Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Konventionen

WiSM-2-Funktionen

Anforderungen an die Netzwerkeinrichtung

GrundlegendeWiSM-2- und Cat6500-Topologie

Erstkonfiguration des Systems mit Sup 720

Erstkonfiguration des Systems mit Sup 2T

Konfiguration der Sup720- oder Sup2T- und WiSM-2 2DP-Kommunikation

Konfigurieren von WiSM-2 über NCS

Konfigurieren der Sup720- oder 2T- und WiSM-2-Kommunikation in einem VSS-Modus

Anleitungen für die Aktualisierung von WiSM auf WiSM-2

Anhang A: Cat6504 Beispiel für eine ausgeführte Konfiguration (Trunketed)

Zugehörige Informationen

Einführung

Wireless Services Module (WiSM) -2 2 Datenebenen sind die drahtlosen Datenverarbeitungsdienstmodule der nächsten Generation für Cat6k nach Service-Blade WiSM und WiSM-2 1 DP. Zwischen WiSM-2 1DP und WiSM-2 2 DP bestehen keine Unterschiede, außer bei der Softwareversion, bevor 7.2 Cisco nur eine Datenebene auf dem Blade unterstützte. Das zweite DP war physisch auf dem Motherboard, wurde aber in der Software nicht aktiviert. Mit der Version 7.2.103 der Controller-Software und der neuen Software für Sup 720 und Sup 2Tmodules werden beide Datenebenen aktiviert. Daher wird die Unterstützung von bis zu 1.000 Access Points (APs) und 15.000 Clients mit einem Gesamtdurchsatz von 20 GBsec gewährleistet.

Das Mainboard des WiSM-2 basiert auf dem Design der Tochterplatine des Wireless-Controllers 5508. WLAN Controller Protocol (WCP) ist der "Software-Kleber" zwischen dem Supervisor und dem WiSM-2-Controller. WCP wird auf UDP/IP ausgeführt, Port 10000 über die Service-Schnittstelle. Wenn der WiSM-2-Controller aktiv ist, gibt es Software-Heartbeats oder Keepalives zwischen dem Supervisor und dem WiSM-2-Controller. Der Controller fordert den Supervisor auf, seine Steckplatz-/Prozessorinformationen anzugeben. Der Controller überträgt seine Management-IP-Adresse an das Supervisor-Modul (wird bei Änderungen direkt an den Supervisor übermittelt). Nach jeweils 12 Hellos (240 s) fordert der Controller globale Statusinformationen über andere Controller im System an.

Abbildung 1: Cisco Catalyst WiSM2-Controller der Serie 6500

Als Komponente des Cisco Unified Wireless Network bietet dieser Controller Echtzeit-Kommunikation zwischen Cisco Access Points, dem Cisco Network Control System (NCS) und der Cisco Mobility Services Engine (MSE). So können zentrale Sicherheitsrichtlinien, Funktionen des Wireless Intrusion Prevention System (IPS), preisgekrönte Funkverwaltung und Quality of Service (QoS) bereitgestellt werden. Mit der CleanAir-Technologie schützt WiSM2 die 802.11n-Leistung, indem netzwerkübergreifender Zugriff auf Echtzeit- und Verlaufsinformationen zu Funkstörungen ermöglicht wird, um Fehler schnell zu beheben und zu beheben. Dank dieses integrierten Ansatzes für groß angelegte Wireless-Netzwerke können Kunden erhebliche Gesamtbetriebskosten (TCO) realisieren, indem sie die Support-Kosten reduzieren und geplante und ungeplante Netzwerkausfälle minimieren.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

WiSM-2-Funktionen

WiSM-2 2DP-Funktionen und Merkmale der WLC-Software Version 7.2.103 sind in der nächsten Tabelle zusammengefasst.

Beachten Sie, dass die Sup 720-Softwareversion 12.2.(33)SXJ2 und die Sup 2T-Softwareversion 15.0(1)SY1 für den Betrieb des WiSM-2 2DP-Controllers erforderlich sind.

Funktionsparität mit 5500 Appliance-Controllern

Interoperabilität mit anderen Dienstmodulen, WiSM-1 und WiSM-2 der ersten Generation

Unterstützung von bis zu 1.000 APs/15.000 Clients und 5.000 Tags

Lizenz-Upgrade von 100 APs in Schritten bis zu 1.000 APs

Datenebene (verschlüsselt/unverschlüsselt/ACL) Durchsatz von 20 Gbit/s

Unterstützung für Chassis der Serien Sup720, Sup720-10G, Sup-2T, 6500-E

Unterstützung der Nicht-E-Serie mit Hochgeschwindigkeits-Lüftern

Sup 720 Software Version 12.2(33)SXJ2oder höher

Sup 2T Software Version 15.0(1)SY1 oder höher

Unterstützung von bis zu 7 Blades in einem Chassis; 14 im VSS-Modus

Unterstützung von bis zu 5 Blades in einem Chassis, wenn andere Dienstmodule vorhanden sind; 10 in VSS

Unterstützung für OEAP

Anforderungen an die Netzwerkeinrichtung

Dies ist eine Liste der Komponenten, die für die Bereitstellung von WiSM-2 im Catalyst-Chassis erforderlich sind:

Gerät/Anwendung

Softwareversionen

Catalyst 650X mit 720 Sup Catalyst 650X mit 2T Sup

12.2(33)SXJ2 oder spätere 15.0(1)SY1 oder spätere Version

Ethernet Line Cards (Ethernet Line Cards) - getestet und kompatibel mit WiSM-2

6148, 6516, 6548, 6704-10 GB, 6708-10 GB, 6716-10 GB, 6748 und 6724

WiSM-2-Controller NCS

7.2.103.0 1.1.0.1114

MSE 33XX-Serie

7.2.103.0.64 Bit

WiSM-2 arbeitet mit der Supervisor 720- und 2T-Produktfamilie zusammen, darunter:

- Supervisor VS-S2T-10G-XL - Supervisor Engine 2T-10GE mit PFC4XL

- Supervisor VS-S2T-10G - Supervisor Engine 2T-10GE mit PFC4

Weitere unterstützte und nicht unterstützte Modullisten finden Sie in diesen Versionshinweisen.

FS3-Supervisor 720 (WS-SUP720) - wird auch als Supervisor 720-3a bezeichnet.

FS4 Supervisor 720-3B (WS-SUP720-3B) - Hierbei handelt es sich um ein Update des ursprünglichen Supervisor 720, das eine Reihe neuer hardwarebasierter Funktionen wie MPLS- und ACL-Zähler unterstützt. (EOL 1/2012).

FS5 Supervisor 720-3BXL (WS-SUP720-3BXL) - Bietet die gleichen Hardwarefunktionen wie ein Supervisor 720-3B, bietet aber auch eine höhere Kapazität für die Speicherung von bis zu 1 Million IPV4-Routen.

FS6 Supervisor 720-3C-10GE und Supervisor 720-3CXL-10GE - Bietet Unterstützung für zwei 10GE-Uplink-Ports an der Vorderseite sowie Unterstützung für eine Reihe neuer Hardwarefunktionen, wie z. B. Unterstützung für Virtual Switch Link (VSL).

Hinweis: Das Catalyst-Chassis, auf dem Cisco WiSM-2 installiert ist, benötigt ein Supervisor 720/2T-Modul. Diese Tabelle zeigt die unterstützten Steckplätze für Cisco WiSM-2. Es wird nicht empfohlen, WiSM-2 im Supervisor-Steckplatz zu installieren.

Steckplatz

6503-E

6504-E

6506-E

6509-V-E

6513-E

1

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

4

-

X

X

X

X

5-6

-

-

X

X

X

7-8

-

-

-

X

X

9

-

-

-

X

X

10 bis 13

-

-

-

-

X

Hinweis: WiSM-2(s) werden im Chassis der E-Serie unterstützt.

Steckplatz

6506

6509

6509-NEB-A mit einem HS-Lüftereinschub

6513

1

X

X

X

X

2

X

X

X

X

1

X

X

X

X

4

X

X

X

X

5-6

X*

X*

X*

X*

7-8

-

X

X

X*

9

-

X

X

X

10 bis 13

-

-

-

X

*Supervisor-Steckplätze werden nicht als WiSM-2-Steckplätze empfohlen.

Hinweis: WiSM-2(s) werden in den oben genannten Chassis ohne E-Serie mit HS-Lüftereinschüben unterstützt.

GrundlegendeWiSM-2- und Cat6500-Topologie

Grundlegende Netzwerktopologie mit Cat 65K und WiSM-2 Wireless Service-Modulen

Erstkonfiguration des Systems mit Sup 720

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktualisieren Sie den Cat 65XX mit der Cisco IOS® Software Release 12.2(33)SXJ2, die auf Cisco.com zur Verfügung gestellt wird.

Hinweis: Wenn Sie von WiSM-2 1DP auf WiSM-2 2 DP aktualisieren, müssen Sie zuerst den Cat65XX auf 12.2(33)SXJ2 aktualisieren, bevor Sie das WiSM2 auf den Code 7.2.103.0 aktualisieren, um DP2 zu aktivieren. Wenn Sie den Cat 65XX auf unter 12.2(33)SXJ2 herabstufen möchten, müssen Sie auch umgekehrt ein WiSM-2 1DP-Image herabstufen.

2. Erst nach einem Upgrade der Catalyst IOS-Software erkennt das System den WiSM-2 2DP-Blade. Das erste Upgrade des Catalyst IOS kann durch TFTP der neuen IOS-Software auf das System oder durch Kopieren des Images auf die Flash-Karte durchgeführt werden.

Das System-Upgrade kann auch über den IOS CLI-Befehl durchgeführt werden, wenn das System betriebsbereit ist und nicht zum ersten Mal konfiguriert wird.

Siehe dieses Beispiel:Verzeichnis der Flash-Karte von "Disk0:"

3. Starten Sie den Cat65XX neu, indem Sie einen Reset-Befehl aus dem ROM oder das Neuladen in der IOS-Clientdatei des Cat650X ausgeben. Starten Sie anschließend das System mit dem neuen Image neu, und vergewissern Sie sich, dass das "Boot-Image" auf das neue Cat IOS-Image auf dem System oder dem Flash-Datenträger verweist, wie im Beispiel unten gezeigt.

Dasselbe kann durch Laden der Software über die IOS CLI-Eingabeaufforderung erreicht werden, wenn das System nicht zum ersten Mal konfiguriert wird.

Dieses Beispiel ist die erste Softwareinstallation von der Flash-Karte mit der Eingabeaufforderung.

4. Nach dem Neuladen mit der neuen Software zeigt der Befehl show version die auf der CCO bereitgestellte Softwareversion an. Stellen Sie sicher, dass die richtige Software geladen wurde. Beispiel:

5. Setzen Sie die WiSM-2-Platine in den verfügbaren Steckplatz 65XX-E ein, und führen Sie den Befehl show module auf dem Cat65XX aus, wie unten gezeigt. Das WiSM-2-Modul muss in der Liste angezeigt werden.

6. Wenn das Modul nicht in der Liste enthalten ist, setzen Sie das System erneut zurück. Wenn das Modul in der Liste angezeigt wird, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Die nächsten Schritte werden zur Installation/Aktualisierung und Konfiguration der Software auf der WiSM-2- oder der WiSM-2 DP-Karte im Cat65XX-System ausgeführt.

7. Sie können die Software über die Kommandozeile laden. Die Konfiguration über die WebUI ist derzeit nicht verfügbar, da die Verwaltungsschnittstelle auf dem Wireless-Controller nicht konfiguriert wurde. Der Controller sollte so konfiguriert sein, dass er ordnungsgemäß in Ihrem Netzwerk funktioniert und mit den IP-Adressen Ihrer aktiven Subnetze konfiguriert wird. Sie können den Wireless-Controller konfigurieren, indem Sie direkt an die Konsolenports des WiSM-2-Controllers anschließen oder eine Konsolensitzung mit dem Controller-Modul über die Catalyst-Schnittstelle starten, wie hier gezeigt:

Sie können jetzt direkt über einen Befehl session auf WiSM-2 zugreifen.

cat650X#session slot 2 processor 1

Hinweis: Um diesen Befehl ausführen zu können, müssen der Service-VLAN- und DHCP-Bereich in IOS an der globalen Konfigurationseingabeaufforderung konfiguriert werden, wie im Abschnitt Konfiguration der Sup720- oder Sup2T- und WiSM-2 2DP-Kommunikation gezeigt.

The default escape character is Ctrl-^, then x.

You can also type 'exit' at the remote prompt to end the session

8. Nach der Konfiguration des WiSM-2-Controllers und Anzeige des Befehls sysinfo sollte diese Ausgabe mit der IP-Adresse der Mgmt-Schnittstelle 10.70.0.10 angezeigt werden. Beispiel:

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im WLC-Konfigurationsleitfaden.

9. Wenn Sie den WiSM-2-Controller im Catalyst zurücksetzen müssen, verwenden Sie den folgenden Befehl:

(Config)# hw module <#> reset

Hinweis: Speichern Sie die Konfigurationsänderungen oder -änderungen des Controllers, bevor Sie den Befehl zum Zurücksetzen ausführen.

Wenn Sie den Controller auf die Werkseinstellungen zurücksetzen müssen, beobachten Sie den Bildschirm, während Sie an den Konsolenport des WiSM-2-Controllers angeschlossen sind, damit die Rücksetzoption aktiviert wird, und drücken Sie dann die Taste <esc>. Wählen Sie im Menü Controller die Option 4 aus, um den Controller auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um den WiSM-2-Wireless-Controller im Catalyst-Chassis EIN- oder auszuschalten:

(Config)#power enable module <#>

Erstkonfiguration des Systems mit Sup 2T

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktualisieren Sie den Cat 65XX mit der Cisco IOS Software Release 15.0(1)SY1, die Sie auf Cisco.com finden.

Hinweis: Wenn Sie einen WiSM-Trunk haben, der VLANs im Bereich von 1 bis 1000 umfasst und Sie nur 1 bis 10 verwenden möchten, geben Sie den folgenden Befehl ein:

no wism module x controller y allowed-vlan 11-1000

Hinweis: Wenn Sie von WiSM-2 1DP auf WiSM-2 2 DP aktualisieren, müssen Sie zuerst den Cat65XX auf 15.0(1)SY1 aktualisieren, bevor Sie das WiSM2 auf den Code 7.2.103.0 aktualisieren, um DP2 zu aktivieren. Umgekehrt gilt auch, wenn Sie beim Downgrade des Cat 65XX auf älter als 15.0(1)SY1 das WiSM-2 2DP auf ein WiSM-2 1DP-Image herabstufen müssen.

Erst nach einem Upgrade der Catalyst IOS-Software erkennt das System den WiSM-2 2DP-Blade. Das erste Upgrade des Catalyst IOS kann durch TFTP der neuen IOS-Software auf das System oder durch Kopieren des Images auf die Flash-Karte durchgeführt werden. Das System-Upgrade kann auch über den IOS CLI-Befehl durchgeführt werden, wenn das System betriebsbereit ist und nicht zum ersten Mal konfiguriert wird.

Siehe dieses Beispiel: Verzeichnis der Flash-Karte der "Disk0:"

2. Starten Sie den Cat65XX neu, indem Sie einen Reset-Befehl aus dem ROM oder das Neuladen in der IOS-Clientdatei des Cat650X ausgeben. Starten Sie anschließend das System mit dem neuen Image neu, und vergewissern Sie sich, dass das "Boot-Image" auf das neue Cat IOS-Image auf dem System oder dem Flash-Datenträger verweist, wie im nächsten Beispiel gezeigt.

Dasselbe kann durch Laden der Software über die IOS CLI-Eingabeaufforderung erreicht werden, wenn das System nicht zum ersten Mal konfiguriert wird.

Dieses Beispiel ist die erste Softwareinstallation von der Flash-Karte mit der Eingabeaufforderung.

Nach dem Neuladen mit der neuen Software zeigt der Befehl show version die Version der Software an, die auf CCO veröffentlicht wurde. Stellen Sie sicher, dass die richtige Software geladen wurde.

3. Stecken Sie die WiSM-2-Platine in den verfügbaren Steckplatz 65XX-E ein, und führen Sie den Befehl show module auf dem Cat65XX aus, wie hier gezeigt. Das WiSM-2-Modul muss in der Liste angezeigt werden.

4. Wenn das Modul nicht in der Liste aufgeführt ist, setzen Sie das System erneut zurück. Wenn das Modul in der Liste angezeigt wird, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Die nächsten Schritte werden zur Installation/Aktualisierung und Konfiguration der Software auf dem WiSM-2- oder der WiSM-2-Karte im Cat65XX-System ausgeführt.

5. Sie können die Software zum ersten Mal über die Kommandozeile laden. Die Konfiguration über die WebUI ist derzeit nicht verfügbar, da die Verwaltungsschnittstelle auf dem Wireless-Controller nicht konfiguriert wurde. Der Controller sollte so konfiguriert sein, dass er ordnungsgemäß in Ihrem Netzwerk funktioniert und mit den IP-Adressen Ihrer aktiven Subnetze konfiguriert wird. Sie können den Wireless-Controller konfigurieren, indem Sie direkt an die Konsolenports des WiSM-2-Controllers anschließen oder eine Konsolensitzung mit dem Controller-Modul über die Catalyst-Schnittstelle öffnen (siehe unten):

Sie können jetzt direkt über einen Befehl session auf WiSM-2 zugreifen.

cat650X#session slot 2 processor 1

Hinweis: Um diesen Befehl ausführen zu können, müssen der Service-VLAN- und DHCP-Bereich in IOS an der globalen Konfigurationseinstellung konfiguriert werden, wie in Konfiguration der Sup720- oder Sup2T- und WiSM-2 2DP-Kommunikation gezeigt.

The default escape character is Ctrl-^, then x.

You can also type 'exit' at the remote prompt to end the session

6. Nach der Konfiguration des WiSM-2-Controllers (in diesem DG-Controller nicht abgebildet) und Anzeige des Befehls sysinfo sollte diese Ausgabe mit der IP-Adresse der Mgmt-Schnittstelle 10.70.0.10 angezeigt werden. Beispiel:

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im WLC-Konfigurationsleitfaden.

7. Wenn Sie den WiSM-2-Controller zurücksetzen müssen, um zum anfänglichen Konfigurationsmenü des Controllers im Catalyst zu gelangen, verwenden Sie den folgenden Befehl zum Zurücksetzen.

Hinweis: Speichern Sie die Konfigurationsänderungen oder -änderungen des Controllers, bevor Sie den Befehl zum Zurücksetzen ausgeben.

(Config)# hw module <#> reset

Wenn Sie den Controller auf die Werkseinstellungen zurücksetzen müssen, beobachten Sie den Bildschirm, während Sie an den Konsolenport des WiSM-2-Controllers angeschlossen sind, damit die Rücksetzoption aktiviert wird, und drücken Sie dann die Taste <esc>. Wählen Sie im Menü Controller die Option 4 aus, um den Controller auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um den WiSM-2 Wireless-Controller im Catalyst-Chassis EIN- oder auszuschalten:

(Config)#power enable module <#>

Konfiguration der Sup720- oder Sup2T- und WiSM-2 2DP-Kommunikation

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Sup 720/2T - WiSM-2-Kommunikation zu konfigurieren:

1. Das Cat65XX-E SUP-Modul kommuniziert über die interne Service-Port-Schnittstelle auf der WiSM-2-Karte mit dem WiSM-2-Motherboard. Bitte befolgen Sie die Schritte unten, um die Schnittstellen und VLANs des Cat65XX richtig zu konfigurieren, damit sie korrekt mit dem WiSM-2-Blade kommunizieren können. Der Service-Port auf der WiSM-2-Karte sollte für eine DHCP-Adresse oder eine statische IP-Adresse konfiguriert werden.

Hinweis: Die IP-Adresse des Service-Ports sollte sich im unterschiedlichen Subnetz befinden, das von den Management-Schnittstellen des Controllers abweicht.

2. Erstellen Sie ein VLAN im Supervisor 720 oder 2T. Dieses VLAN ist lokal im Chassis und wird für die Kommunikation zwischen Cisco WiSM und Catalyst Supervisor 720 oder 2T über eine Gigabit-Schnittstelle auf dem Supervisor und dem Service-Port im Cisco WiSM verwendet.

Hinweis: Alle VLAN-Nummern und IP-Adressen sind Beispiele.

Beispiel:

!--- Assign an appropriate IP address and !--- subnet mask for VLAN 22

interface Vlan22

ip address 192.168.2.1 255.255.254.0

3. Wenn Sie bei der Controller-Konfiguration die DHCP-Adresse für den Service-Port ausgewählt haben, fahren Sie wie folgt fort:

Erstellen Sie einen DHCP-Bereich für den Service-Port des Cisco WiSM in der Supervisor 720/2T oder auf einem eigenständigen DHCP-Server. Beispiel:

ipdhcp pool wism-service-port

network 192.168.2.0 255.255.255.0

default-router 192.168.2.1

4. Ordnen Sie dann das VLAN für den Service-Port zu.

Beispiel:

!---Configure this command to use vlan 22 !--- in order to communicate with the service-port.

wism service-vlan 22

5. Geben Sie den Befehl show wism status ein, um zu überprüfen, ob das Cisco WiSM eine IP-Adresse vom DHCP-Server erhalten hat.

Cat650X#: WiSM-Status anzeigen

Die manuelle LAG-Konfiguration wird in den Cisco IOS Software Releases 12.2(33) SXI und höher nicht unterstützt. Die automatische Verzögerung wird automatisch vom System für Sie erstellt.

Beispiel:

!--- Create the VLAN in the Supervisor 720/2T !--- in order to communicate with the management port !--- Assign an appropriate IP address and subnet !--- mask for VLAN 70

!

interface Vlan70

description Management VLAN for WiSM-2

ip address 10.70.0.5 255.255.255.0

end

!

6. Der Supervisor erstellt automatisch eine Port-Channel-Schnittstelle für den unabhängigen Controller im Cisco WiSM-2, sobald das Modul erkannt wird. In der Regel haben die Port-Channels eine hohe Anzahl, wie z. B. 405 unten. Beispiel:

Cat650X#showip - Schnittstellenbeschreibung

7. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie VLANs, die im Cisco WiSM-2 konfiguriert sind, über die Port-Channel- und Gigabit-Schnittstellen mit diesen Befehlen zulassen. Stellen Sie sicher, dass die VLANs ebenfalls aktiv sind.

Cat-6K(config)# wism module {#} controller {#} allowed-vlan {vlan range}

Cat-6K(config)# wism module {#} controller {#} native-vlan {vlan id}

Cat-6K(config)# wism module {#} controller {#}  qos{trust/vlan-based}<dscp/cos/ip-precedence> -

Trust state of theLAGInterface

Hinweis: Konfigurieren Sie den Controller mit diesem Befehl, z. B.:

!

wism  module 3 controller 1 allowed-vlan 10-120

wism module 3 controller 1 native-vlan70

wism module 3 controller 1 qosvlan-based

!

Hinweis: Ein vollständiges Beispiel für die Cat6504-Konfiguration finden Sie in Anhang A.

8. Dieser Befehl sollte aktiviert werden, um die Richtlinienzuweisung der Wireless-Verbindung an kabelgebundenen Datenverkehr auf CAT6K zu ermöglichen:

Cat-6K(config)#wism module {#} controller {#}  qosvlan-based-  VLAN Based QoS-

9. Überprüfen Sie die Ausführung des obigen Konfigurationsbefehls mit dem folgenden Befehl:

#show wism module 3 controller 1 status

Zusammenfassung: Der Cisco WiSM-2-Controller wird in den entsprechenden Steckplatz eingesetzt und eingeschaltet. Die grundlegende Konfiguration wird mit den oben beschriebenen Schritten abgeschlossen.Nach Abschluss der Basiskonfiguration können Sie den Cisco WiSM-2-Controller über die Konsolen-CLI oder die Cisco WiSM-2-Controller-Webschnittstelle konfigurieren. Um den Befehl session zu verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass dem Service-Port auf dem Cisco WiSM-2 eine statische oder DHCP-zugewiesene IP-Adresse zugewiesen wird. Sie müssen den WLC im Cisco WiSM-2-Modul separat konfigurieren, zunächst von der CLI und dann von der Webschnittstelle.

10. Sie können nun über die Benutzeroberfläche oder die Konsolensitzung eine Verbindung zur Verwaltungsschnittstelle des Controllers herstellen, wenn Ihr Laptop über eine Ethernet- oder Wireless-Verbindung angeschlossen ist, und die Konfiguration fortsetzen.

11. Überprüfen Sie die auf dem Controller verfügbaren Lizenzen, wenn die Anzahl Null ist. Wenden Sie sich an das License TAC-Supportteam, um die Lizenzen zu aktualisieren.

12. Verbinden Sie die Access Points über einen Layer-2/3-Netzwerk-Switch mit dem WiSM-2.

13. Wireless Clients stellen eine Verbindung zum AP her und senden Datenverkehr an externe Server und andere Wireless-Clients. Der Datenverkehr (z. B. Ping) erfolgt ohne Unterbrechungen.

Hiermit ist die grundlegende Sup 720/2T- und WISM-2-Konfiguration abgeschlossen. Zusätzliche Konfigurationsänderungen können über die WebUI-Schnittstelle vorgenommen werden, ähnlich wie bei jedem anderen Wireless-Controller. Dieser WiSM-2-Bereitstellungsleitfaden enthält keine Details zur Konfiguration des Wireless-Controllers.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im WLC-Konfigurationsleitfaden.

Konfigurieren von WiSM-2 über NCS

Ähnlich wie jeder andere Wireless-Controller kann auch der WiSM-2-Controller über das NCS konfiguriert werden. NCSver1.1 oder höher ist erforderlich, damit NCS WiSM-2 2DP-Controller erkennen und konfigurieren kann. Die nächste Bildschirmabbildung zeigt, wie ein NCS WiSM- und WiSM-2-Controller verwaltet. Es zeigt die Steckplätze, die sie eingelegt haben, und den internen Port, mit dem sie verbunden sind.

Hinweis: WiSM wird immer als zwei Controller angezeigt, und das neue WiSM-2 wird als ein Controller angezeigt.

Konfigurieren der Sup720- oder 2T- und WiSM-2-Kommunikation in einem VSS-Modus

Der Schlüsselfaktor der VSS-Technologie ist eine spezielle Verbindung, die die beiden Chassis miteinander verbindet. Dies wird als Virtual Switch Link (VSL) bezeichnet.

Hinweis: Zur Unterstützung des VSS-Modus sind Supervisor 720-3C-10GE, 720-3CXL-10GE oder Supervisor VS-S2T-10G-XL, VS-S2T-10G erforderlich.

Die wichtigste Änderung beim Cisco WiSM in einer VSS-Umgebung ist die Art und Weise, wie Sie darauf zugreifen und diese verwalten. In einer Cisco Virtual Switching System-Umgebung ist eine Switch-ID für viele Befehle zum Verwalten des WiSM-2 erforderlich.

Die Steckplätze beginnen von 17 und enden bei 29 für das Chassis mit 13 Steckplätzen für Switch 1 und von 33 und enden bei 45 für den Chassis-Switch mit 13 Steckplätzen 2.

Cat650X# show module switch {#} slot {#}

Beispiel: show module switch 2 steckplatz 11

Cat650X#show wismstatus - Zeigt die WiSM-2-Module im VSS-Switch an.

Die manuelle LAG-Konfiguration wird in den Cisco IOS Software Releases 12.2(33)SXJ und höher nicht unterstützt. Die automatische Verzögerung wird vom System für Sie konfiguriert.

Das Supervisor-Modul erstellt automatisch zwei Port-Channel-Schnittstellen für die beiden unabhängigen Controller im VSS-Switch für WiSM-2s, sobald das Modul erkannt wird. In der Regel haben die Port-Channels eine hohe Anzahl. Der Etherchannel für WiSM-2 beginnt mit 689 und endet mit 746.

Das Cat65XX-E VS-Modul kommuniziert mit den WiSM-2-Motherboards über ein internes Service-VLAN, das ähnlich wie die Konfiguration eines einzelnen Chassis definiert werden muss:

(Cat-6K)# wism service-vlan {vlan id}

Konfigurationsbeispiel für den Cat6500:

interface vlan22

ip address 192.168.2.1 255.255.254.0

wism service-vlan 22

Erstellen Sie einen DHCP-Bereich für den Service-Port des Cisco WiSM-2 in der Supervisor 720/2T oder auf einem eigenständigen DHCP-Server. Beispiel:

ipdhcp pool wism-service-port

network 192.168.2.0 255.255.255.0

default-router 192.168.2.1

Mit den folgenden Befehlen lassen Sie VLANs zu, die im Cisco WiSM-2 über die Port-Channel- und Gigabit-Schnittstellen konfiguriert sind:

Cat-6K(config)# wism  switch (#) module {#} controller 1 allowed-vlan {vlan range}

Cat-6K(config)# wism switch (#) module {#} controller 1 native-vlan {vlan id}

Cat-6K(config)# wism switch (#) module {#} controller 1  qos trust  <dscp/cos/ip-precedence> -

!--- Trust state of the Interface

Cat-6K(config)# wism switch (#) module {#} controller 1  qosvlan-based  -

!--- VLAN Based QoS should be enabled for policing the wireless to wired traffic on Cat6K

Führen Sie folgende Befehle aus, um die ordnungsgemäße Modulinstallation im VSS-Modus zu überprüfen:

Showism Switch 2 Modul 4 Controller 1 - Status

show interface status Switch 2 Modul 4

Cat6500#Show module switch all - Prüft die Module in den 2 VSS-Switches.

Sie können nun über die Benutzeroberfläche oder die Konsolensitzung eine Verbindung zur Verwaltungsschnittstelle des Controllers herstellen, wenn Ihr Laptop über eine Ethernet- oder Wireless-Verbindung angeschlossen ist, und die Konfiguration fortsetzen.

Überprüfen Sie die auf dem Controller verfügbaren Lizenzen, wenn die Anzahl Null ist. Wenden Sie sich an das License TAC-Supportteam, um die Lizenzen zu aktualisieren.

Verbinden Sie die Access Points über einen Layer-2/3-Netzwerk-Switch mit dem WiSM-2.

Wenn Wireless Clients eine Verbindung mit dem AP herstellen und Datenverkehr an externe Server und andere Wireless-Clients senden, wird der Datenverkehr (z. B. Ping) ohne Unterbrechungen weitergeleitet.

Hiermit ist die grundlegende Konfiguration von Sup 720 oder Sup 2T und WiSM-2 abgeschlossen. Zusätzliche Konfigurationsänderungen können über die WebUI-Schnittstelle vorgenommen werden, wie bei jedem anderen Wireless-Controller. Dieser WiSM-2-Bereitstellungsleitfaden enthält keine Details zur Konfiguration des Wireless-Controllers.

Damit ist die VSS-Installation der WiSM-2 2DP-Module in der Catalyst VSS-Konfiguration abgeschlossen. Zusätzliche Konfigurationsänderungen können über die WebUI-Schnittstelle vorgenommen werden, ähnlich wie bei jedem anderen Wireless-Controller.

Dieser WiSM-2-Bereitstellungsleitfaden enthält keine Details zur Konfiguration des Wireless-Controllers.

Anleitungen für die Aktualisierung von WiSM auf WiSM-2

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Laden Sie die Konfigurationsdatei von WiSM1 hoch, und speichern Sie sie.

1. Geben Sie den Befehl transfer uploaddatatypeconfig ein, um den Dateityp anzugeben.

2. Geben Sie den Befehl TFTP-Modus für den Transfer-Upload ein, um den Modus für die Dateiübertragung festzulegen.

(FTP kann ebenfalls verwendet werden. Ändern Sie die Befehle entsprechend.)

3. Geben Sie den Befehl "TFTP_Server_IP_address" für den Übertragungs-Upload-Server ein, um die IP-Adresse des TFTP-Servers zu definieren.

4. Geben Sie den Befehl transfer upload path 'TFTP_server_path' ein, um den Pfad des TFTP-Standardverzeichnisses festzulegen, in das die Konfigurationsdatei hochgeladen werden muss.

5. Geben Sie den Dateinamen <Dateiname>für den Upload-Transfer ein, um den Dateinamen anzugeben.

6. Geben Sie den Befehl transfer upload start aus, um die Datei hochzuladen.

7. Dasselbe kann über die WebUI ausgeführt werden.

2. Führen Sie die Erstkonfiguration auf dem WiSM-2 aus, um den Controller zu aktivieren. Stellen Sie sicher, dass der TFTP-Server über das Service-Port/Distribution-System-Netzwerk erreichbar ist.

3. Laden Sie die von WiSM auf WiSM-2 gespeicherte Konfigurationsdatei herunter. Gehen Sie wie in Schritt 1 wie folgt vor:

1. Geben Sie den Befehl transfer downloaddatatypeconfig ein, um den Dateityp anzugeben.

2. Geben Sie den Befehl transfer download mode tftp ein, um den Modus für die Dateiübertragung festzulegen. (FTP kann ebenfalls verwendet werden. Ändern Sie die Befehle entsprechend.)

3. Geben Sie den Befehl transfer download serverip 'TFTP_server_IP_address' ein, um die IP-Adresse des TFTP-Servers zu definieren.

4. Geben Sie den Befehl transfer download path 'TFTP_server_path' ein, um den Pfad des TFTP-Standardverzeichnisses festzulegen, in das die Konfigurationsdatei hochgeladen werden muss.

5. Geben Sie den Dateinamen<Dateinamen>für die Übertragung an, um den Dateinamen anzugeben.

6. Geben Sie den Befehl transfer download start ein, um die Datei hochzuladen.

7. Dasselbe kann über die WebUI ausgeführt werden.

Sobald die Konfigurationsdatei auf den Controller heruntergeladen wurde, wird der Controller zurückgesetzt und gestartet.

4. Geben Sie den Befehl show invalid-config auf dem Controller aus. Es sollten ungültige Konfigurationen angezeigt werden.

Hinweis: Möglicherweise sehen Sie ungültige Befehle in Bezug auf den AP-Manager, der angezeigt wird. Dies ist zu erwarten, da WiSM-2 2 über keinen separaten AP-Manager verfügt.

5. Überprüfen Sie die APs, die beitreten, und ob Clients Datenverkehr weiterleiten können.

Anhang A: Cat6504 Beispiel für eine ausgeführte Konfiguration (Trunketed)

CAT6504-MA#sh run

Building configuration...

Current configuration : 4804 bytes

!

! Last configuration change at 20:34:02 UTC Tue Apr 12 2011

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

service counters max age 10

!

hostname CAT6504-MA

!

boot-start-marker

boot system flash s72033-adventerprisek9_wan_dbg-mz.SIERRA_INTEG_100903

boot-end-marker

!

no logging console

!

noaaa new-model

!

ipdhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10

ipdhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.20

ipdhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.20

!

ipdhcp pool wism-service-port

network 192.168.2.0 255.255.255.0

default-router 192.168.2.1

!

nomlsacltcam share-global

mlsnetflow interface

mlscef error action freeze

!

spanning-tree mode pvst

no spanning-tree optimize bpdu transmission

spanning-tree extend system-id

wism service-vlan 22

wism module 3 controller 1 allowed-vlan 10-100

wism module 3 controller 1 native-vlan 70

wism module 3 controller 1 qosvlan-based

diagnosticbootup level minimal

port-channel per-module load-balance

!

redundancy

main-cpu

auto-sync running-config

modesso

!

vlan internal allocation policy ascending

vlan access-log ratelimit 2000

!

interface Port-channel3

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 70

switchport mode trunk

mlsqos trust dscp

!

interface GigabitEthernet1/1

--More--

switchport mode trunk

mlsqos trust dscp

!

interface GigabitEthernet1/1

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 10

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet1/2

noip address

!

Truncated …..

interface Vlan22

description communication VLAN btween Sup720 and WiSM-2

ip address 192.168.2.1 255.255.254.0

!

interface Vlan70

ip address 10.70.0.5 255.255.255.0

!

ip classless

ip forward-protocol nd

!

noip http server

!

control-plane

!

dial-peercor custom

!

line con 0

linevty 0 4

login

linevty 5 15

login

!

end

CAT6504-MA#

Zugehörige Informationen

- Datenblatt zu WiSM-2

- WiSM-2-Konfigurationsleitfaden

- Versionshinweise für WiSM-2

- Cisco WLAN-Controller

- Cisco NCS Management-Software

- Cisco WLC-Konfigurationsleitfaden

- Cisco MSE

- Cisco AP-Dokumentation

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems