Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Überlauf der Eingabewarteschlange

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird der Überlauf einer Eingabewarteschlange auf einer Schnittstelle behandelt.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Überlauf der Eingabewarteschlange

Jede Schnittstelle verfügt über eine Eingangswarteschlange, in der eingehende Pakete platziert werden, um auf die Verarbeitung durch den Routing-Prozessor (RP) zu warten. Häufig ist die Rate der eingehenden Pakete in der Eingangswarteschlange höher als die Rate, mit der der RP die Pakete verarbeiten kann.

Jede Eingabewarteschlange hat eine Größe, die die maximale Anzahl an Paketen angibt, die in die Warteschlange gestellt werden können. Sobald die Eingangswarteschlange voll ist (die maximale Anzahl an Paketen ist in der Warteschlange), verwirft die Schnittstelle zusätzliche eingehende Pakete.

Die Schnittstelle wechselt in einen Drosselungsmodus, in dem eingehende Pakete nicht akzeptiert werden. Der Beschränkungszeitraum ermöglicht es dem RP, den Paketrückstand in der Eingangswarteschlange zu verarbeiten. Das Überlaufszenario für die Eingangswarteschlange tritt am häufigsten auf, wenn eine Schnittstelle mit höherer Geschwindigkeit Pakete an eine Schnittstelle mit niedrigerer Geschwindigkeit weiterleitet. Hier ein Beispiel:

PacketsIn—> 1.5MB —> Router —> 9.6KB —>PacketsOut

Hinweis: Diese Situation kann problematischer werden, wenn Sie Cisco Systems Network Architecture (SNA) verwenden, da der Channel Interface Processor (CIP) mit hoher Geschwindigkeit im Vergleich zu den niedrigeren Geschwindigkeiten der anderen Schnittstellen arbeitet.

Die Ausgabe von show interface interface dentifier zeigt die aktuellen Warteschlangenebenen und die Anzahl der verlorenen ausgehenden Pakete an:

dspu-7k#show interface channel 4/2

Channel4/2 is up, line protocol is up

Hardware is cxBus IBM Channel

MTU 4472 bytes, BW 98304 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation CHANNEL, loopback not set, keepalive not set

Virtual interface

Last input 0:00:04, output 0:00:04, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 63/75, 118 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

101646 packets input, 2427760 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

210328 packets output, 5016959 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets, 0 restarts

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Die Schnittstellenkennung show (Schnittstellenkennung anzeigen) enthält folgende Informationen:

- Der x/y-Zähler der Eingangswarteschlange zeigt die aktuelle Anzahl von Paketen in der Eingangswarteschlange x und die aktuelle Größe der Eingangswarteschlange y an.

- Der Verwerfungszähler gibt die Anzahl der verworfenen eingehenden Pakete an.

- Wenn die aktuelle Anzahl an Paketen in der Eingangswarteschlange konsistent mindestens 80 Prozent der aktuellen Größe der Eingangswarteschlange beträgt, muss die Größe der Eingangswarteschlange möglicherweise angepasst werden, um die eingehende Paketrate zu berücksichtigen.

- Selbst wenn die aktuelle Anzahl an Paketen in der Eingabewarteschlange sich nie der Größe der Eingabewarteschlange zu nähern scheint, kann es vorkommen, dass Paketspitzen die Warteschlange überfluten.

- Wenn der Drop-Zähler mit hoher Rate ansteigt, kann die Größe der Eingangswarteschlange angepasst werden müssen, um die Bursts zu bewältigen.

Hinweis: Sie können die Größe der Eingabewarteschlange mit dem Schnittstellenkonfigurationsbefehl hold-queue anpassen, wie dieses Beispiel zeigt.

interface channel 4/2

hold-queue 125 in

Zugehörige Informationen

- Fehlerbehebung bei Switchport- und Schnittstellenproblemen

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme