Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Upgrades

Cisco Router-Upgrade

Aktualisieren eines Routers im Installationsmodus

Modem-Upgrade für Cisco PIM-Module

FN980-Upgrade

EM9293-Upgrade

Schlussfolgerung

Einleitung

In diesem Dokument wird das Upgrade von Cisco Cellular-kompatiblen Routern und PIM-Modulen P-5GS6-GL, P-5GS6-R16SA-GL und der zugehörigen Modem-Firmware beschrieben.

Voraussetzungen

Grundlegendes Verständnis des Cisco 5G-Portfolios und des Cisco IOS® XE-Upgradeprozesses

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über folgende Kenntnisse verfügen:

- Cisco Router führen Upgrade-Schritte und -Prozesse durch.

- 5G PIM Module - Betrieb und Konfiguration

Verwendete Komponenten

- Cisco C1101-4PLTEP (17,12,3)

- P-5GS6-R16SA-GL

- P-5GS6-GL

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Die 5G Sub-6 GHz Pluggable Interface Modules stellen der Cisco Router-Familie 5G-Funktionen zur Verfügung. Die Produkt-IDs für die steckbaren Module sind P-5GS6-GL und P-5GS6-R16SA. Der P-5GS6-GL verwendet das FN980-Telit-Modem, während der P-5GS6-R16SA das EM9293-Serien-Wireless-Modem verwendet. Für Router der Serie IR Rugged ist Cisco IOS XE Version 17.7.1 die erste Softwareversion mit Unterstützung für P-5GS6-GL. Cisco IOS XE Version 17.13.1 ist die erste Softwareversion mit Unterstützung für P-5GS6-R16SA. Für die Edge-Plattformen der Cisco ISR 1000-Serie, 8200 und 8300 ist Cisco IOS XE Release 17.9.2a die erste Softwareversion mit Unterstützung für P-5GS6-GL. Cisco IOS XE Release 17.12.1a ist die erste Softwareversion mit Unterstützung für P -5GS6-R16SA

Upgrades

In diesem Dokument werden die Schritte zum Upgrade von Cisco Routern, PIM-Modulen, Modems, des Betriebssystems CG522-E und des zugehörigen Modems beschrieben.

Cisco Router-Upgrade

Cisco Router werden entweder im Paketmodus oder im Installationsmodus betrieben. Der Paketmodus bezieht sich auf den Router, der direkt von der .bin-Datei der Software gestartet wird. Installationsmodus bedeutet, dass alle Paketdateien vollständig extrahiert werden und der Router die Liste durchläuft, um die verschiedenen Pakete der Reihe nach zu starten.

Aktualisieren eines Routers im Installationsmodus

1. Stellen Sie sicher, dass das neue Image in den Router-Speicher übertragen wird, oder dass der Router einen externen Speicher erreichen kann, in dem das Image über TFTP, FTP, SFTP oder SCP gespeichert wird.

2. Starten Sie den Upgrade-Prozess mit folgendem Befehl:

install add file bootflash:

activate commit

Beispiel:

Router# install add file bootflash:c8000be-universalk9.BLD_V177_THROTTLE_LATEST_20211021_031123_V17_7_0_117.SSA.bin activate commit

Am Ende wird eine ähnliche Protokollmeldung angezeigt:

SUCCESS: install_add_activate_commit  Thu Oct 28 22:07:22 UTC 2021

Dies zeigt an, dass die Verfahren add, activate und commit erfolgreich durchgeführt wurden.

3. Dann wird ein Router-Neuladen initiiert, es bootet mit dem neuen Image.

4. Mit dem folgenden Befehl können Sie überprüfen, ob das neue Image erfolgreich deinstalliert wurde:

ROUTER# show version

Cisco IOS XE Software, Version 17.07.01

Cisco IOS Software [Bengaluru], c8000be Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version 17.7.1, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2021 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 21-Aug-21 03:27 by mcpre

------[further output has been omitted]------

Weitere Informationen finden Sie im Konfigurationsleitfaden Cisco 1000 Series Software Configuration Guide, Cisco IOS XE 17 - Installing the Software using install Commands [Cisco Integrated Services Router der Serie 1000] - Cisco

Modem-Upgrade für Cisco PIM-Module

Modem-Upgrades bestehen aus drei Elementen, einer .cwe-Datei, die die Version des Modems selbst enthält, und zwei .nvu-Dateien OEM PRI und Carrier PRI. OEM PRI (Original Equipment Manufacturer Primary Rate Interface), die für die interne Kommunikation verantwortlich ist und vom Modemanbieter, Carrier PRI (Carrier-Provided Primary Rate Interface), der direkt von Telekommunikationsanbieter oder Dienstanbieter an Endkunden oder Unternehmen, um auf einen bestimmten Mobilfunkdienst zugreifen zu können. Für FN980 ( P-5GS6-GL Modem ) ist das Firmware-Image in einer .bin-Datei enthalten. Für EM9293 (P-5GS6-R16SA-GL-Modem) ist das Firmware-Image in zwei Dateitypen enthalten: .cwe (basierte Firmware-Datei) und .nvu (Träger-PRI-Datei und OEM-PRI-Datei). Um alle drei Versionen des EM9293 zu aktualisieren, muss das Firmware-Upgrade zwei Mal separat durchgeführt werden. Dies wird im Abschnitt zum EM9293-Upgrade näher erläutert.

1. Identifizieren Sie das Modemmodell und die laufende Firmware mit dem Befehl:

show cellular

hardware

Beispiel:

ISR2#show cellular 0/2/0 hardware

Modem Firmware Version = M0H.030202

Host Firmware Version = A0H.000302

Device Model ID =  FN980

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 268011202523393

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 351533923179472

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = 8935101812338223816

Mobile Subscriber Integrated Services

Digital Network-Number (MSISDN) =

Modem Status = Modem Online

Current Modem Temperature = 46 deg C

PRI version = 1080-115, Carrier = Generic GCF

OEM PRI version = 1080-115

2. Laden Sie die richtige Datei von software.cisco.com herunter.

Für dieses Beispiel:

Wenn das Modell EM9293 ist, müssen die Dateien aus dem folgenden Abschnitt heruntergeladen werden:

Je nach Modemmodell werden die nächsten Upgrade-Schritte im Abschnitt "FN980 Upgrade" oder "EM9293 Upgrade" beschrieben.

FN980-Upgrade

1. Erstellen Sie einen Flash-Ordner mit einem anderen Namen als firmware oder fw:

mk_dir firm_new

Beispiel:

ISR2#mkdir firm_new

Create directory filename [firm_new]?

Created dir bootflash:/firm_new

2. Verschieben Sie die Firmware-Datei in den Ordner, der im vorherigen Schritt erstellt wurde.

3. Aktualisieren Sie die Firmware mit dem folgenden Befehl:

microcode reload cellular

modem-provision

Beispiel:

ISR2#microcode reload cellular 0 2 modem-provision bootflash:/firm_new/

EM9293-Upgrade

Für EM9293-Modems stehen drei Dateien für Firmware-Upgrades zur Verfügung:

1. CWE (basierte Firmware-Datei)

2. NVU (Carrier-PRI-Datei)

3. NVU (OEM PRI-Datei)

Beispiel:

NVU (OEM PRI-Datei)

Beispiel:

Um alle drei Versionen (basierend auf Firmware, Carrier PRI und OEM PRI) zu aktualisieren, muss das Firmware-Upgrade zwei Mal separat durchgeführt werden:

- 1. Mal mit .CWE (basierte Firmware-Datei) und .NVU (Carrier PRI-Datei) in 1 Ordner.

- 2. Mal mit .NVU (OEM PRI Datei) in 1 Ordner.

1. Aktualisieren Sie den Router auf die neueste Cisco IOS XE-Version.

2. Laden Sie die .cwe- und die .nvu-Dateien herunter

3. Erstellen Sie zwei Ordner im Router-Bootflash für jeden Firmware-Upgrade-Prozess:

Router#mkdir bootflash:fw_vzw_em7455

Create directory filename [fw_vzw_em7455]?

Created dir bootflash:/fw_vzw_em7455

Router#mkdir bootflash:oem_pri_em7455

Create directory filename [oem_pri_em7455]?

Created dir bootflash:/oem_pri_em7455

4. Kopieren Sie das heruntergeladene Feld in die neu erstellten Ordner:

Router#copy usb0:/7455_fw/74xx_02.33.03.00.cwe bootflash:/fw_vzw_em7455/

Destination filename [/fw_vzw_em7455/74xx_02.33.03.00.cwe]?

Copy in

progress...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

64426341 bytes copied in 3.520 secs (18302938 bytes/sec)

Router#

Router#

Router#copy usb0:/7455_fw/7455_02.33.03.00_VERIZON_002.079_001.nvu bootflash:/fw_vzw_em7455/

Destination filename [/fw_vzw_em7455/7455_02.33.03.00_VERIZON_002.079_001.nvu]?

Copy in progress...C 17447 bytes copied in 0.024 secs (726958 bytes/sec)

Router#

Router#

Router#copy usb0:/7455_oem_pri/EM7455_1102526_02.33.03.00_00_Cisco_000.016_000.nvu bootflash:/oem_pri_em7455/

Destination filename [/oem_pri_em7455/EM7455_1102526_02.33.03.00_00_Cisco_000.016_000.nvu]?

Copy in progress...C

18051 bytes copied in 0.028 secs (644679 bytes/sec)

Router#

5. Überprüfen Sie, ob die Dateien in die neu erstellten Ordner kopiert wurden:

Router#dir bootflash:fw_vzw_em7455

Directory of bootflash:/fw_vzw_em7455/

146884 -rw- 17447 Oct 27 2021 04:48:09 +00:00 7455_02.33.03.00_VERIZON_002.079_001.nvu

106090 -rw- 64426341 Oct 27 2021 04:46:21 +00:00 74xx_02.33.03.00.cwe

2908606464 bytes total (201584640 bytes free)

Router#

Router#

Router#dir bootflash:oem_pri_em7455

Directory of bootflash:/oem_pri_em7455/

155047 -rw- 18051 Oct 27 2021 04:52:38 +00:00 EM7455_1102526_02.33.03.00_00_Cisco_000.016_000.nvu

2908606464 bytes total (201584640 bytes free)

Router#

6. Überprüfen Sie die aktuelle Firmware-, Carrier PRI- und OEM PRI-Version:

Router#show cellular 0/2/0 hardware

Modem Firmware Version = SWI9X30C_02.30.01.01

Device Model ID = EM7455 International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 311480371731931

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 356129073232008

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = 89148000003650136091

Mobile Subscriber Integrated Services

Digital Network-Number (MSISDN) = 4086098674

Factory Serial Number (FSN) = LF103794050210

Modem Status = Modem Online

Current Modem Temperature = 36 deg C

PRI SKU ID = 1102526, PRI version = 002.052_003, Carrier = VERIZON

OEM PRI version = 000.012

Router#

Router#

Router#show cellular 0/2/0 firmware

Idx Carrier FwVersion PriVersion Status

1 ATT 02.32.08.00 002.067_001 Inactive

2 BELL 02.24.05.06 001.005_000 Inactive

3 GENERIC 02.30.01.01 002.045_001 Inactive

4 ROGERS 02.30.01.01 001.023_000 Inactive

5 SPRINT 02.30.01.01 002.045_000 Inactive

6 TELUS 02.30.01.01 001.023_000 Inactive

7 US-Cellular 02.30.01.01 000.020_000 Inactive

8 VERIZON 02.30.01.01 002.052_003 Active

9 VODAFONE 02.24.03.00 001.001_000 Inactive

Firmware Activation mode = AUTO

Router#

7. Starten Sie das Upgrade der Modem-Firmware mit dem Befehl microcode reload:

microcode reload cellular 0 2 modem-provision bootflash:

Aktualisieren der Firmware und des Carrier-PRI:

Router#microcode reload cellular 0 2 modem-provision bootflash:fw_vzw_em7455

Reload microcode? [confirm]

Log status of firmware download in router flash?[confirm]

Firmware download status will be logged in bootflash:fwlogfile

Microcode Reload Process launched for cwan slot/bay =0/2; hw type=0x102download option = 0

Router#

*****************************************************

The interface will be Shut Down for Firmware Upgrade

This will terminate any active data connections.

*****************************************************Success !! send FW Upgrade command to card **************************

Modem will be upgraded!

Upgrade process will take up to 15 minutes. During this time the modem will be unusable.

Please do not remove power or reload the router during the upgrade process.

***************************

*Oct 27 05:01:56.150: %LINK-5-CHANGED: Interface Cellular0/2/0, changed state to administratively down

*Oct 27 05:01:56.155: %LINK-5-CHANGED: Interface Cellular0/2/1, changed state to administratively down

----------------------------

FIRMWARE INFO BEFORE UPGRADE:

Modem Device ID: EM7455 MODEM F/W Boot Version: SWI9X30C_02.30.01.01

Modem F/W App Version: SWI9X30C_02.30.01.01 Modem SKU ID: 1102526

Modem Package Identifier:

Modem PRI Ver: 000.012 Modem Carrier Name: VERIZON

Modem Carrier Revision: 002.052_003

----------------------------

FW_UPGRADE: Modem needs CWE, PRI

*Oct 27 05:02:20.571: %IOSXE-3-PLATFORM: R0/0: ngiolite: WWAN modem Action:[unbind] State[1]

*Oct 27 05:02:21.577: %IOSXE-3-PLATFORM: R0/0: ngiolite: WWAN modem Action:[remove] State[0]

FW_UPGRADE: Upgrade begin at Wed Oct 27 05:02:24 2021

FW_UPGRADE: Upgrade end at Wed Oct 27 05:03:35 2021

FW_UPGRADE: Firmware upgrade success.....

FW_UPGRADE: Waiting for modem to become online

*Oct 27 05:03:35.331: %IOSXE-3-PLATFORM: R0/0: kernel: GobiSerial driver ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -19

*Oct 27 05:03:35.331: %IOSXE-3-PLATFORM: R0/0: kernel: GobiSerial driver ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -19

*Oct 27 05:03:45.785: %IOSXE-3-PLATFORM: R0/0: ngiolite: WWAN modem Action:[add] State[1]

*Oct 27 05:03:45.927: %IOSXE-3-PLATFORM: R0/0: ngiolite: WWAN modem Action:[bind] State[1]

----------------------------

FIRMWARE INFO AFTER UPGRADE:

Modem Device ID: EM7455 MODEM F/W Boot Version: SWI9X30C_02.33.03.00

Modem F/W App Version: SWI9X30C_02.33.03.00 Modem SKU ID: 1102526

Modem Package Identifier:

Modem PRI Ver: 000.012 Modem Carrier Name: VERIZON

Modem Carrier Revision: 002.079_001

----------------------------

F/W Upgrade: Firmware Upgrade has Completed Successfully

*Oct 27 05:05:56.936: %CELLWAN-2-MODEM_UP: Modem in slot 0/2 is now UP

*Oct 27 05:05:57.141: %CELLWAN-2-MODEM_RADIO: Cellular0/2/0 Modem radio has been turned on

*Oct 27 05:05:57.152: %CELLWAN-5-FIRMWARE_SWITCH: Firmware switchover initiated for modem in slot 0/2

*Oct 27 05:06:03.152: %CELLWAN-4-MODEM_RESTART_IND: Cellular0/2/0 Modem restart reason: Request Modem Reset

*Oct 27 05:06:23.214: %IOSXE-3-PLATFORM: R0/0: ngiolite: WWAN modem Action:[unbind] State[1]

*Oct 27 05:06:24.230: %CELLWAN-2-MODEM_DOWN: Modem in slot 0/2 is DOWN

*Oct 27 05:06:24.223: %IOSXE-3-PLATFORM: R0/0: ngiolite: WWAN modem Action:[remove] State[2]

*Oct 27 05:06:30.672: %IOSXE-3-PLATFORM: R0/0: ngiolite: WWAN modem Action:[add] State[1]

*Oct 27 05:06:30.846: %IOSXE-3-PLATFORM: R0/0: ngiolite: WWAN modem Action:[bind] State[1]

*Oct 27 05:08:41.959: %CELLWAN-2-MODEM_UP: Modem in slot 0/2 is now UP

*Oct 27 05:08:42.162: %CELLWAN-2-MODEM_RADIO: Cellular0/2/0 Modem radio has been turned on

*Oct 27 05:08:44.159: %LINK-3-UPDOWN: Interface Cellular0/2/0, changed state to down

*Oct 27 05:08:44.163: %LINK-3-UPDOWN: Interface Cellular0/2/1, changed state to down

*Oct 27 05:09:09.216: %LINK-3-UPDOWN: Interface Cellular0/2/0, changed state to up

*Oct 27 05:09:10.216: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Cellular0/2/0, changed state to up

Router#

Upgrade von OEM PRI:

Router#microcode reload cellular 0 2 modem-provision bootflash:oem_pri_em7455

Reload microcode? [confirm]

Log status of firmware download in router flash?[confirm]

Firmware download status will be logged in bootflash:fwlogfile

Microcode Reload Process launched for cwan slot/bay =0/2; hw type=0x102download option = 0

Router#

*****************************************************

The interface will be Shut Down for Firmware Upgrade

This will terminate any active data connections.

*****************************************************Success !! send FW Upgrade command to card

*Oct 27 05:10:29.468: %LINK-3-UPDOWN: Interface Cellular0/2/0, changed state to down

*Oct 27 05:10:30.468: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Cellular0/2/0, changed state to down

**************************

Modem will be upgraded!

Upgrade process will take up to 15 minutes. During this time the modem will be unusable.

Please do not remove power or reload the router during the upgrade process.

***************************

*Oct 27 05:10:34.476: %LINK-5-CHANGED: Interface Cellular0/2/0, changed state to administratively down

*Oct 27 05:10:36.480: %LINK-5-CHANGED: Interface Cellular0/2/1, changed state to administratively down

----------------------------

FIRMWARE INFO BEFORE UPGRADE:

Modem Device ID: EM7455 MODEM F/W Boot Version: SWI9X30C_02.33.03.00

Modem F/W App Version: SWI9X30C_02.33.03.00 Modem SKU ID: 1102526

Modem Package Identifier:

Modem PRI Ver: 000.012 Modem Carrier Name: VERIZON

Modem Carrier Revision: 002.079_001

----------------------------

OEM PRI for SKU :1102526.

*Oct 27 05:10:55.092: %IOSXE-3-PLATFORM: R0/0: ngiolite: WWAN modem Action:[unbind] State[1]

*Oct 27 05:10:56.094: %IOSXE-3-PLATFORM: R0/0: ngiolite: WWAN modem Action:[remove] State[0]

FW_UPGRADE: Upgrade begin at Wed Oct 27 05:10:58 2021

FW_UPGRADE: Upgrade end at Wed Oct 27 05:11:00 2021

FW_UPGRADE: Firmware upgrade success.....

FW_UPGRADE: Waiting for modem to become online

*Oct 27 05:11:00.225: %IOSXE-3-PLATFORM: R0/0: kernel: GobiSerial driver ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -19

*Oct 27 05:11:00.225: %IOSXE-3-PLATFORM: R0/0: kernel: GobiSerial driver ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -19

*Oct 27 05:11:07.693: %IOSXE-3-PLATFORM: R0/0: ngiolite: WWAN modem Action:[add] State[1]

*Oct 27 05:11:07.841: %IOSXE-3-PLATFORM: R0/0: ngiolite: WWAN modem Action:[bind] State[1]

----------------------------

FIRMWARE INFO AFTER UPGRADE:

Modem Device ID: EM7455 MODEM F/W Boot Version: SWI9X30C_02.33.03.00

Modem F/W App Version: SWI9X30C_02.33.03.00 Modem SKU ID: 1102526

Modem Package Identifier:

Modem PRI Ver: 000.016 Modem Carrier Name: VERIZON

Modem Carrier Revision: 002.079_001

----------------------------

F/W Upgrade: Firmware Upgrade has Completed Successfully

*Oct 27 05:13:18.936: %CELLWAN-2-MODEM_UP: Modem in slot 0/2 is now UP

*Oct 27 05:13:19.141: %CELLWAN-2-MODEM_RADIO: Cellular0/2/0 Modem radio has been turned on

*Oct 27 05:13:21.140: %LINK-3-UPDOWN: Interface Cellular0/2/0, changed state to down

*Oct 27 05:13:21.143: %LINK-3-UPDOWN: Interface Cellular0/2/1, changed state to down

Router#

8. Überprüfen Sie, ob die Modem-Formalware, der Carrier-PRI und der OEM-PRI erfolgreich aktualisiert wurden:

Router#show cellular 0/2/0 hardware

Modem Firmware Version = SWI9X30C_02.33.03.00

Device Model ID = EM7455

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 311480371731931

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 356129073232008

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = 89148000003650136091

Mobile Subscriber Integrated Services

Digital Network-Number (MSISDN) = 4086098674

Factory Serial Number (FSN) = LF103794050210

Modem Status = Modem Online

Current Modem Temperature = 37 deg C

PRI SKU ID = 1102526, PRI version = 002.079_001, Carrier = VERIZON

OEM PRI version = 000.016

Router#

Router#

Router#show cellular 0/2/0 firmware

Idx Carrier FwVersion PriVersion Status

1 ATT 02.32.08.00 002.067_001 Inactive

2 GENERIC 02.30.01.01 002.045_001 Inactive

3 SPRINT 02.30.01.01 002.045_000 Inactive

4 VERIZON 02.33.03.00 002.079_001 Active

5 VODAFONE 02.24.03.00 001.001_000 Inactive

Firmware Activation mode = AUTO

Router#

Schlussfolgerung

Es wird empfohlen, stets die neueste Softwareversion für den Cisco Router und die neueste Modem-Firmware auszuführen, da diese die neuesten PRI-Dateien enthält, die für die Unterstützung des Mobilfunkanbieters erforderlich sind.