Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfiguration

Konfigurieren von Subschnittstellen in vCUSP mithilfe der Befehlszeilenschnittstelle (CLI)

Einführung

In diesem Dokument wird der Installationsprozess von Virtual vCUSP auf einem ESXi-Host erläutert.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Cisco Unified SIP-Proxy (CUSP)

- Unified Computing System (UCS)-Server

Elemente und Aktionen, die vor Anwendung der in diesem Dokument beschriebenen Schritte erforderlich sind

- OVA-Datei für Cisco Unified SIP Proxy (CUSP).

- UCS-Server (Unified Computing System)

- VMware ESXi (ab Version 5.1) sollte auf dem UCS-Server installiert werden.

- Die Netzwerkkonfiguration sollte auf dem ESXi-Host erfolgen, bevor die CUSP OVA bereitgestellt wird.

- Physischer Host mit den folgenden Hardwareanforderungen:

vCPU = 2

Arbeitsspeicher = 4 GB

Festplatte = 80 GB

Netzwerk: IP-Adresse Ihres VLAN

- Unterstützung der VMware ESXi-Plattform: Mindestversion wird unterstützt 5.1

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Softwareversionen:

- UCSC-C240-M4S-Server.

- Bereitstellung der VMware ESXi-Version:- ESXi 6.0U2

- CUSP-Version:- 9.0.1

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Informationen zum ESXi-Netzwerk

In diesem Dokument wird die Netzwerkkonfiguration mithilfe des Standard-Switches auf dem ESXi-Host verwendet. Sie können auch einen verteilten virtuellen Switch (DVS) verwenden.

Ein Netzwerk-Standard-Switch, Virtual Switch (vSwitch), ist für die Verbindung virtueller Systeme mit einem virtuellen Netzwerk zuständig. Ein vSwitch funktioniert ähnlich wie ein physischer Switch - mit einigen Einschränkungen - und steuert, wie virtuelle Systeme miteinander kommunizieren.

Dies ist der gleiche Standard-Switch-Konfigurations-Snapshot des ESXi-Hosts.

Konfiguration

Schritte zur Bereitstellung des CUSP-Servers

Schritt 1:    Bereitstellen der CUSP-OVA auf dem ESXi-Host:

Klicken Sie auf die Option Durchsuchen, und laden Sie die CUSP OVA-Datei von Ihrem lokalen Computer hoch.

Schritt 2:    Bestätigen Sie die Details der OVF-Vorlage.

Schritt 3:    Geben Sie einen Namen für die Bereitstellung und für die einfache Identifizierung Ihres Geräts an.

Schritt 4:    Wählen Sie das Datenträgerformat aus.

Schritt 5:    Wählen Sie das VM-Netzwerk aus, in dem Sie das Gerät bereitstellen möchten.

Schritt 6:    Bestätigen Sie die Details, und klicken Sie auf "Beenden", um die VM bereitzustellen.

Schritt 7:    VM-Installation in Verarbeitung.

Schritt 8:     CUPS VM-Bereitstellung abgeschlossen. Hervorgehoben wird das virtuelle System.

Schritt 9:     Wählen Sie die CUSP VM aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Console (Konsole).

Schritt 10:     Geben Sie die erforderlichen Details ein, um Verbindungen wie IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway, DNS-Adresse, NTP-Benutzername/Kennwort für die Adresse abzurufen.

Schritt 11:     Nach dem Speichern der Konfiguration wird die Installation der Shell-Skripts gestartet.

Schritt 12:    Einsatzbereit für das CUSP VM

Schritt 13:     Geben Sie die IP-Adresse im Webbrowser ein, und melden Sie sich beim CUSP-Server an.

Konfigurieren von Subschnittstellen in vCUSP mithilfe der Befehlszeilenschnittstelle (CLI)

Sie können in vCUSP mehrere Subschnittstellen definieren, und die Anzahl der Subschnittstellen von der vCUSP-Seite ist nicht beschränkt.

Dies ist ein Beispiel zum Erstellen einer Subschnittstelle.

1. Öffnen Sie eine SSH-Sitzung mit Ihrem vCUSP.

2. Konfigurieren Sie die Subschnittstelle für FastEthernet 0 unter dem konfigurierten Terminal:

Interface FastEthernet 0.10

ip address 10.64.86.229 255.255.0.0

end

3. Ausgabe-Befehl zeigt Schnittstellen zur Überprüfung an:

Hinweis: Die Erstellung von Subschnittstellen auf FastEthernet 1 ist derzeit nicht möglich.