Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Pufferfehler und -fehler

Puffer-Pools

Konfigurationsbefehl für Puffer

Zusätzliche Show-Befehle

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument werden Pufferüberläufe und Fehlfunktionen auf dem Routingprozessor (RP) behandelt.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Pufferfehler und -fehler

Der RP teilt seinen Prozessorspeicher in Pools auf. Jeder Pool enthält mehrere Speicherblöcke gleicher Größe. Diese Speicherblöcke werden als Puffer bezeichnet.

Puffer-Pools

Es gibt sechs Puffer-Pools:

- Klein - 104 Byte Puffer

- Mittel - 600-Byte-Puffer

- Big - 1524-Byte-Puffer

- VeryBig - 4520 Byte Puffer

- Large - 5024 Byte Puffer

- Huge - Puffer mit 18.024 Byte

Wenn beispielsweise ein Schnittstellenprozessor ein 20-Byte-Paket an den RP übergeben muss, "fragt" er nach einem kleinen Puffer. Wenn ein Schnittstellenprozessor ein 500-Byte-Paket an den RP übergeben muss, fordert er einen mittleren Puffer usw.

Hinweis: Der Schnittstellenprozessor muss einen Puffer einer bestimmten Größe anfordern.

Wenn der Schnittstellenprozessor nach einem Puffer fragt, geschieht Folgendes:

- Wenn innerhalb des angeforderten Pools ein freier Puffer vorhanden ist, wird der Puffer gewährt. Andernfalls generiert die Anforderung einen "verpassten" und der Pufferalgorithmus versucht, mehr Puffer für diesen Pool zu "erstellen".

- Wenn IOS keinen kleinen Puffer abruft, wird das Paket nicht verworfen. Er erhöht den ausgefallenen Zähler und gelangt zum Puffer der nächsten Ebene, dem Mittelpuffer, und fordert dort einen Puffer an. Wenn es keinen Mittelpuffer abruft, wird der Puffer der nächsten Ebene angefordert, der ein großer Puffer ist. Dieser Prozess wird fortgesetzt, bis er den riesigen Puffer-Pool erreicht. Wenn er keinen großen Puffer erhält, verwirft er das Paket.

- Wenn Sie das IBM-Feature-Set verwenden, verursacht ein Ausfall fast immer einen Ausfall.

- Obwohl die IBM-Funktionen prozessgesteuert sein können, wird der Code zum Abrufen eines Puffers für die Übergabe eines Pakets von einer Schnittstelle an den RP auf Unterbrechungsebene ausgeführt.

- Puffer können nicht auf Unterbrechungsebene erstellt werden. Daher stellt ein Versäumnis seine Anforderung nach mehr Puffern an den RP in die Warteschlange.

- Da vor Ort kein zusätzlicher Puffer erstellt werden kann, schlägt die Pufferanforderung fehl und das Paket wird verworfen.

Pufferfehler sind einer der häufigsten Gründe für Paketverluste. Wenn Paketverluste aufgrund eines Pufferausfalls auftreten, geschieht Folgendes:

- Nach einem Pufferausfall hat der RP eine ausstehende Anforderung, mehr Puffer der entsprechenden Größe für den jeweiligen Pool zu erstellen.

- Während der RP die Anforderung der erstellten Puffer bearbeitet, können weitere Fehler im Pool auftreten.

- Der RP kann sogar verhindern, dass mehr Puffer erstellt werden, da Speicherbeschränkungen im System vorliegen, wenn die zusätzlichen Puffer erforderlich sind.

- Im Wesentlichen könnte der Vorgang zum Erstellen von Puffern mehrere Mikrosekunden dauern, in denen Pakete aufgrund des Pufferknappes fortwährend verworfen werden.

- Wenn Puffer so schnell verwendet werden, wie sie erstellt werden, könnte der RP gezwungen sein, mehr Zeit für die Puffer-Erstellung als für die Paketverarbeitung zu verbringen.

- Dies kann dazu führen, dass der RP beginnt, Pakete so schnell zu verwerfen, dass die Leistung abnimmt und Sitzungen verloren gehen.

Glücklicherweise sind Pufferfehler, wie in diesem Dokument beschrieben, nicht schwer zu identifizieren und zu beheben. Diese Ausgabe des Befehls "Puffer" zeigt den aktuellen Zustand der Pufferpools des Routers an:

dspu-7k#show buffers

Buffer elements:

500 in free list (500 max allowed)

2370 hits, 0 misses, 0 created

Public buffer pools:

Small buffers, 104 bytes (total 16, permanent 10):

11 in free list (0 min, 10 max allowed)

1770 hits, 33 misses, 22 trims, 28 created

9 failures (0 no memory)

Middle buffers, 600 bytes (total 90, permanent 90):

89 in free list (10 min, 200 max allowed)

590 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created

0 failures (0 no memory)

Big buffers, 1524 bytes (total 90, permanent 90):

90 in free list (5 min, 300 max allowed)

126 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created

0 failures (0 no memory)

VeryBig buffers, 4520 bytes (total 10, permanent 10):

10 in free list (0 min, 300 max allowed)

50 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created

0 failures (0 no memory)

Large buffers, 5024 bytes (total 10, permanent 10):

10 in free list (0 min, 30 max allowed)

0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created

0 failures (0 no memory)

Huge buffers, 18024 bytes (total 2, permanent 0):

0 in free list (0 min, 13 max allowed)

2 hits, 2 misses, 0 trims, 2 created

0 failures (0 no memory)

In der Ausgabe show buffers:

- Die Gesamtzahl der Puffer im Pool, einschließlich verwendeter und nicht verwendeter Puffer, wird angegeben.

- Permanent gibt die permanente Anzahl der zugewiesenen Puffer im Pool an. Diese Puffer befinden sich immer im Pool und können nicht abgeschnitten werden.

- In der freien Liste wird die Anzahl der Puffer angegeben, die derzeit im Pool verfügbar sind.

- Min gibt die Mindestanzahl an Puffern an, die der RP in der freien Liste beibehalten sollte:

- Der min-Parameter dient dazu, die Nachfrage nach Puffern aus dem Pool jederzeit vorherzusehen.

- Wenn die Anzahl der Puffer in der freien Liste unter den minimalen Wert fällt, versucht der RP, mehr Puffer für diesen Pool zu erstellen.

- Max-allowed gibt die maximale Anzahl an Puffern an, die in der freien Liste zulässig sind:

- Der max-allowed Parameter verhindert, dass ein Pool Puffer monopolisiert, die er nicht mehr benötigt. Außerdem wird dieser Speicher für den weiteren Gebrauch wieder in das System zurückgesetzt.

- Wenn die Anzahl der Puffer in der freien Liste den maximal zulässigen Wert übersteigt, sollte der RP versuchen, Puffer aus dem Pool zu entfernen.

- Treffer geben die Anzahl der vom Pool angeforderten Puffer an. Der Treffer-Zähler bietet einen Mechanismus, um zu bestimmen, welcher Pool die höchste Nachfrage nach Puffern erfüllen muss.

- Fehler geben an, wie oft ein Puffer angefordert und der RP erkannt wurde, in dem der Pool zusätzliche Puffer benötigt wurde. Mit anderen Worten, die Anzahl der Puffer in der freien Liste ist unter die Min-Ebene gefallen. Der Zähler für Fehlmeldungen stellt die Anzahl der Fälle dar, in denen der RP gezwungen wurde, zusätzliche Puffer zu erstellen.

- Trims gibt die Anzahl der Puffer an, die der RP aus dem Pool entfernt hat, wenn die Anzahl der Puffer in der freien Liste die Anzahl der maximal zulässigen Puffer überschreitet.

- Erstellt die Anzahl der im Pool erstellten Puffer. Der RP erstellt Puffer in folgenden Situationen:

- Wenn die Nachfrage nach Puffern erhöht ist, bis die Anzahl der Puffer in der freien Liste kleiner als die Min Puffer ist.

- Ein Fehler tritt auf, weil es keine Puffer in der freien Liste gibt.

- Beide vorherigen Situationen.

- Fehler identifizieren, wenn IOS keinen kleinen Puffer abruft, das Paket wird nicht verworfen. Er erhöht den ausgefallenen Zähler und gelangt zum Puffer der nächsten Ebene, dem Mittelpuffer, und fordert dort einen Puffer an. Wenn er keinen mittleren Puffer erhält, wird der Puffer der nächsten Ebene angefordert, der ein großer Puffer ist. Dieser Prozess wird fortgesetzt, bis er den riesigen Puffer-Pool erreicht. Wenn er keinen großen Puffer erhält, verwirft er das Paket.

- Kein Speicher identifiziert die Anzahl der Ausfälle, die durch unzureichenden Speicher verursacht werden, um zusätzliche Puffer zu erstellen.

Sie können die Eigenschaften der einzelnen Pools untersuchen, um festzustellen, bei welchen Pools (falls vorhanden) Probleme auftreten. Die Parameter für einen Pool können so angepasst werden, dass der Router besser auf die Auslastung vorbereitet ist, wenn der Pool die folgenden Merkmale aufweist:

- Die Anzahl der Fehlschläge und die Anzahl der Erhöhungen (in Prozent der Treffer).

- In der freien Liste ist die Anzahl der Puffer durchgängig gering.

- Die Anzahl der Ausfälle oder kein Speicherinkrement.

Konfigurationsbefehl für Puffer

Mit dem Konfigurationsbefehl puffer können Sie diese Parameter für jeden Pufferpool anpassen:

- initial - Temporäre Puffer, die beim erneuten Laden des Systems zugewiesen werden.

- max-free: Maximale Anzahl freier Puffer.

- min-free: Mindestanzahl an freien Puffern.

- Permanent - Anzahl der permanenten Puffer.

Anfängliche Puffer

Abstimmung der anfänglichen Puffer, um den sprunghaften Anstieg des Sitzungsbetriebs nach dem erneuten Laden des Routers zu bewältigen

buffers small initial 250

Diese Puffer werden schließlich "getrimmt" und wieder an das System zurück.

Die anfänglichen Puffer sind für die Sitzungseinrichtung ausgelegt, die immer prozessorientiert ist.

Während der Sitzungseinrichtung wird der (von anderen Routenprotokollen verwendete) Fast-Switching-Cache aufgefüllt. prozessgesteuerte Puffer sind nicht mehr erforderlich und können an das System zurückgegeben werden.

Die Anpassung der anfänglichen Puffer ist möglicherweise nicht die richtige Lösung für das IBM Feature-Set, da fast alle Pakete (nach der Einrichtung der Sitzung) prozessgesteuert sind und ohnehin zusätzliche Pufferung erfordern.

Hinweis: Für die IBM-prozessgesteuerten Funktionen sollten Sie permanente Puffer einstellen, anstatt die temporären ursprünglichen Puffer zu optimieren.

Maximal freie Puffer

Optimieren Sie max-free-Puffer, sodass der Wert gleich oder größer als die permanenten Puffer ist. Wenn alle permanenten Puffer in der freien Liste sind, sollte der RP nicht versuchen, permanente Puffer zu trimmen. Mit "Max-free" kann sichergestellt werden, dass nicht verwendete Puffer, die während unregelmäßiger Bursts erstellt werden, an den Systemspeicher zurückgegeben werden.

buffers small max-free 175

buffers small permanent 125

Minimalfreie Puffer

Optimieren Sie minutenfreie Puffer, sodass der Wert die geschätzte Mindestanzahl der zu jedem Zeitpunkt erforderlichen Puffer darstellt. Min-free kann verwendet werden, um Pufferknappheit vorherzusagen und sicherzustellen, dass immer eine Mindestanzahl an Puffern verfügbar ist.

buffers small min-free 50

Dauerpuffer

Passen Sie permanente Puffer so an, dass der Wert die geschätzte Anzahl der für die normale Verarbeitung erforderlichen Puffer darstellt.

buffers small permanent 125

Permanente Puffer werden verwendet, um die normalen Pufferanforderungen (einschließlich häufiger Bursts) des Routers zu erfüllen. Die Ermittlung der normalen Pufferanforderungen ist ein interaktiver Prozess, bei dem die Ausgabe des Puffers die insgesamt in einem Pool verwendeten Puffer zu einem bestimmten Zeitpunkt anzeigen soll. Permanente Puffer sollten auf die konsistenten "Gesamtpuffer" abgestimmt werden. Wenn Sie permanente Puffer einstellen, sollten Sie sich auf die Reduzierung von Erschaffungen und die Beseitigung von Fehlern und Fehlern konzentrieren.

Zusätzliche Show-Befehle

Es gibt zwei weitere show-Befehle, mit denen Sie Probleme bei der Pufferzuweisung identifizieren können:

- Anzeigen der Schnittstellen-Schnittstellenkennung

- show source-bridge

Diese Beispielausgabe für den Schnittstellenbezeichner-Schnittstellenbezeichner enthält einen Zähler für keinen Puffer:

dspu-7k#show interfaces channel 4/2

Channel4/2 is up, line protocol is up

Hardware is cxBus IBM Channel

MTU 4472 bytes, BW 98304 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation CHANNEL, loopback not set, keepalive not set

Virtual interface

Last input 0:00:04, output 0:00:04, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 8 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

646 packets input, 27760 bytes, 8 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

328 packets output, 16959 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets, 0 restarts

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

In der Befehlsausgabe show interfaces interface-identifier:

- Der Zähler für keine Puffer erhöht sich, wenn die Schnittstelle keinen Puffer für ein eingehendes Paket abruft.

- Sowohl die Zähler no buffer als auch die Drop-Zähler (Input Queue) werden inkrementiert, wenn die Schnittstelle keinen Puffer für ein eingehendes Paket abruft.

- Ein kein Pufferzähler, der in der Ausgabe der Show-Schnittstellen inkrementiert, korreliert mit dem Fehlfunktionszähler, der in der Ausgabe der Show-Puffer inkrementiert ist. Der entsprechende Puffer-Pool kann angepasst werden.

Diese show source-bridge-Beispielbefehlsausgabe enthält einen Schnittstellenindikator für Threads, wenn Source-Route Bridging (SRB) für die Schnittstelle konfiguriert ist:

dspu-7k#show source-bridge

Local Interfaces:                        receive            transmit

srn bn  trn r p s n  max hops     cnt:bytes          cnt:bytes      drops

Ch4/2  666  1   99 *   f    7  7  7      652:26020            6:266           0

Global RSRB Parameters:

TCP Queue Length maximum: 100

Ring Group 99:

This TCP peer: 150.10.20.2

Maximum output TCP queue length, per peer: 100

Peers:                 state     bg lv  pkts_rx  pkts_tx  expl_gn   drops TCP

TCP 150.10.20.1       open         *3      261      266        0       0   0

TCP 150.10.20.2       -            *3        0        0        0       0   0

Rings:

bn: 1  rn: 888  locvrt ma: 4000.7000.fff1 Buff Ring888          fwd: 0

bn: 1  RN: 666  local  ma: 4000.0c48.2e80 Channel4/2            fwd: 261

bn: 1  RN: 88   remote ma: 4000.4000.fff1 TCP 150.10.20.1       fwd: 322

bn: 1  RN: 250  remote ma: 4000.300f.7c09 TCP 150.10.20.1       fwd: 0

Explorers: ------- input -------             ------- output -------

spanning  all-rings     total      spanning  all-rings     total

Ch4/2           0          0         0             0          1         1

Local: fastswitched 0         flushed 0         max Bps 256000

rings      inputs         bursts         throttles output drops

Ch4/2           0              0                 8            0

In der Befehlsausgabe show source-bridge:

- Der Throttles-Zähler erhöht sich, wenn die Schnittstelle keinen Puffer für ein eingehendes Paket abruft.

- Der Throttles-Zähler, der in der Ausgabe des Befehls show interfaces inkrementiert, korreliert mit einem Fehlfunktionszähler, der in der Befehlsausgabe des Befehls show buffers inkrementiert. Der entsprechende Puffer-Pool kann angepasst werden.

Zugehörige Informationen

- Puffer-Tuning für alle Cisco Router

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems