Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Produktnummer

Funktionen

Plattformunterstützung

Konfiguration

Zugehörige Informationen

Einführung

Die serielle WAN-Schnittstellenkarte mit 1 Port (WIC-1T) bietet serielle Verbindungen zu Remote-Standorten oder seriellen Legacy-Netzwerkgeräten wie SDLC-Konzentratoren, Alarmsystemen und PoS-Geräten (Packet over SONET).

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Produktnummer

WIC-1T

Serielle WAN-Schnittstellenkarte mit einem Port

Funktionen

- Ein serieller Port.

- Verwendet den Cisco 60-poligen "5-in-1"-Steckverbinder. Dieser Anschluss ist DB-60 an einem Ende und kann je nach Bedarf V.35, RS-232, RS-449, X.21 oder EIE-530 am anderen Ende sein.

- Verwendet die gleichen Kabel wie die seriellen Ports Cisco 2500 und Cisco 7000.

- Hot-Swap wird nicht unterstützt. Hardware-Schäden treten jedoch nicht auf, wenn sie bei eingeschaltetem Strom ausgetauscht werden.

- Jede serielle Karte verfügt über eine LED mit der Bezeichnung "CONN" für jeden Port, die anzeigt, dass der serielle Port angeschlossen ist. Befindet sich der Port im DTE-Modus (Data Terminal Equipment), zeigt die CONN-LED an, dass Data Set Ready (DSR), Data Carrier Detect (DCD) und Clear To Send (CTS) erkannt wurden. Befindet sich der Port im DCE-Modus (Data Terminal Ready), werden DTR (Data Terminal Ready) und RTS (Request To Send) erkannt.

Plattformunterstützung

Cisco IOS® Software-Support

Cisco 1600

Cisco 1700

Cisco 2600, 2600XM

Cisco 3600

Cisco 3631

Cisco 2691, 3725, 3745

Carrier-Modul

Nicht erforderlich

Nicht erforderlich

Integriert

NM-2 W

NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

Nicht erforderlich

Integriert

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

Cisco IOS Software-Unterstützung

Alle Cisco IOS-Versionen

Alle Cisco IOS-Versionen

Alle Cisco IOS-Versionen

Alle Cisco IOS-Versionen

Cisco IOS Versionen 12.2(13)T und höher

Cisco IOS Versionen 12.2(13)T, 12.2(11)YT und höher

Maximale Synchronisierungsgeschwindigkeit

2,048 Mbit/s

2,048 Mbit/s

2,048 Mbit/s

2,048 Mbit/s

2,048 Mbit/s

2,048 Mbit/s

Max. Async-Geschwindigkeit

115,2 Kbit/s

115,2 Kbit/s

Nicht unterstützt

Nicht unterstützt

Nicht unterstützt

Nicht unterstützt

Bisync und Halbduplex

Cisco IOS Versionen 11.2(8)P und höher

Alle Cisco IOS-Versionen

Alle Cisco IOS-Versionen

Cisco IOS Versionen 11.2(4)XA, 11.3, 11.3T und alle 12.x

Cisco IOS Versionen 12.2(13)T und höher

Cisco IOS Versionen 12.2(13)T, 12.2(11)YT und höher

Hinweis: Alle in dieser Tabelle für die Router der Cisco Serie 1700 genannten Parameter gelten auch für Router der Cisco Serie 1800.

Konfiguration

Dieser Abschnitt enthält eine Beispielkonfiguration für die WIC-1T-Schnittstellenkarte.

Hinweis: Es werden keine Framing-, Uhren- oder Linecode-Parameter oder -Befehle verwendet. Die WIC-1T-Schnittstellenkarte verfügt über kein integriertes CSU/DSU. Sie müssen eine externe CSU/DSU verwenden.

Konfigurieren Sie die serielle Schnittstelle wie jede andere serielle Schnittstelle. Beispiel:

maui-soho-01(config)#interface Serial 0

maui-soho-01(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0

maui-soho-01(config-if)#encapsulation ppp

maui-soho-01(config-if)#no shutdown

Wenn die Plattform async unterstützt, verwenden Sie den Befehl async auf physischer Ebene für den asynchronen Modus. Eine solche Anwendung ist nützlich, um ein externes Modem mit dem Router zu verbinden. Ein Beispiel hierfür finden Sie im Dokument 2 Port Async/Sync WAN Interface Card (WIC-2A/S).

Zugehörige Informationen

- Serielle und asynchrone Hochgeschwindigkeits-WAN-Schnittstellenkarten mit einem und 2 Ports für Cisco Integrated Services Router der Serien 1800, 2800 und 3800

- Cisco Signaling Link Terminals

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems