Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Maximale Anzahl von Schnittstellen

Maximale Anzahl von VLANs

IDB-Grenzwerte pro Plattform

Zusätzliche IDB-Grenzwerte für alle Plattformen

IDB-Grenzwerte für verschiedene ISR-Plattformen

IDB-Grenzwerte für Cisco Software Release IOS 15.0 M für alle Plattformen

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird der Grenzwert für den IDB (Interface Descriptor Block) erläutert. Außerdem werden die Beschränkungen für die verschiedenen softwareunterstützten Cisco IOS®-Plattformen und Cisco IOS-Softwareversionen beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den Software- und Hardware-Versionen, die im Abschnitt IDB Limits pro Plattform aufgeführt sind.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Hintergrundinformationen

Ein Interface Descriptor Block (IDB) ist eine spezielle, der Cisco IOS-Software interne Steuerungsstruktur, die Informationen wie IP-Adresse, Schnittstellenstatus und Paketstatistiken enthält. Die Cisco IOS-Software verwaltet eine IDB für jede auf einer Plattform vorhandene Schnittstelle und eine IDB für jede Subschnittstelle.

Es gibt zwei Haupttypen von IDBs:

- Hardware-IDBs (HWIDBs)

- Software-IDBs (SWIDBs)

Ein HWIDB stellt eine physische Schnittstelle dar, die physische Ports und Definitionen kanalisierter Schnittstellen enthält. Ein SWIDB stellt eine logische Subschnittstelle (Permanent Virtual Circuit (PVC) oder Virtual LAN (VLAN)) oder eine Layer-2-Kapselung (Point-to-Point Protocol (PPP), High-Level Data Link Control (HDLC) usw. dar.

Jede physische Schnittstelle auf dem Router benötigt mindestens zwei IDBs:

- Ein HWIDB für den physischen Port

- Ein SWIDB für die Layer-2-Kapselung

Ein kanalisierter Port belegt N+1 HWIDBs, wobei N die Anzahl der Kanäle innerhalb des physischen Ports plus mindestens N SWIDBs (Level-2-Kapselung pro Kanal) ist. Alle von Ihnen definierten Subschnittstellen fügen jeweils einen anderen SWIDB hinzu.

Jede Tunnel-Schnittstellendefinition, wie UTI (Universal Transport Interface), GRE (Generic Routing Encapsulation), MPLS TE (Multiprotocol Label Switching Traffic Engineering) oder AToM (Any Transport over MPLS), belegt einen HWIDB plus einen SWIDB pro Tunnel sowie einen zusätzlichen SWIDB für jede zusätzliche Subschnittstelle, z. B. einen Frame Relay-PVC, der getunnelt wird. Die Tunnel-IDBs sind zusätzlich zu der/den ursprünglichen Schnittstelle(n) vorhanden, die getunnelt werden.

Das Layer-2-Tunnelprotokoll Version 3 (L2TPv3), das die UTI in der Cisco IOS-Softwareversion 12.0(23)S ersetzt, verwendet keine IDBs, da L2TPv3 eine sitzungsbasierte Pseudowire-Implementierung und keine definierte Tunnelschnittstelle wie UTI ist.

Die maximale Anzahl von Schnittstellen (physisch, Subschnittstelle oder virtuell), die ein Router verarbeiten kann, hängt von der maximalen Anzahl von SWIDBs ab, die der Router verwenden kann. Dieser Grenzwert wurde früher für alle Plattformen auf 300 festgelegt. Durch die Einführung von Funktionen wie Frame-Relay-Subschnittstellen, Multilink Point-to-Point Protocol (PPP) und Virtual Private Dial-up Network (VPDN), das virtuelle Schnittstellen verwendet, hat sich dieser Wert bei einigen Plattformen jedoch als unzureichend erwiesen.

Cisco hat umfassende Anstrengungen unternommen, um die Cisco IOS-Software an diese neuen Anforderungen anzupassen. Ab der Cisco IOS Software-Version 11.3T und höher hängt die IDB-Obergrenze von der Plattform und der Cisco IOS-Softwareversion ab. Der IDB-Grenzwert gibt jetzt die maximale Anzahl von Schnittstellen an, die ein Router verarbeiten kann, wenn Sie davon ausgehen, dass andere Ressourcen wie Speicher, CPU usw. verfügbar sind.

Verwenden Sie den Befehl show idb IOS, um die maximale Anzahl an IDBs und die Anzahl der aktuell verwendeten IDBs sowie deren Speicherverbrauch anzuzeigen. Dieser Befehl ist in den Cisco IOS Software-Versionen 12.1(9), 12.1(9)E, 12.1(9)EC, 12.0(18)S/ST, 12.2(x), 12.2(x)T und 12.2(2)B verfügbar.

Wenn Sie die Anzahl der aktuell verwendeten IDBs überwachen, können Sie die Kapazität neu konfigurieren oder hinzufügen, wenn der IDB-Grenzwert für Dial- und Aggregationszwecke erreicht wird.

Die Ausgabe des Befehls show idb ähnelt der folgenden:

Router#show idb

Maximum number of IDBs 4096

42 SW IDBs allocated (2440 bytes each)

40 HW IDBs allocated (5760 bytes each)

HWIDB#1   1   SRP0/0 (HW IFINDEX, SRP)

HWIDB#2   2   POS1/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#3   7   FastEthernet3/0 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#4   8   FastEthernet3/1 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#5   9   FastEthernet3/2 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#6   10  FastEthernet3/3 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#7   11  FastEthernet3/4 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#8   12  FastEthernet3/5 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#9   13  FastEthernet3/6 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#10  14  FastEthernet3/7 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#11  15  POS4/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#12  16  POS4/1 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#13  17  POS4/2 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#14  18  POS4/3 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#15  19  GigabitEthernet6/0 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#16  21  POS10/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#17  22  POS11/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#18  23  Loopback0 (HW IFINDEX)

HWIDB#19  24  Loopback1 (HW IFINDEX)

HWIDB#20  25  Tunnel100 (HW IFINDEX)

HWIDB#21  26  Tunnel909 (HW IFINDEX)

HWIDB#22  27  Ethernet0 (HW IFINDEX, Ether)

Maximale Anzahl von Schnittstellen

Jede Schnittstelle verwendet eine IDB. Aus diesem Grund gibt der IDB-Grenzwert die maximale Anzahl von Schnittstellen an, die ein Router verarbeiten kann.

Der IDB-Grenzwert ist daher die Antwort auf die allgemeine Frage "Wie viele (Unter-)Schnittstellen können auf dieser Plattform konfiguriert werden?"

Maximale Anzahl von VLANs

Jedes virtuelle LAN (VLAN) benötigt eine IDB. Jede Cisco IOS-Softwareversion kann bis zu 4096 VLANs unterstützen (0-4095, wobei der Nummernbereich zwischen 1 und 4094 liegt und 0, 4095 reserviert sind), wenn die Plattform mindestens 4000 IDBs unterstützt.

In der Cisco IOS-Softwareversion ist die Anzahl der Bridge-Gruppen auf 256 begrenzt, wenn Sie VLAN-Bridging verwenden.

IDB-Grenzwerte pro Plattform

In Tabelle 1 sind die IDB-Grenzwerte für die verschiedenen softwareunterstützten Cisco IOS-Plattformen und die Cisco IOS Software Releases 11.3T und höher aufgeführt:

Tabelle 1: IDB-Grenzwerte

Plattform/IOS

Cisco IOS Softwareversion 11.3T

Cisco IOS Softwareversion 11.3AA

Cisco IOS Softwareversion 12.0

Cisco IOS Softwareversion 12.0S

Cisco IOS Softwareversion 12.0T

Cisco IOS Softwareversion 12.1

Cisco IOS Softwareversion 12.1T

Cisco IOS Softwareversion 12.2

Cisco IOS Softwareversion 12.2T

Cisco IOS Softwareversion 12.3

Cisco IOS Softwareversion 12.3T

als5200

300

300

300

K/A

300

300

300

300

300

K/A

K/A

als5300

700

700

700

K/A

800

800

800

800

800

800

800

als5400

K/A

K/A

K/A

K/A

K/A

K/A

2000

3000

3000

3000

3000

als5800

K/A

2048

2048

K/A

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

800

K/A

K/A

K/A

K/A

300

300

300

300

300

300

300

ubr900

K/A

K/A

K/A

K/A

300

300

300

300

300

300

300

1000

300

300

300

K/A

300

300

300

300

300

K/A

K/A

1700/1600

300

300

K/A

K/A

300

300

300

300

300

300

300

2500

300

300

300

K/A

300

300

300

300

300

300

300

2600/2600XM

300

300

300

K/A

300

300

300

300

800

800

800

3600

800

800

800

K/A

800

800

800

800

800

800

800

3660

K/A

K/A

K/A

K/A

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

3725

K/A

K/A

K/A

K/A

K/A

K/A

K/A

K/A

800

800

800

3745

K/A

K/A

K/A

K/A

K/A

K/A

K/A

K/A

1400

1400

1400

3800

300

300

300

K/A

300

300

300

300

300

K/A

K/A

MC3810

K/A

K/A

300

K/A

300

300

300

300

300

300

300

4000

300

300

300

K/A

300

300

300

300

300

K/A

300

4500/4700

300

300

300

K/A

300

300

300

300

300

300

300

7100

300

300

3000

3000

3000

3000

10000

10000

10000

20000

20000

7200

300

300

3000

3000

3000

3000

10000

10000

10000

20000

20000

MSFC

K/A

K/A

K/A

K/A

3000

3000

3000

3000

3000

K/A

K/A

1010

300

300

300

K/A

300

300

300

300

300

K/A

K/A

6400 (nrp)

K/A

K/A

K/A

K/A

3000

4500

4500

4500

4500

4500

4500

7500 (rsp/vip)

300

1000

1000

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

12000 (GRP/lc)

K/A

K/A

K/A

4096

K/A

K/A

K/A

K/A

K/A

K/A

K/A

Hinweis:

- Grenzwerte in Fettschrift geben Änderungen des Wertes an.

- Die Zahlen in dieser Tabelle sind Nennwerte. Die tatsächlichen Werte können variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Cisco Vertriebstechniker.

Tabelle 2: ESR 1000 und ESR 10700 IDB-Grenzwerte und unterstützte Cisco IOS Software-Versionen

Plattform/IOS

Cisco IOS Softwareversion 12.0.28.S

Cisco IOS Softwareversion 12.2

Cisco IOS Softwareversion 12.3(7)X12

ESR 10000

Ja (kann bis zu16383 reichen)

Ja

Ja (maximal 65530 möglich)

ESR 10700

Ja (12,0SP)

Nein

Nein

Zusätzliche IDB-Grenzwerte für alle Plattformen

Tabelle 3 zeigt den IDB-Grenzwert für die verschiedenen softwareunterstützten Cisco IOS-Plattformen und Cisco IOS-Softwareversionen (vor 11.3T):

Tabelle 3: IDB-Obergrenze für von der Cisco IOS Software unterstützte Plattformen und Versionen (11.3T und frühere Versionen)

Plattform/IOS

Cisco IOS Softwareversion 11.3

Cisco IOS Softwareversion 11.2

Cisco IOS Softwareversion 11.2P

Cisco IOS Softwareversion 11.1

Cisco IOS Softwareversion 11.1CC

Cisco IOS Softwareversion 11.1CA

Cisco IOS Softwareversion 11.0

Alle Plattformen

300

300

300

300

1024

1024

256

IDB-Grenzwerte für verschiedene ISR-Plattformen

Tabelle 4 - IDB-Grenzwerte

Plattform/IOS

Cisco IOS Softwareversion 12.3T

1841

700

2801

800

2811

800

2821

900

2851

1000

3825

1200

3845

1400

IDB-Grenzwerte für Cisco Software Release IOS 15.0 M für alle Plattformen

In Tabelle 5 ist der IDB-Grenzwert für die Cisco IOS Software Release 15.0 M-Router aufgeführt. Frühere Cisco IOS-Softwareversionen haben möglicherweise die gleichen IDB-Grenzwerte.

Plattform/IOS

IDB-Grenzwert

812, 819 und 860

300

880 und 890

300

1800-feste Konfiguration

300

1841

1200

1861 und 1861E

300

1900

1200

2801

1200

2811

1400

2821

1400

2851

1400

2901

1200

2911 und 2921

1400

2951

1800

3825 und 3845

1400

3925 und 3945

2400

3925E und 3945E

4800

7200 VXR

20050

ASR1000 ESP 2.5

65535/16.000*

ASR1000 ESP 5

65535/32.000*

ASR1000 ESP 10

65535/32.000 *

ASR1000 ESP 20

65535/64 K *

ASR1000 ESP 40

65535/64 K *

Hinweis: *ASR1000 IOS XE unterstützt maximal 65535 IDBs. Die maximale Anzahl der unterstützten logischen Schnittstellen ist jedoch geringer und variiert je nach verwendetem ESP-Modell. Im ASR 1000 ESP 2.5 verwendet der Router beispielsweise ESP 2.5.

Zugehörige Informationen

- Cisco IOS Software Releases 12.2 Mainline Produkt Support Seite

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme