Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Produktnummer

Funktionen

Kabel

Plattformunterstützung

Bekannte Probleme

Konfiguration

Zugehörige Informationen

Einführung

Die WAN-Schnittstellenkarte mit zwei seriellen Ports (WIC-2A/S) bietet eine höhere Dichte an seriellen Ports für eine einzige WIC und wird von den Cisco Serien 1700, 2600 und 3600 unterstützt. Der WIC-2A/S mit niedriger serieller Geschwindigkeit unterstützt synchrone bzw. asynchrone serielle Verbindungen mit bis zu 128 Kbit/s oder 115,2 Kbit/s. Jeder Port einer WIC ist eine andere physische Schnittstelle und kann verschiedene Protokolle wie Point-to-Point Protocol (PPP) oder Frame Relay und Data Terminal Equipment/Data Communications Equipment (DTE/DCE) unterstützen. Diese WIC unterstützt auch gemischte asynchrone und synchrone Operationen auf einer Karte.

Diese WICs mit zwei seriellen Ports sind mit den neuen, kompakten Smart Serial-Anschlüssen von Cisco ausgestattet und unterstützen bei Verwendung mit dem entsprechenden Übergangskabel eine Vielzahl von elektrischen Schnittstellen. Dazu gehören: V.35, RS-232, RS-449, RS-530, RS-530A in männlicher und weiblicher Ausführung für DTE- und DCE-Geräte. Diese Funktion ermöglicht eine einfache Konfiguration und Neukonfiguration, wenn sich die Netzwerkanforderungen ändern, ohne dass eine andere serielle Schnittstellenkarte erworben werden muss.

Zur Unterstützung der beiden Ports der WIC sind zwei Kabel erforderlich.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf der WIC-2A/S.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Produktnummer

WIC-2A/S - Asynchrone/synchrone WIC mit zwei Ports

Funktionen

Der WIC-2A/S stellt zwei serielle Ports mit dem Smart Serial Connector bereit.

- Aysnchronous Unterstützung mit einer maximalen Geschwindigkeit von 115,2 Kbit/s und mindestens 600 bit/s. Wenn Sie eine Geschwindigkeit von weniger als 600 Bit/s benötigen, verwenden Sie stattdessen den AUX-Port.

- Synchroner Support mit einer Geschwindigkeit von maximal 128 Kbit/s

Kabel

Kabeltyp

Produktnummer

Länge

Männlich/Weiblich

V.35 DTE

CAB-SS-V35MT(=)

3 m

Männlich

V.35 DCE

CAB-SS-V35FC(=)

3 m

Weiblich

RS-232 DTE

CAB-SS-232MT(=)

3 m

Männlich

RS-232 DCE

CAB-SS-232FC(=)

3 m

Weiblich

RS-449 DTE

CAB-SS-449MT(=)

3 m

Männlich

RS-449-DCE

CAB SS-449FC(=)

3 m

Weiblich

X,21 DTE

CAB-SS-X21MT(=)

3 m

Männlich

X,21 DCE

CAB-SS-X21FC(=)

3 m

Weiblich

EIA-530 DTE

CAB-SS-530MT(=)

3 m

Männlich

EIA-530A DTE

CAB-SS-530AMT(=)

3 m

Männlich

Plattformunterstützung

Plattform

Cisco 1600

Cisco 1700

Cisco Serie 2600

Cisco 2600XM

Cisco 3620.3640.3660

Cisco 3631

Cisco 2691.3725.3745

Carrier-Modul

Nicht erforderlich

Nicht erforderlich

Integriert

NM-2 W

Integriert

NM-2 W

NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

Integriert

Integriert

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

Cisco IOS® Software-Support

Nicht unterstützt

Alle Cisco IOS Software-Versionen

Alle Cisco IOS Software-Versionen

Cisco IOS Software-Versionen 12.0(7)XK, 12.1(1)T, 12.2, 12.2T

Alle Cisco IOS Software-Versionen

12,2(8)T1

Nicht unterstützt

Cisco IOS Software-Versionen 12.0(7)XK, 12.1(1)T, 12.2, 12.2T

Alle Cisco IOS Software-Versionen

Alle Cisco IOS Software-Versionen

Alle Cisco IOS Software-Versionen

Hinweis: Die Cisco Serie 1600 unterstützt die WIC-2A/S aufgrund des Fehlens von Serial Communications Controllern nicht.

Die Netzwerkmodule NM-1E2W, NM-1E1R2W und NM-2E2W bieten nicht genügend Leistung, um die WIC-2A/S zu unterstützen.

Bekannte Probleme

Der WIC-2A/S kann durch übermäßige elektrostatische Entladung beschädigt werden. Sie können diese elektrostatische Entladung folgendermaßen minimieren:

- Verwenden Sie abgeschirmte Kabel.

- Verwenden Sie einen Überspannungsschutz, der vor Überspannungen über +/- 18V schützt.

- Verwenden Sie einen optischen Isolator (bestmöglicher Schutz).

Konfiguration

Die Standardeinstellung für dieses Modul ist synchron. Geben Sie den Befehl Physical Layer Async ein, um das Modul für die asynchrone Kommunikation zu konfigurieren. Im Folgenden finden Sie einen Abschnitt einer asynchronen Konfiguration:

Konfiguration

maui-soho-01(config)#interface Serial 2/0

maui-soho-01(config-if)#physical-layer async

!--- Places the interface in asynchronous mode. !--- Continue to configure this serial interface just as you !--- would configure an Async Interface.

maui-soho-01(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0

maui-soho-01(config-if)#async mode interactive

maui-soho-01(config-if)#async default routing

maui-soho-01(config-if)#dialer in-band

maui-soho-01(config-if)#dialer map ip 10.0.0.2 name maui-nas-01 broadcast 5551111

!--- The above commands are part of a broader Dial-on-Demand Routing (DDR) !--- configuration.

Weitere Informationen zum Verbinden eines Modems mit dieser Schnittstelle finden Sie unter Konfigurieren des Wählverfahrens über den AUX-Port. Obwohl sich das Dokument auf den AUX-Port bezieht, ist die Konfiguration sehr ähnlich.

Geben Sie den Befehl für die Synchronisierung auf physischer Ebene oder den Befehl no physic-layer async aus, um zum Standardsynchronisierungsmodus zurückzukehren. Weitere Informationen zur Konfiguration der Schnittstelle für den normalen seriellen Betrieb finden Sie unter Konfigurieren von seriellen Schnittstellen.

Zugehörige Informationen

- Multilink-PPP über zwei serielle physische async-Schnittstellen

- Online-Einfügung und -Entfernen der im Cisco 3660 Router installierten analogen und digitalen Modemnetzwerkmodule

- Support-Seiten für Wähltechnologie

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems