0

2019 Jul 23 21:20:47.642395 bgp: [25368] (default) BRIB: [IPv4 Unicast] Path to 10.255.255.1/32 via 0.0.0.0 already exists, dflags=0x80002

2019 Jul 23 21:20:47.642415 bgp: [25368] (default) BRIB: [IPv4 Unicast] (10.255.255.1/32 (local)): bgp_brib_add: handling nexthop, path->flags2: 0x1

2019 Jul 23 21:20:47.642447 bgp: [25368] (default) BRIB: [IPv4 Unicast] (10.255.255.1/32 (local)): returning from bgp_brib_add, reeval=0new_path: 0, change: 1, undelete: 0, history: 0, force: 0, (pflags=0x2408) rnh_flag_change 0

2019 Jul 23 21:20:47.642475 bgp: [25368] (default) BRIB: [IPv4 Unicast] Cleanup for dest 10.255.255.1/32 exits since it's on newlist

Nexus#

Deaktivieren Sie das Debuggen anschließend mit den folgenden Befehlen:

- alle entschlüsseln

- Kein Debugfilter für alle

- clear debugger logfile <FILE_NAME>