Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Zugehörige Produkte

Konventionen

EtherSwitch-Module - Konzepte

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Erstkonfiguration des EtherSwitch-Moduls

Konfigurieren von VTP und VLAN

Konfigurieren von Spanning Tree, Trunk und Port-Channel

Access-Port konfigurieren

Voice-Port konfigurieren

Konfigurieren von Routing

Konfigurieren von QoS

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält eine Beispielkonfiguration für das im Integrated Service Router (ISR) installierte EtherSwitch Service-Modul. In diesem Dokument wird das Konfigurationsbeispiel für das EtherSwitch-Netzwerkmodul nicht erläutert.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco Router der Serie 2800 auf Cisco IOS® Software, Version 12.4(10)

- NME-16ES-1G-P - Cisco EtherSwitch-Modul mit 16 10/100-Ports

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Zugehörige Produkte

Diese Konfiguration kann auch mit Cisco Routern der Serien 2600/3600/3700/3800 verwendet werden.

Weitere Informationen finden Sie in Tabelle 6 der Cisco EtherSwitch-Dienstmodule - Datenblatt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

EtherSwitch-Module - Konzepte

Dies sind die beiden Typen von EtherSwitch-Modulen, die für Cisco ISRs verfügbar sind:

- EtherSwitch Service Module (ES) - ES-Module verfügen über eigene Prozessoren, Switching-Engines, Software und Flash-Speicher, die unabhängig von den Ressourcen des Host-Routers ausgeführt werden. Nachdem das ES-Modul im Router installiert wurde, können Sie vom Host-Router aus eine Konsole in das ES-Modul einleiten. Anschließend können Sie VLANs erstellen, VLANs, Spanning Tree und Virtual Terminal Protocol (VTP) vom ES-Modul aus konfigurieren. ES-Module basieren auf der Catalyst 3750-Plattform. Dieses Dokument zeigt das Konfigurationsbeispiel nur für das ES-Modul.

- Weitere Informationen zu den ES-Modulen finden Sie im Datenblatt zu Cisco EtherSwitch-Dienstmodulen.

- Weitere Informationen zur Verwaltung von ES-Modulen finden Sie im Funktionsleitfaden zu Cisco EtherSwitch-Modulen.

- Informationen zur Konfiguration von ES-Modulen finden Sie in den Catalyst Switches der Serie 3750 - Konfigurationsanleitungen.

- EtherSwitch Network Module (ESW) - ESW-Module werden von Router IOS konfiguriert. Auf diesen Modulen wird keine separate Software ausgeführt. Sie ist in das IOS des Host-Routers integriert. Sie können VLANs erstellen, VLANs, Spanning Tree und VTP vom Host-Router aus konfigurieren. Der Router speichert die VLAN-Datenbankdatei (vlan.dat) im Flash-Speicher.

- Weitere Informationen zu ESW-Modulen finden Sie im Datenblatt zu Cisco EtherSwitch-Netzwerkmodulen.

- Weitere Informationen zur Konfiguration von ESW-Modulen finden Sie im Funktionsleitfaden zu Cisco EtherSwitch-Netzwerkmodulen.

- Weitere Informationen zur grundlegenden ESW-Modulkonfiguration finden Sie im ESW-Konfigurationsbeispiel (EtherSwitch Network Module).

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Abschnitt verwendeten Befehlen zu erhalten.

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- Erstkonfiguration des EtherSwitch-Moduls

- Konfigurieren von VTP, VLAN

- Konfigurieren von Spanning Tree, Trunk und Port-Channel

- Access-Port konfigurieren

- Voice-Port konfigurieren

- Konfigurieren von Routing

- Konfigurieren von QoS

Erstkonfiguration des EtherSwitch-Moduls

Nachdem das ES-Modul auf dem Router installiert wurde, wird eine neue GigabitEthernet-Schnittstelle x/0 angezeigt (wobei x die Steckplatznummer ist), die vom IOS erkannt wird. Diese Ausgabe erfolgt, nachdem das ES-Modul auf dem Router installiert wurde:

Router1#show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol

GigabitEthernet0/0         1.1.1.3         YES NVRAM  up                    down

GigabitEthernet0/1         unassigned      YES NVRAM  administratively down down

GigabitEthernet1/0         unassigned      YES unset  administratively down down

Vlan1                      unassigned      YES NVRAM  up                    up

Der Befehl service-module gigabitEthernet x/0 session ist der Befehl des privilegierten EXEC-Modus, der für die Konsolenverbindung vom Host-Router zum ES-Modul verwendet wird. Sie müssen sich in das ES-Modul einschließen, um es zu konfigurieren. Um eine Konsole in das ES-Modul zu konfigurieren, muss die IP-Adresse für die GigabitEthernet-Schnittstelle x/0 konfiguriert werden. Wenn Sie versuchen, eine Konsole in das Modul zu installieren, ohne eine IP-Adresse zuzuweisen, erhalten Sie die folgende Fehlermeldung:

Router1#service-module gigabitEthernet 1/0 session

IP address needs to be configured on interface GigabitEthernet1/0

Router1

Find out the router interface connected to the ES module.

Router1#show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID    Local Intrfce   Holdtme    Capability   Platform    Port ID

Lab-2811     Gi 1/0          157               R     NME-16ES-1G Gi 1/0/2

!--- The Local interface shows the interface !--- on the router connected internally to the switch.

Configure the host router to manage the ES module.

Router1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router1(config)#interface gigabitethernet 1/0

Router1(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config-if)#exit

Router1(config)#exit

Console into the ES Module

Router1#service-module gigabitEthernet 1/0 session

Trying 172.16.1.1, 2066 ... Open

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Would you like to terminate autoinstall? [yes]:

Switch>enable

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname Switch-ES

Switch-ES(config)#interface gigabitethernet 1/0/2

Switch-ES(config-if)#no switchport

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#exit

!--- GigabitEthernet 1/0/2 connects the ES module to the router.

Switch-ES(config)#line console 0

Switch-ES(config-line)#password a99l3

Switch-ES(config-line)#exec-timeout 30

Switch-ES(config-line)#exit

Switch-ES(config)#line vty 0 4

Switch-ES(config-line)#password a99l3

Switch-ES(config-line)#login

Switch-ES(config-line)#exec-timeout 30

Switch-ES(config-line)#exit

Diese Ausgabe zeigt den Befehl show ip interface brief vom ES-Modul. Die GigabitEthernet1/0/2-Schnittstelle verbindet das ES-Modul mit der GigabitEthernet1/0-Schnittstelle des Host-Routers.

Switch-ES#show ip int brief

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down

FastEthernet1/0/1      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/2      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/3      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/4      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/5      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/6      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/7      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/8      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/9      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/10     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/11     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/12     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/13     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/14     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/15     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/16     unassigned      YES unset  down                  down

GigabitEthernet1/0/1   unassigned      YES unset  down                  down

GigabitEthernet1/0/2   172.16.1.2      YES manual  up                    up

Wenn das ES-Modul oder die mit diesem ES-Modul verbundenen Geräte über den Host-Router mit dem externen Netzwerk kommunizieren müssen, muss dieser Port (GigabitEthernet1/0/2) ein Layer-3-Port sein oder ein Mitglied des Layer-3-VLAN sein. Weitere Informationen zur Konfiguration des Routings auf dem ES-Modul finden Sie im Abschnitt Configure Routing dieses Dokuments.

In diesem Diagramm werden die logische Konnektivität des Host-Routers und des ES-Moduls erläutert:

Sie müssen Strg+Umschalt+6 und dann X drücken, um zum Host-Router zurückzukehren.

Wenn Sie die Sitzung vom Router löschen müssen, geben Sie den Befehl service-module gigabitEthernet x/0 session clear aus dem privilegierten EXEC-Modus des Routers aus.

Konfigurieren von VTP und VLAN

Standardmäßig ist der VTP-Modus "Server" und der VTP-Domänenname im ES-Modul "Null". Standardmäßig gehören alle Ports zu VLAN1. In diesem Beispiel befindet sich ein DHCP-Server (172.16.10.20) in VLAN 10. Der Befehl ip helper-address 172.16.10.20 wird auf allen VLANs außer VLAN 10 konfiguriert, um die IP-Adressen für die Geräte in diesen VLANs vom DHCP-Server abzurufen.

Switch-ES

VTP Configuration

Switch-ES(config)#vtp mode transparent

Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

Switch-ES(config)#vtp domain LAB

Changing VTP domain name from NULL to LAB

Switch-ES(config)#

Create VLANs

Switch-ES(config)#vlan 10,50,51,100,200

Switch-ES(config-vlan)#exit

Switch-ES(config)#

Configure VLANs

Switch-ES(config)#interface vlan 10

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#no shutdown

Switch-ES(config-if)#interface vlan 50

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.50.1 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20

Switch-ES(config-if)#no shutdown

Switch-ES(config-if)#interface vlan 51

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.51.1 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20

Switch-ES(config-if)#no shutdown

Switch-ES(config-if)#interface vlan 100

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.100.1 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20

Switch-ES(config-if)#no shutdown

Switch-ES(config-if)#interface vlan 200

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.200.1 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20

Switch-ES(config-if)#no shutdown

Switch-ES#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa1/0/1, Fa1/0/2, Fa1/0/3

Fa1/0/4, Fa1/0/7, Fa1/0/8

Fa1/0/9, Fa1/0/10, Fa1/0/11

Fa1/0/12, Fa1/0/13, Fa1/0/14

Fa1/0/15, Fa1/0/16, Gi1/0/1

Gi1/0/2

10   VLAN0010                         active

50   VLAN0050                         active

51   VLAN0051                         active

100  VLAN0100                         active

200  VLAN0200                         active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

50   enet  100050     1500  -      -      -        -    -        0      0

51   enet  100051     1500  -      -      -        -    -        0      0

100  enet  100100     1500  -      -      -        -    -        0      0

200  enet  100200     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0

1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0

Remote SPAN VLANs

------------------------------------------------------------------------------

Primary Secondary Type              Ports

------- --------- ----------------- ------------------------------------------

Switch-ES#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 10

VTP Operating Mode              : Transparent

VTP Domain Name                 : LAB

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x21 0x51 0xD5 0x4E 0x30 0xA5 0x46 0x3C

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 10-27-06 18:28:10

Konfigurieren von Spanning Tree, Trunk und Port-Channel

Dieser Abschnitt zeigt die Spanning-Tree-Konfiguration für das ES-Modul und den Access1-Switch. In diesem Abschnitt werden auch der Port-Channel und die Trunk-Konfiguration zwischen dem ES-Modul und dem Access1-Switch angezeigt. In diesem Beispiel wird der schnelle Spanning Tree auf allen Switches konfiguriert. Das ES-Modul ist als Spanning-Tree-Root für alle VLANs konfiguriert.

Switch-ES

Spanning-Tree Configuration

Switch-ES(config)#spanning-tree mode rapid-pvst

Switch-ES(config)#spanning-tree vlan 10,50,51,100,200 root primary

Trunk & Port Channel Configuration

Switch-ES(config)#interface port-channel 1

Switch-ES(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch-ES(config-if)#switchport mode trunk

Switch-ES(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200

Switch-ES(config-if)#exit

Switch-ES(config)#interface range fastethernet 1/0/5-6

Switch-ES(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch-ES(config-if-range)#switchport mode trunk

Switch-ES(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 100,200

Switch-ES(config-if-range)#channel-group 1 mode on

Switch-ES(config-if-range)#exit

Zugriff1

Access1 switch configuration

Access1(config)#vtp mode transparent

Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

Access1(config)#vtp domain LAB

Changing VTP domain name from NULL to LAB

Access1(config)#vlan 100,200

Access1(config-vlan)#exit

Access1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst

Access1(config)#interface port-channel 1

Access1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Access1(config-if)#switchport mode trunk

Access1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200

Access1(config-if)#exit

Access1(config)#interface range FastEthernet 0/1 - 2

Access1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q

Access1(config-if-range)#switchport mode trunk

Access1(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 100,200

Access1(config-if-range)#channel-group 1 mode on

Access1(config-if-range)#exit

Switch-ES#show spanning-tree summary

Switch is in rapid-pvst mode

Root bridge for: VLAN0001, VLAN0100, VLAN0200

Extended system ID           is enabled

Portfast Default             is disabled

PortFast BPDU Guard Default  is disabled

Portfast BPDU Filter Default is disabled

Loopguard Default            is disabled

EtherChannel misconfig guard is enabled

UplinkFast                   is disabled

BackboneFast                 is disabled

Configured Pathcost method used is short

Name                   Blocking Listening Learning Forwarding STP Active

---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------

VLAN0001                     0         0        0          1          1

VLAN0100                     0         0        0          1          1

VLAN0200                     0         0        0          1          1

---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------

3 vlans                      0         0        0          3          3

Switch-ES#show interface port-channel 1 trunk

Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

Po1         on           802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

Po1         100,200

Port        Vlans allowed and active in management domain

Po1         100,200

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Po1         100,200

Access-Port konfigurieren

Die Access-Port-Konfiguration ähnelt der standardmäßigen LAN-Switch-Konfiguration.

Switch-ES

Configure the port for server

Switch-ES(config)#interface fastEthernet 1/0/7

Switch-ES(config-if)#switchport mode access

Switch-ES(config-if)#switchport access vlan 10

Switch-ES(config-if)#spanning-tree portfast

Switch-ES(config-if)#speed 100

Switch-ES(config-if)#duplex full

Switch-ES(config-if)#exit

Configure Port for Printer

Switch-ES(config)#interface fastethernet 1/0/8

Switch-ES(config-if)#switchport mode access

Switch-ES(config-if)#switchport access vlan 51

Switch-ES(config-if)#spanning-tree portfast

Switch-ES(config-if)#exit

Voice-Port konfigurieren

Die Konfiguration des Sprach-Ports ähnelt der Konfiguration des LAN-Switch.

Switch-ES

Configure the port for Voice

Switch-ES(config)#interface fastethernet 1/0/9

Switch-ES(config-if)#switchport mode access

Switch-ES(config-if)#switchport access vlan 51

Switch-ES(config-if)#switchport voice vlan 50

Switch-ES(config-if)#spanning-tree portfast

Konfigurieren von Routing

In diesem Beispiel werden statische Routen zum Konfigurieren des Routings verwendet.

Switch-ES

Configure the default route

Switch-ES(config)#ip routing

Switch-ES(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1

Router1

Configure the route to LAN

Router1(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 172.16.1.2

Konfigurieren von QoS

In diesem Abschnitt wird die automatische QoS-Konfiguration für QoS verwendet. Weitere Informationen zur automatischen QoS finden Sie im Cisco AutoQoS-Whitepaper.

Switch-ES

Configure QoS on the port where IP phone is connected

Switch-ES(config)#interface fastethernet 1/0/9

Switch-ES(config-if)#auto qos voip cisco-phone

Switch-ES(config-if)#exit

Configure QoS on the uplink port to the host router.

Switch-ES(config)#interface gigabitEthernet 1/0/2

Switch-ES(config-if)#auto qos voip trust

Router1

Create Class map

Router1(config)#class-map match-any VoIP-Control

Router1(config-cmap)#match ip dscp AF31

Router1(config-cmap)#exit

Router1(config)#class-map match-any VoIP-RTP

Router1(config-cmap)#match ip dscp EF

Router1(config-cmap)#exit

Create Policy map

Router1(config)#policy-map Policy-VoIP

Router1(config-pmap)#class VoIP-RTP

Router1(config-pmap-c)#priority percent 70

Router1(config-pmap-c)#class VoIP-Control

Router1(config-pmap-c)#bandwidth percent 5

Router1(config-pmap-c)#class class-default

Router1(config-pmap-c)#fair-queue

Router1(config-pmap-c)#exit

Router1(config-pmap)#exit

Apply the policy on the interface connects to the ES Module

Router1(config)#interface gigabitEthernet 1/0

Router1(config-if)#service-policy output Policy-VoIP

Router1(config-if)#exit

Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- Fehlerbehebung bei Routerschnittstellen und -modulproblemen

- Support-Seite für Router

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems