Inhalt

Einleitung

Fehlerbehebung auf einer temporären oder nicht reagierenden N7K-Kontrollebene

1. Tritt das zeitweilige Problem in einem bestimmten Zyklus auf?

2. Wie kann dieses Problem behoben werden?

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Fehlerbehebung für ein Hardwaremodul in einem Nexus 7000, wenn es nicht reagiert oder nur gelegentlich reagiert.

Fehlerbehebung auf einer temporären oder nicht reagierenden N7K-Kontrollebene

1. Tritt das zeitweilige Problem in einem bestimmten Zyklus auf?

Schritt 1: Führen Sie einen Spaziergang auf den verschiedenen SNMP V3-Benutzer-IDs und/oder SNMP V2-Community-Strings durch (d. h. gehen Sie zu der Hostname-MIB).

Tun Sie dies in einer durchgehenden Schleife.

- Wenn die Schnecken ohne Probleme konsistent reagieren, ist dies höchstwahrscheinlich nicht Ihr Problem.

- Wenn die Schnecken antworten, sagen durchgehend für 30 Sekunden und dann alle plötzlich anhalten und werden intermittierend für weitere 30 Sekunden und dann wiederholen Sie den Zyklus - dies ist eine ernste Indikation

Schritt 2: ssh an den betreffenden VDC gesendet, der zeitweise nicht antwortende SNMPs für den Hostnamen aus Schritt 1 enthält.

- Während die SNMPs nicht mit dem Hostnamen antworten, erstellen Sie im SSH-Fenster eine show running-configuration.

- Wenn Sie zeigen, dass die laufende Konfiguration angehalten wurde, ist dies ein schwerwiegender Hinweis.

Mit beiden Schritten 1. und Schritt 2. gleichzeitig im "60-Sekunden-Zyklus" beeinträchtigt wurde, scheint dies ein Hardwarefehler innerhalb der N7K-Kontrollebene zu sein, da das N7K durchgängig eine Hardwarediagnose des Status durchführt. Wenn Sie eine Reaktionszeit von 30 Sekunden und dann eine Reaktionszeit von 30 Sekunden sehen und sich der Zyklus wiederholt, ist dies ein klarer Hinweis auf die Hardwarediagnose-Integritätsprüfung, bei der alle Hardwarekomponenten gescannt werden. Die Reaktionszeit von 30 Sekunden ist die Prüfung der guten Hardware, und die 30 Sekunden der Nichtreaktion ist die ausgefallene Hardware.

Schritt 3: Wenn Schritt 2. zeigt einen Hardwarefehler deutlich an. Gehen Sie wie folgt vor:

- zeigt das Modul in allen aktiven VDCs an, um fehlgeschlagene Diagnosetests anzuzeigen.

- Am wichtigsten ist, dass nur im Admin-VDC-1 (d. h. VDC-1) die Protokolldatei angezeigt und EOBC-Fehler gesucht werden (d. h. EOBC-Fehler werden nur im Admin-VDC-1 protokolliert).

Anmerkung: EOBC ist der interne Steuerungsebenenprozess, den N7K für die Kommunikation zwischen den SUP-/Fabric-Modulen/Linecards verwendet. Wenn dieser EOBC-Prozess in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird, ist das in der Admin-VDC-1-Protokolldatei dargestellte zugehörige Modul höchstwahrscheinlich der Grund für die zeitweilige Reaktionsfähigkeit, die in den vorherigen Tests festgestellt wurde, da die SUP 100 % konsistente Kommunikation mit dem entsprechenden Modul verloren hat, das in der Admin-VDC-1-Protokolldatei dargestellt ist, und versucht, diese wiederherzustellen/mit ihnen zu kommunizieren, was zu einer intermitwirkenden Reaktionszeit mit anderen führt Steuerungsebenenprozesse.

Beispiel:

lab-sw01-admin-vdc-1# show logging logfile | inc EOBC

2022 Feb 22 19:46:15 lab-sw01-admin-vdc-1 %MODULE-4-MOD_WARNING: Module 8 (Serial number: JAA00000000) reported warning 8/1-8/0 due to EOBC heartbeat failure on standby sup in device DEV_EOBC_MAC (device error 0xc0a0504f)

2022 Feb 22 19:46:15 lab-sw01-admin-vdc-1 %MODULE-4-MOD_WARNING: Module 8 (Serial number: JAA00000000) reported warning 8/1-8/0 due to EOBC heartbeat failure in device DEV_EOBC_MAC (device error 0xc0a0514d)

2022 Feb 22 19:46:16 lab-sw01-admin-vdc-1 %MODULE-4-MOD_WARNING: Module 8 (Serial number: JAA00000000) reported warning 8/1-8/0 due to EOBC heartbeat failure on standby sup in device DEV_EOBC_MAC (device error 0xc0a0504f)

2022 Feb 22 19:46:16 lab-sw01-admin-vdc-1 %MODULE-4-MOD_WARNING: Module 8 (Serial number: JAA00000000) reported warning 8/1-8/0 due to EOBC heartbeat failure in device DEV_EOBC_MAC (device error 0xc0a0514d)

2022 Feb 22 19:46:21 lab-sw01-admin-vdc-1 %MODULE-4-MOD_WARNING: Module 8 (Serial number: JAA00000000) reported warning 8/1-8/0 due to EOBC heartbeat failure in device DEV_EOBC_MAC (device error 0xc0a0514d)

2022 Feb 22 19:46:21 lab-sw01-admin-vdc-1 %MODULE-4-MOD_WARNING: Module 8 (Serial number: JAA00000000) reported warning 8/1-8/0 due to EOBC heartbeat failure on standby sup in device DEV_EOBC_MAC (device error 0xc0a0504f)

2022 Feb 22 19:46:22 lab-sw01-admin-vdc-1 %MODULE-4-MOD_WARNING: Module 8 (Serial number: JAA00000000) reported warning 8/1-8/0 due to EOBC heartbeat failure in device DEV_EOBC_MAC (device error 0xc0a0514d)

2022 Feb 22 19:46:23 lab-sw01-admin-vdc-1 %MODULE-4-MOD_WARNING: Module 8 (Serial number: JAA00000000) reported warning 8/1-8/0 due to EOBC heartbeat failure on standby sup in device DEV_EOBC_MAC (device error 0xc0a0504f)

2022 Feb 22 19:46:23 lab-sw01-admin-vdc-1 %MODULE-4-MOD_WARNING: Module 8 (Serial number: JAA00000000) reported warning 8/1-8/0 due to EOBC heartbeat failure in device DEV_EOBC_MAC (device error 0xc0a0514d)

2022 Feb 22 19:46:24 lab-sw01-admin-vdc-1 %MODULE-4-MOD_WARNING: Module 8 (Serial number: JAA00000000) reported warning 8/1-8/0 due to EOBC heartbeat failure on standby sup in device DEV_EOBC_MAC (device error 0xc0a0504f)

2022 Feb 22 19:46:24 lab-sw01-admin-vdc-1 %MODULE-4-MOD_WARNING: Module 8 (Serial number: JAA00000000) reported warning 8/1-8/0 due to EOBC heartbeat failure in device DEV_EOBC_MAC (device error 0xc0a0514d)

2022 Feb 22 19:46:26 lab-sw01-admin-vdc-1 %MODULE-4-MOD_WARNING: Module 8 (Serial number: JAA00000000) reported warning 8/1-8/0 due to EOBC heartbeat failure on standby sup in device DEV_EOBC_MAC (device error 0xc0a0504f)

2022 Feb 22 19:46:26 lab-sw01-admin-vdc-1 %MODULE-4-MOD_WARNING: Module 8 (Serial number: JAA00000000) reported warning 8/1-8/0 due to EOBC heartbeat failure in device DEV_EOBC_MAC (device error 0xc0a0514d)

Diese Protokollausgabe zeigt deutlich an, dass Modul 8 einen EOBC-Heartbeat-Fehler beim Standby-SUP aufweist und sich in einem ungesunden Zustand befindet und sofortige Maßnahmen erfordert.

2. Wie kann dieses Problem behoben werden?

Schritt 1: Führen Sie ein Show-Modul aus, und erfassen Sie die Daten als Referenz:

lab-sw01-admin-vdc-1# show module

Mod Ports Module-Type Model Status

--- ----- ----------------------------------- ------------------ ----------

1 12 100 Gbps Ethernet Module N77-F312CK-26 ok

2 12 100 Gbps Ethernet Module N77-F312CK-26 ok

3 48 1/10 Gbps Ethernet Module N77-F348XP-23 ok

4 48 1/10 Gbps Ethernet Module N77-F348XP-23 ok

5 0 Supervisor Module-2 N77-SUP2E active *

6 0 Supervisor Module-2 N77-SUP2E ha-standby

7 24 10/40 Gbps Ethernet Module N77-F324FQ-25 ok

8 24 10/40 Gbps Ethernet Module N77-F324FQ-25 ok

Mod Sw Hw

--- --------------- ------

1 8.4(4) 1.5

2 8.4(4) 1.5

3 8.4(4) 1.9

4 8.4(4) 1.9

5 8.4(4) 1.3

6 8.4(4) 1.3

7 8.4(4) 1.2

8 8.4(4) 1.2

Anmerkung: Alle Module sind online (dh ok) und Modul 5 ist die aktive (d. h. aktive *) SUP mit Modul 6 als High Availability Standby (dh ha-standby) SUP. Obwohl in der Admin-VDC-Protokolldatei EOBC WARNINGS zu Modul 8 enthalten sind, wird Modul 8 in dieser Ausgabe als OK dargestellt.

Schritt 2: Führen Sie entweder ein Neuladen des Switches durch oder führen Sie einen Supervisor-Switchover durch (d. h. beide innerhalb des Admin-VDC):

lab-sw01-admin-vdc-1# reload

- system (ie supervisor) switchover -

NOTE: preferred method as this is a non-impacting procedure to the box with regards to active data flows

lab-sw01-admin-vdc-1# system switchover

Anmerkung: In beiden Fällen müssen Sie sich vor der Durchführung eines Neuladungs- oder Systemumschaltvorgangs auf beiden Supervisor-Konsolen befinden, damit Sie die gesamte Supervisor-Ausgabe aus erster Hand sehen können.

Schritt 3: Wenn Module 8 den mutmaßlichen Schulungsfaktor darstellt, wird wahrscheinlich auf dem Konsolenmodul 8 beim Switchover des Systems (d. h. des Supervisors) ein Fehler angezeigt:

lab-sw01-admin-vdc-1(standby) login: 2022 Feb 23 02:09:45 lab-sw01-admin-vdc-1 %$ VDC-1 %$ %KERN-2-SYSTEM_MSG: [12392164.927835] Switchover started by redundancy driver - kernel

2022 Feb 23 02:09:45 lab-sw01-admin-vdc-1 %$ VDC-1 %$ %SYSMGR-2-HASWITCHOVER_PRE_START: This supervisor is becoming active (pre-start phase).

2022 Feb 23 02:09:45 lab-sw01-admin-vdc-1 %$ VDC-1 %$ %SYSMGR-2-HASWITCHOVER_START: Supervisor 6 is becoming active.

2022 Feb 23 02:09:46 lab-sw01-vdc-2 %$ VDC-2 %$ %ELTM-2-ELTM_INTF_TO_LTL: Failed to get LTL for interface lc-eth0/8 return status No card found in slot

2022 Feb 23 02:09:46 lab-sw01-admin-vdc-1 %$ VDC-1 %$ %SYSMGR-2-SWITCHOVER_OVER: Switchover completed.

2022 Feb 23 02:09:47 lab-sw01-admin-vdc-1 %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-1-PFM_ALERT: Disabling ejector based shutdown on sup in slot 6

2022 Feb 23 02:09:46 lab-sw01-vdc-2 %$ VDC-2 %$ %ELTM-2-ELTM_INTF_TO_LTL: Failed to get LTL for interface lc-eth1/8 return status No card found in slot

2022 Feb 23 02:09:46 lab-sw01-vdc-2 %$ VDC-2 %$ %ELTM-2-ELTM_INTF_TO_LTL: Failed to get LTL for interface lc-eth2/8 return status No card found in slot

2022 Feb 23 02:09:46 lab-sw01-vdc-2 %$ VDC-2 %$ %ELTM-2-ELTM_INTF_TO_LTL: Failed to get LTL for interface lc-eth3/8 return status No card found in slot

2022 Feb 23 02:09:46 lab-sw01-vdc-2 %$ VDC-2 %$ %ELTM-2-ELTM_INTF_TO_LTL: Failed to get LTL for interface lc-eth4/8 return status No card found in slot

2022 Feb 23 02:09:46 lab-sw01-vdc-2 %$ VDC-2 %$ %ELTM-2-ELTM_INTF_TO_LTL: Failed to get LTL for interface lc-eth5/8 return status No card found in slot

2022 Feb 23 02:09:46 lab-sw01-vdc-2 %$ VDC-2 %$ %ELTM-2-ELTM_INTF_TO_LTL: Failed to get LTL for interface lc-eth6/8 return status No card found in slot

2022 Feb 23 02:09:46 lab-sw01-vdc-2 %$ VDC-2 %$ %ELTM-2-ELTM_INTF_TO_LTL: Failed to get LTL for interface lc-eth7/8 return status No card found in slot

2022 Feb 23 02:09:46 lab-sw01-vdc-2 %$ VDC-2 %$ %ELTM-2-ELTM_INTF_TO_LTL: Failed to get LTL for interface lc-eth8/8 return status No card found in slot

2022 Feb 23 02:09:46 lab-sw01-vdc-2 %$ VDC-2 %$ %ELTM-2-ELTM_INTF_TO_LTL: Failed to get LTL for interface lc-eth9/8 return status No card found in slot

2022 Feb 23 02:09:46 lab-sw01-vdc-2 %$ VDC-2 %$ %ELTM-2-ELTM_INTF_TO_LTL: Failed to get LTL for interface lc-eth10/8 return status No card found in slot

2022 Feb 23 02:09:46 lab-sw01-vdc-2 %$ VDC-2 %$ %ELTM-2-ELTM_INTF_TO_LTL: Failed to get LTL for interface lc-eth11/8 return status No card found in slot

Schritt 4: Führen Sie mehrere Show-Module durch, und überprüfen Sie, ob Modul 8 wieder online ist:

Module 5 dropped out and is powered-up:

Module 8 dropped out and is powered-up:

lab-sw01-admin-vdc-1# show module

Mod Ports Module-Type Model Status

--- ----- ----------------------------------- ------------------ ----------

1 12 100 Gbps Ethernet Module N77-F312CK-26 ok

2 12 100 Gbps Ethernet Module N77-F312CK-26 ok

3 48 1/10 Gbps Ethernet Module N77-F348XP-23 ok

4 48 1/10 Gbps Ethernet Module N77-F348XP-23 ok

5 0 Supervisor Module-2 powered-up

6 0 Supervisor Module-2 N77-SUP2E active *

7 24 10/40 Gbps Ethernet Module N77-F324FQ-25 ok

8 24 10/40 Gbps Ethernet Module powered-up

Mod Power-Status Reason

--- ------------ ---------------------------

8 powered-up Unknown. Issue show system reset mod ...

Mod Sw Hw

--- --------------- ------

1 8.4(4) 1.5

2 8.4(4) 1.5

3 8.4(4) 1.9

4 8.4(4) 1.9

6 8.4(4) 1.3

7 8.4(4) 1.2

lab-sw01-admin-vdc-1# 2022 Feb 23 02:11:11 lab-sw01-vdc-2 %$ VDC-2 %$ %PLATFORM-2-MOD_DETECT: Module 8 detected (Serial number JAA00000000) Module-Type 10/40 Gbps Ethernet Module Model N77-F324FQ-25

2022 Feb 23 02:11:11 lab-sw01-vdc-2 %$ VDC-2 %$ %PLATFORM-2-MOD_PWRUP: Module 8 powered up (Serial number JAA00000000)

2022 Feb 23 02:11:11 lab-sw01-admin-vdc-1 %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-MOD_DETECT: Module 8 detected (Serial number JAA00000000) Module-Type 10/40 Gbps Ethernet Module Model N77-F324FQ-25

2022 Feb 23 02:11:11 lab-sw01-admin-vdc-1 %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-MOD_PWRUP: Module 8 powered up (Serial number JAA00000000)

Module 8 is pwr-cycled:

lab-sw01-admin-vdc-1# show module

Mod Ports Module-Type Model Status

--- ----- ----------------------------------- ------------------ ----------

1 12 100 Gbps Ethernet Module N77-F312CK-26 ok

2 12 100 Gbps Ethernet Module N77-F312CK-26 ok

3 48 1/10 Gbps Ethernet Module N77-F348XP-23 ok

4 48 1/10 Gbps Ethernet Module N77-F348XP-23 ok

5 0 Supervisor Module-2 powered-up

6 0 Supervisor Module-2 N77-SUP2E active *

7 24 10/40 Gbps Ethernet Module N77-F324FQ-25 ok

8 24 10/40 Gbps Ethernet Module pwr-cycld

Mod Power-Status Reason

--- ------------ ---------------------------

8 pwr-cycld Unknown. Issue show system reset mod ...

Mod Sw Hw

--- --------------- ------

1 8.4(4) 1.5

2 8.4(4) 1.5

3 8.4(4) 1.9

4 8.4(4) 1.9

6 8.4(4) 1.3

7 8.4(4) 1.2

lab-sw01-admin-vdc-1# show module

Mod Ports Module-Type Model Status

--- ----- ----------------------------------- ------------------ ----------

1 12 100 Gbps Ethernet Module N77-F312CK-26 ok

2 12 100 Gbps Ethernet Module N77-F312CK-26 ok

3 48 1/10 Gbps Ethernet Module N77-F348XP-23 ok

4 48 1/10 Gbps Ethernet Module N77-F348XP-23 ok

5 0 Supervisor Module-2 powered-up

6 0 Supervisor Module-2 N77-SUP2E active *

7 24 10/40 Gbps Ethernet Module N77-F324FQ-25 ok

8 24 10/40 Gbps Ethernet Module N77-F324FQ-25 powered-up

Mod Sw Hw

--- --------------- ------

1 8.4(4) 1.5

2 8.4(4) 1.5

3 8.4(4) 1.9

4 8.4(4) 1.9

6 8.4(4) 1.3

7 8.4(4) 1.2

8 8.4(4) 1.2

Module 8 is checked by epld auto-upgrade and is good to go:

lab-sw01-admin-vdc-1# 2022 Feb 23 02:13:06 lab-sw01-admin-vdc-1 %$ VDC-1 %$ %USER-2-SYSTEM_MSG: <<%EPLD_AUTO-2-AUTO_UPGRADE_CHECK>> Automatic EPLD upgrade check for module 8: EPLD versions are up to date. - epld_auto

lab-sw01-admin-vdc-1# show module

Mod Ports Module-Type Model Status

--- ----- ----------------------------------- ------------------ ----------

1 12 100 Gbps Ethernet Module N77-F312CK-26 ok

2 12 100 Gbps Ethernet Module N77-F312CK-26 ok

3 48 1/10 Gbps Ethernet Module N77-F348XP-23 ok

4 48 1/10 Gbps Ethernet Module N77-F348XP-23 ok

5 0 Supervisor Module-2 powered-up

6 0 Supervisor Module-2 N77-SUP2E active *

7 24 10/40 Gbps Ethernet Module N77-F324FQ-25 ok

8 24 10/40 Gbps Ethernet Module N77-F324FQ-25 powered-up

Mod Sw Hw

--- --------------- ------

1 8.4(4) 1.5

2 8.4(4) 1.5

3 8.4(4) 1.9

4 8.4(4) 1.9

6 8.4(4) 1.3

7 8.4(4) 1.2

8 8.4(4) 1.2

Module 8 moves to testing by the hardware diagnostics:

lab-sw01-admin-vdc-1# show module

Mod Ports Module-Type Model Status

--- ----- ----------------------------------- ------------------ ----------

1 12 100 Gbps Ethernet Module N77-F312CK-26 ok

2 12 100 Gbps Ethernet Module N77-F312CK-26 ok

3 48 1/10 Gbps Ethernet Module N77-F348XP-23 ok

4 48 1/10 Gbps Ethernet Module N77-F348XP-23 ok

5 0 Supervisor Module-2 powered-up

6 0 Supervisor Module-2 N77-SUP2E active *

7 24 10/40 Gbps Ethernet Module N77-F324FQ-25 ok

8 24 10/40 Gbps Ethernet Module N77-F324FQ-25 testing

Mod Sw Hw

--- --------------- ------

1 8.4(4) 1.5

2 8.4(4) 1.5

3 8.4(4) 1.9

4 8.4(4) 1.9

6 8.4(4) 1.3

7 8.4(4) 1.2

8 8.4(4) 1.2

Module 8 moves to initializing after passing hardware diagnostics:

lab-sw01-admin-vdc-1# show module

Mod Ports Module-Type Model Status

--- ----- ----------------------------------- ------------------ ----------

1 12 100 Gbps Ethernet Module N77-F312CK-26 ok

2 12 100 Gbps Ethernet Module N77-F312CK-26 ok

3 48 1/10 Gbps Ethernet Module N77-F348XP-23 ok

4 48 1/10 Gbps Ethernet Module N77-F348XP-23 ok

5 0 Supervisor Module-2 powered-up

6 0 Supervisor Module-2 N77-SUP2E active *

7 24 10/40 Gbps Ethernet Module N77-F324FQ-25 ok

8 24 10/40 Gbps Ethernet Module N77-F324FQ-25 initializing

Mod Sw Hw

--- --------------- ------

1 8.4(4) 1.5

2 8.4(4) 1.5

3 8.4(4) 1.9

4 8.4(4) 1.9

6 8.4(4) 1.3

7 8.4(4) 1.2

8 8.4(4) 1.2

Module 8 comes online:

lab-sw01-admin-vdc-1# show module

Mod Ports Module-Type Model Status

--- ----- ----------------------------------- ------------------ ----------

1 12 100 Gbps Ethernet Module N77-F312CK-26 ok

2 12 100 Gbps Ethernet Module N77-F312CK-26 ok

3 48 1/10 Gbps Ethernet Module N77-F348XP-23 ok

4 48 1/10 Gbps Ethernet Module N77-F348XP-23 ok

5 0 Supervisor Module-2 powered-up

6 0 Supervisor Module-2 N77-SUP2E active *

7 24 10/40 Gbps Ethernet Module N77-F324FQ-25 ok

8 24 10/40 Gbps Ethernet Module N77-F324FQ-25 ok

Mod Sw Hw

--- --------------- ------

1 8.4(4) 1.5

2 8.4(4) 1.5

3 8.4(4) 1.9

4 8.4(4) 1.9

6 8.4(4) 1.3

7 8.4(4) 1.2

8 8.4(4) 1.2

Module 5 SUP going active:

lab-sw01-admin-vdc-1# show module

Mod Ports Module-Type Model Status

--- ----- ----------------------------------- ------------------ ----------

1 12 100 Gbps Ethernet Module N77-F312CK-26 ok

2 12 100 Gbps Ethernet Module N77-F312CK-26 ok

3 48 1/10 Gbps Ethernet Module N77-F348XP-23 ok

4 48 1/10 Gbps Ethernet Module N77-F348XP-23 ok

5 0 Supervisor Module-2 N77-SUP2E inserted

6 0 Supervisor Module-2 N77-SUP2E active *

7 24 10/40 Gbps Ethernet Module N77-F324FQ-25 ok

8 24 10/40 Gbps Ethernet Module N77-F324FQ-25 ok

Mod Sw Hw

--- --------------- ------

1 8.4(4) 1.5

2 8.4(4) 1.5

3 8.4(4) 1.9

4 8.4(4) 1.9

5 8.4(4) 1.3

6 8.4(4) 1.3

7 8.4(4) 1.2

8 8.4(4) 1.2

Module 5 SUP becomes ha-standby:

2022 Feb 23 02:16:38 lab-sw01-admin-vdc-1 %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-1-PFM_ALERT: Enabling ejector based shutdown on sup in slot 6

lab-sw01-admin-vdc-1# show module

Mod Ports Module-Type Model Status

--- ----- ----------------------------------- ------------------ ----------

1 12 100 Gbps Ethernet Module N77-F312CK-26 ok

2 12 100 Gbps Ethernet Module N77-F312CK-26 ok

3 48 1/10 Gbps Ethernet Module N77-F348XP-23 ok

4 48 1/10 Gbps Ethernet Module N77-F348XP-23 ok

5 0 Supervisor Module-2 N77-SUP2E ha-standby

6 0 Supervisor Module-2 N77-SUP2E active *

7 24 10/40 Gbps Ethernet Module N77-F324FQ-25 ok

8 24 10/40 Gbps Ethernet Module N77-F324FQ-25 ok

Mod Sw Hw

--- --------------- ------

1 8.4(4) 1.5

2 8.4(4) 1.5

3 8.4(4) 1.9

4 8.4(4) 1.9

5 8.4(4) 1.3

6 8.4(4) 1.3

7 8.4(4) 1.2

8 8.4(4) 1.2

2022 Feb 23 02:15:44 lab-sw01-admin-vdc-1 %MODULE-5-MOD_OK: Module 8 is online (Serial number: JAA00000000)

2022 Feb 23 02:15:43 lab-sw01-admin-vdc-1 %SYSMGR-SLOT8-5-MODULE_ONLINE: System Manager has received notification of local module becoming online.

2022 Feb 23 02:15:44 lab-sw01-admin-vdc-1 %PLATFORM-5-MOD_STATUS: Module 8 current-status is MOD_STATUS_ONLINE/OK

2022 Feb 23 02:16:38 lab-sw01-admin-vdc-1 %MODULE-5-STANDBY_SUP_OK: Supervisor 5 is standby

Anmerkung: Alle Module sind online (das ist OK), und Modul 6 ist das aktive SUP (das ist aktiv *) mit Modul 5 als Hochverfügbarkeits-Standby-SUP (das ist ha-standby).

Schritt 5: Wenn alle Module online sind, wiederholen Sie Schritt 1. und überprüfen, ob alle Verbindungen normalisiert sind.